Contenido

Introducción

Antecedentes

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe las tareas de Standby UPF Session Manager que carecen de conexión de socket a los grupos de dispositivos rcm-checkpointmgr correspondientes en la implementación basada en RCM.

Antecedentes

Este documento aborda tareas ocasionales del administrador de sesiones de la función de plano de usuario en espera (UPF) que tienen problemas con Socket Ready; falta conexión de socket a los grupos de dispositivos rcm-checkpointmgr correspondientes en la implementación de UPF basada en Redundancy Configuration Manager (RCM).

Problema

En Standby UPF, la instancia de tarea 10 del administrador de sesiones no tiene conexión de socket con el grupo de dispositivos rcm-checkpointmgr.

[local]UPF# show rcm checkpoint statistics verbose

smgr     state  peer    recovery  pre-alloc  chk-point rcvd   chk-point sent

inst            conn    records   calls      full     micro   full     micro

----   -------  -----   -------   --------   -----    -----   -----     ----

1      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

2      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

3      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

4      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

5      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

6      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

7      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

8      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

9      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

10      Stby               0          0       0        0       0        0

11      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

12      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

13      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

14      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

15      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

16      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

17      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

18      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

19      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

20      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

21      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

22      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

Solución

Solución alternativa actual:

- Para resolver el problema de comunicación de socket entre Standby UPF Session Manager y su grupo de dispositivos rcm-checkpointmgr:

- Inicie sesión en la UPF en espera correspondiente.

- Ingrese al modo de depuración (cli test-commands password <password>).

- Ejecute 'task kill facility sessmgr instance <instance-id>' para la tarea del administrador de sesiones afectada sin una conexión de socket a rcm-checkpointmgr.

- Espere un minuto y, a continuación, compruebe que la tarea Administrador de sesiones tiene ahora una conexión de socket estable en el estado Preparado.

- Si el problema persiste, considere reiniciar la UPF en espera y volver a realizar la comprobación una vez que la UPF esté completamente operativa.

Solución permanente:

- Puede explorar la implementación de la función de endurecimiento de TCP en su implementación. Esta función introduce un mecanismo de latido entre las tareas del administrador de sesiones y los grupos de dispositivos rcm-checkpointmgr, lo que garantiza que la conexión del socket se restablezca según sea necesario. Para obtener más detalles, consulte Redundancy Configuration Manager -Configuration and Administration Guide, Release 2022.04 .