Contenido

Introducción

Acceso a IoT OD

Incorporación manual

Configuración de fluidez

Introducción

Este documento describe la configuración de la fluidez en los AP de Industrial Wireless (IW) que funcionan en CURWB usando plantillas en el Panel de Operaciones de IoT.

Acceso a IoT OD

Los puntos de acceso (AP) IW como IW9165 e IW9167 se pueden configurar en modo CAPWAP o URWB.

Cuando estos puntos de acceso se configuran en el modo URWB, se pueden configurar mediante el panel de operaciones de IoT o localmente en el modo sin conexión. Se puede acceder al panel de operaciones de IoT con estos enlaces, en función de la ubicación de los arrendatarios.

https://us.ciscoiot.com

https://eu.ciscoiot.com

Después de iniciar sesión y seleccionar el arrendatario adecuado, seleccione Industrial Wireless en Service (Servicio inalámbrico industrial) para acceder al conjunto de funciones de las radios de red de retorno inalámbrica ultrarfiable (CURWB) de Cisco.

Incorporación manual

Los dispositivos se pueden incorporar manualmente a IoT OD desde la página Inventario.

Seleccione Add Devices (Agregar dispositivos) y elija el PID de los dispositivos que se agregan. Se puede cargar un archivo CSV con el número de serie y la dirección MAC de los dispositivos que contiene; cada línea tiene una entrada.

Ejemplo: SN001234,00:f1:ca:00:00:01

SN003457,00:f1:ca:00:00:02

Una vez cargado, haga clic en Agregar dispositivos en la parte inferior para importar manualmente los dispositivos al panel. A continuación, aparecen en la ficha Inventario.

Configuración de fluidez

Una configuración básica de fluidez con puntos de acceso IW916x se puede configurar mediante IoT OD con este procedimiento.

Considere tres AP, Radio A que actúa como un extremo de malla en tierra, Radio B que actúa como un punto de malla en tierra y Radio C que actúa como una radio de vehículo.

1. Una vez que los dispositivos se agregan a IoT OD y el estado es "En línea", la configuración se puede editar seleccionando el dispositivo requerido. Haga clic en el dispositivo y vaya a la ficha "Configuración", seleccione el botón "Editar" para actualizar la configuración.

2. Para una configuración de fluidez, en la sección "General", al menos una de las radios en tierra debe configurarse como extremo de malla. En esta configuración, Radio A es el extremo de malla en tierra y Radio B es el punto de malla en tierra. Todas las radios del vehículo deben configurarse como puntos de malla. En esta configuración sólo hay una radio del vehículo, Radio C. El modo de radio de todas las radios se establece en ‘Fluidez’.

Configuración de radio A

Configuración de radio B

Configuración de Radio C

3. En la sección "Wireless Radio" (Radio inalámbrica), asegúrese de que las tres radios tienen la misma frase de paso. Solo estamos habilitando una radio por dispositivo IW para esta configuración. Active la radio seleccionada (Radio 1 o Radio 2) y asegúrese de que todas las radios tienen configurada la misma frecuencia y ancho de canal. Al conectar antenas, asegúrese de elegir los puertos externos en función del número de radio seleccionado. Además, el modo de radio se configura como ‘Fluidez’ para las tres radios.

4. En la sección "Fluidez", la función de la unidad se seleccionará como "infraestructura" para la radio A y la radio B, que son las radios en tierra.

5. En la sección Fluidez, en la radio C, la función Unidad se selecciona como "Vehículo". Dado que se trata de una red de fluidez de capa 2, el tipo de red sería "plana". Si se utilizan varias radios de vehículo en un único vehículo, se podrá activar la "ID de vehículo automático" o asignar una ID de vehículo manual.

Una vez editada la configuración, haga clic en "Guardar" en la parte inferior.

6. Ahora la configuración actualizada se puede presionar desde IoT-OD directamente a las radios con el botón ‘Push IoT OD Configuration’. Pulse Confirmar cuando se le solicite. El dispositivo se reinicia y se puede acceder a él desde la IP desde la configuración introducida.

7. Otra opción para pulsar config, si las radios están ‘Offline’ es descargar el archivo de configuración. En la pestaña Inventory (Inventario), seleccione uno o varios dispositivos y, en el menú desplegable "More Actions" (Más acciones), seleccione el botón "Download Selected" (Descargar selección).

Se descarga un archivo con la extensión .iwconf. El mismo archivo se puede cargar en la GUI de los dispositivos desde la ficha IoT-OD.

La configuración se puede comprobar en la página Status (Estado).

8. Se puede acceder a la página FM-Quadro de la radio Mesh End para comprobar el diseño de la configuración Fluidity.