Contenido

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para recopilar archivos de diagnóstico en el IW 9167. La solución® Catalyst® La serie IW9167 proporciona conectividad inalámbrica fiable para aplicaciones críticas en una plataforma de última generación. Puede funcionar en modo Wi-Fi 6, puente de grupo de trabajo (WGB) o red de retorno inalámbrica ultrarfiable de Cisco (Cisco URWB).

Recopilación de archivos de registro

Inicie sesión en la interfaz de usuario web del dispositivo FM accediendo a  https://<IP-address>

Infraestructura fija:

1. Archivos de diagnóstico para todas las radios

Inicie sesión en la interfaz de usuario web del dispositivo FM, cHaga clic en el enlace status debajo de MANAGEMENTSETTINGS en el menú de configuración de la izquierda, y haga clic en descargar diagnóstico

2. Captura de tráfico en el puerto conectado en cada radio (usando Wireshark/tcpdump) (no es obligatorio, se necesita dependiendo del problema)

Fluidez:

1. Archivos de diagnóstico para todas las radios (obligatorio)

Inicie sesión en la interfaz de usuario web del dispositivo FM, cHaga clic en el enlace status debajo de MANAGEMENTSETTINGS en el menú de configuración de la izquierda y, a continuación, haga clic en descargar diagnóstico como

2. Fluidstats captura cuando el problema está ocurriendo (si es necesario)

a. Abra la aplicación Fluidstats

b. SSH a la radio móvil en cuestión y ejecute el siguiente comando:

fluidity monitor <destination IP address> <destination UDP port>

c. Haga clic en "iniciar captura", deténgase cuando termine y haga clic para guardar el archivo pcap

3. Descargar el gráfico analítico

Navegue hasta el análisis de datos, especifique el marco de tiempo, coloque la ID de malla/IP de la radio en cuestión y haga clic en Confirmar. Exportar todos los datos.

4. Captura de tráfico en el puerto conectado en cada radio (usando Wireshark/tcpdump) (no es obligatorio, se necesita en casos muy especiales)

Definición de patrón de LED para el modo CURWB

Sería beneficioso incluir la información de estado del LED como relevante para el problema en cuestión.