Contenido

Introducción

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe la solución de problemas de la actualización de la función de plano de usuario (UPF) después del switchover del Administrador de configuración de redundancia (RCM).

Problema

Paso 1: En la UPF activa (basada en RCM), se observan instancias de fragmentos que faltan:

[local]UPF# context n6

[n6]UPF# show ipv6 chunks

Failure: This CLI is only for User-plane

Nota: compruebe siempre si hay errores DIMM/ECC/UEC/ADDDC en los servidores UCS de origen y destino que alojan UPF y realice la depuración de tac RCM/

Paso 2: En la UPF activa, en los casos en los que faltan fragmentos, monitoree los eventos de trampa SNMP para la transición del estado de UPF de Standby a Active.

[n6]UPF# show snmp trap history verbose | grep RCM

Tuesday November 14 21:16:45 UTC 2023

Mon Oct 13 08:24:42 2023 Internal trap notification 1426 (RCMChassisState) RCM Chassis State: (0) Chassis State Init

Mon Oct 13 08:24:49 2023 Internal trap notification 1414 (RCMServiceStart) Context Name:rcm Service Name:rcm started

Mon Oct 13 08:25:04 2023 Internal trap notification 1425 (RCMTCPConnect) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:25:04 2023 Internal trap notification 1421 (RCMConfigPushCompleteSent) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:25:04 2023 Internal trap notification 1426 (RCMChassisState) RCM Chassis State: (2) Chassis State Standby

Mon Oct 13 08:33:47 2023 Internal trap notification 1420 (RCMConfigPushCompleteReceived) Context Name:

Mon Oct 13 08:33:47 2023 Internal trap notification 1421 (RCMConfigPushCompleteSent) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:48:10 2023 Internal trap notification 1421 (RCMConfigPushCompleteSent) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:48:10 2023 Internal trap notification 1420 (RCMConfigPushCompleteReceived) Context Name: up

Mon Oct 13 08:48:12 2023 Internal trap notification 1426 (RCMChassisState) RCM Chassis State: (1) Chassis State Active

Paso 3: En la UPF activa, cuando encuentre fragmentos que faltan, examine el syslog para los eventos de registro que indican el cese de los servicios rest(5) sx-demux en el grupo de redundancia correspondiente (RG-1), mientras que la UPF en espera pasa al estado activo.

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.091] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up1  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.483] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up2  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.582] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up3  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.726] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up5  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:18 UPF evlogd: [local-60sec18.749] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up6  2023-10-13T08:48:18.000+0000

Paso 4: En la UPF activa con fragmentos faltantes, habilite el modo de depuración (cli test-commands password <password>) y ejecute el comando para monitorear las transacciones de Sx DeReg que se alinean con el período activo de la UPF.

[n6]UPF# show ip pool vpn-sx-transactions

Context: n6

Sx transactions:

sent: 0, received: 0

Failed transactions: 0

**************************************************************************************

Sx Deregistration transactions:

**************************************************************************************

Peer Address                      Deregistration Time

================================  ====================================================

192.168.1.55                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.1.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.1.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.55                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.55                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

[n6]UPF#

Paso 5: En la UPF activa con fragmentos que faltan, busque en el syslog los registros que se producen en las proximidades de la UPF en transición al estado Activo.

Oct 13 08:48:12 UPF evlogd: [local-60sec12.060] [vpn 5013 error] [1/0/9399 <vpnmgr:3> _cups_ip_pool.c:16149] [context: n6, contextID: 3]  [software internal system syslog] #01Prefix fd12:3456:7890:abcd::/64 is not allocated to this UP: Closest chunk found with id -2146435055 prefix0: 638057330 start_prefix1: -1391067126 end_prefix1: -1391050752  2023-10-13T08:48:12.000+0000

Observe los eventos de registro que provienen continuamente de la tarea de la instancia 3 de vpnmgr (vpnmgr:3).

localsystem:$ less UPF-Destination-UPF-Syslog.log  | grep "Pool_name is not present" | head -1

Oct 13 08:48:18 UPF evlogd: [local-60sec18.811] [vpn 5013 error] [1/0/9399 <vpnmgr:3> vpn_ip_pool.c:27493] [context: n6, contextID: 3]  [software internal system syslog] #01Pool_name is not present in release request for prefixfd1:3456:7892:abcd::/64  2023-10-13T08:48:18.000+0000

localsystem:$

localsystem:$ less UPF-Destination-UPF-Syslog.log  | grep "Pool_name is not present" | tail -1

Oct 13 09:29:59 UPF evlogd: [local-60sec59.671] [vpn 5013 error] [1/0/9399 <vpnmgr:3> vpn_ip_pool.c:27493] [context: n6, contextID: 3]  [software internal system syslog] #01Pool_name is not present in release request forprefixfd1:3456:7894:abcd::/64  2023-10-13T09:29:59.000+0000

localsystem:$

Solución

Para resolver este problema, consulte el informe de errores para obtener más detalles: ID de error de Cisco CSCwh97931

La solución para este problema implica la mejora de SxDemux para evitar la limpieza de fragmentos de IP durante la transición de SRP al mismo tiempo que se mejoran las capacidades de depuración de registros.

Si la corrección de CDETS mencionada aún no está disponible en la compilación de UPF que está utilizando, puede emplear esta solución alternativa:

Ejecute la asociación estándar N4 Dis-associate/Associate MOP dentro del marco de tiempo MW.