Contenido

Introducción

Problema

Identificar el origen de las alertas

Validar estado de puertos, POD y nodo

Validación de nodo y POD desde VIP principal

Validaciones de puertos del VIP principal de K8

Validaciones de puertos desde SMI Cluster Deployer

Identificación del servidor UCS

Validación de servidor UCS desde SMI Cluster Deployer

Asignar los puertos VIP principales y las interfaces de red UCS

Identificación del switch de hoja

Solución

Introducción

En este documento se describe cómo identificar el switch de hoja e informática para una plataforma de implementación nativa en la nube (CNDP) de una función de administración de sesiones (SMF) específica y cómo resolver la alerta de "error de recepción de red" que aparece en el entorno de ejecución común (CEE).

Problema

Las alertas de "error de recepción de red" se informan en el rack CEE Opcenter2.

[lab0200-smf/labceed22] cee# show alerts active summary

NAME UID SEVERITY STARTS AT SOURCE SUMMARY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

network-receive-error 998c77d6a6a0 major 10-26T00:10:31 lab0200-smf-mas Network interface "bd0" showing receive errors on hostname lab0200-s...

network-receive-error ea4217bf9d9e major 10-26T00:10:31 lab0200-smf-mas Network interface "bd0" showing receive errors on hostname lab0200-s...

network-receive-error 97fad40d2a58 major 10-26T00:10:31 lab0200-smf-mas Network interface "eno6" showing receive errors on hostname lab0200-...

network-receive-error b79540eb4e78 major 10-26T00:10:31 lab0200-smf-mas Network interface "eno6" showing receive errors on hostname lab0200-...

network-receive-error e3d163ff4012 major 10-26T00:10:01 lab0200-smf-mas Network interface "bd0" showing receive errors on hostname lab0200-s...

network-receive-error 12a7b5a5c5d5 major 10-26T00:10:01 lab0200-smf-mas Network interface "eno6" showing receive errors on hostname lab0200-...

Consulte la Guía de Operaciones de Infraestructura de Microservicios de Suscriptor de Núcleo de Nube Ultra para obtener la descripción de la alerta.

Alert: network-receive-errors

Annotations:

Type: Communications Alarm

Summary: Network interface "{{ $labels.device }}" showing receive errors on hostname {{ $labels.hostname }}"

Expression:

|

rate(node_network_receive_errs_total{device!~"veth.+"}[2m]) > 0

For: 2m

Labels:

Severity: major

Identificar el origen de las alertas

Inicie sesión en CEE labceed22, verifique los detalles de alerta "network-receive-error" informados en las interfaces bd0 y eno6 para identificar el nodo y el grupo de dispositivos.

[lab0200-smf/labceed22] cee# show alerts active summary

NAME                   UID           SEVERITY  STARTS AT       SOURCE                 SUMMARY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

network-receive-error  3b6a0a7ce1a8  major     10-26T21:17:01  lab0200-smf-mas  Network interface "bd0" showing receive errors on hostname tpc...

network-receive-error  15abab75c8fc  major     10-26T21:17:01  lab0200-smf-mas  Network interface "eno6" showing receive errors on hostname tp...

Ejecute show alerts active detail network-receive-error <UID> para obtener detalles de la alerta.

En el ejemplo, el origen de ambas alertas es node lab0200-smf-primary-1 pod node-exporter-47xmm.

[lab0200-smf/labceed22] cee# show alerts active detail network-receive-error  3b6a0a7ce1a8

alerts active detail network-receive-error 3b6a0a7ce1a8

severity    major

type        "Communications Alarm"

startsAt    2021-10-26T21:17:01.913Z

source      lab0200-smf-primary-1

summary     "Network interface \"bd0\" showing receive errors on hostname lab0200-smf-primary-1\""

labels      [ "alertname: network-receive-errors" "cluster: lab0200-smf_cee-labceed22" "component: node-exporter" "controller_revision_hash: 75c4cb979f" "device: bd0" "hostname: lab0200-smf-primary-1" "instance: 10.192.1.42:9100" "job: kubernetes-pods" "monitor: prometheus" "namespace: cee-labceed22" "pod: node-exporter-47xmm" "pod_template_generation: 1" "replica: lab0200-smf_cee-labceed22" "severity: major" ]

annotations [ "summary: Network interface \"bd0\" showing receive errors on hostname lab0200-smf-primary-1\"" "type: Communications Alarm" ]

[lab0200-smf/labceed22] cee# show alerts active detail network-receive-error 15abab75c8fc

alerts active detail network-receive-error 15abab75c8fc

severity    major

type        "Communications Alarm"

startsAt    2021-10-26T21:17:01.913Z

source      lab0200-smf-primary-1

summary     "Network interface \"eno6\" showing receive errors on hostname lab0200-smf-primary-1\""

labels      [ "alertname: network-receive-errors" "cluster: lab0200-smf_cee-labceed22" "component: node-exporter" "controller_revision_hash: 75c4cb979f" "device: eno6" "hostname: lab0200-smf-primary-1" "instance: 10.192.1.42:9100" "job: kubernetes-pods" "monitor: prometheus" "namespace: cee-labceed22" "pod: node-exporter-47xmm" "pod_template_generation: 1" "replica: lab0200-smf_cee-labceed22" "severity: major" ]

annotations [ "summary: Network interface \"eno6\" showing receive errors on hostname lab0200-smf-primary-1\"" "type: Communications Alarm" ]

Validar estado de puertos, POD y nodo

Validación de nodo y POD desde VIP principal

Inicie sesión en K8s Primary VIP of the Rack2 para validar el estado del nodo de origen y el grupo de dispositivos.

En el ejemplo, ambos están en buen estado: Listo y en ejecución.

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$ kubectl get nodes

NAME                         STATUS   ROLES                  AGE    VERSION

lab0200-smf-primary-1   Ready    control-plane          105d   v1.21.0

lab0200-smf-primary-2   Ready    control-plane          105d   v1.21.0

lab0200-smf-primary-3   Ready    control-plane          105d   v1.21.0

lab0200-smf-worker-1   Ready    <none>                 105d   v1.21.0

lab0200-smf-worker-2   Ready    <none>                 105d   v1.21.0

lab0200-smf-worker-3   Ready    <none>                 105d   v1.21.0

lab0200-smf-worker-4   Ready    <none>                 105d   v1.21.0

lab0200-smf-worker-5   Ready    <none>                 105d   v1.21.0

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$ kubectl get pods -A -o wide | grep node-exporter--47xmm

cee-labceed22     node-exporter-47xmm                                       1/1     Running   0          18d    10.192.1.44       lab0200-smf-primary-1   <none>           <none>

Validaciones de puertos del VIP principal de K8

Validar que las interfaces bd0 y eno6 estén en funcionamiento con dirección IP | grep eno6 e ip addr | grep bd0.

Nota: Cuando el filtro se aplica para bd0, el eno6 se muestra en la salida. El motivo es que eno5 y eno6 están configurados como interfaces vinculadas en bd0, que se pueden validar en el SMI Cluster Deployer.

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$ ip addr | grep eno6

3: eno6: <BROADCAST,MULTICAST,SECONDARY,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq primary bd0 state UP group default qlen 1000

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$ ip addr | grep bd0

2: eno5: <BROADCAST,MULTICAST,SECONDARY,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq primary bd0 state UP group default qlen 1000

3: eno6: <BROADCAST,MULTICAST,SECONDARY,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq primary bd0 state UP group default qlen 1000

12: bd0: <BROADCAST,MULTICAST,PRIMARY,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

13: vlan111@bd0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

14: vlan112@bd0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

182: cali7a166bd093d@if4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1440 qdisc noqueue state UP group default

Validaciones de puertos desde SMI Cluster Deployer

Inicie sesión en Cluster Manager VIP y luego acceda ssh a Operations (Ops) Center ops-center-smi-cluster-deployment.

cloud-user@lab-deployer-cm-primary:~$ kubectl get svc -n smi-cm

NAME                                          TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP     PORT(S)                                                 AGE

cluster-files-offline-smi-cluster-deployer    ClusterIP   10.102.53.184    <none>          8080/TCP                                                110d

iso-host-cluster-files-smi-cluster-deployer   ClusterIP   10.102.38.70     172.16.1.102   80/TCP                                                  110d

iso-host-ops-center-smi-cluster-deployer      ClusterIP   10.102.83.54     172.16.1.102   3001/TCP                                                110d

netconf-ops-center-smi-cluster-deployer       ClusterIP   10.102.196.125   10.241.206.65   3022/TCP,22/TCP                                         110d

ops-center-smi-cluster-deployer               ClusterIP   10.102.12.170    <none>          8008/TCP,2024/TCP,2022/TCP,7681/TCP,3000/TCP,3001/TCP   110d

squid-proxy-node-port                         NodePort    10.102.72.168    <none>          3128:32572/TCP                                          110d

cloud-user@lab-deployer-cm-primary:~$ ssh -p 2024 admin@10.102.12.170

admin@10.102.12.170's password:

Welcome to the Cisco SMI Cluster Deployer on lab-deployer-cm-primary

Copyright © 2016-2020, Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

admin connected from 172.16.1.100 using ssh on ops-center-smi-cluster-deployer-5cdc5f94db-bnxqt

[lab-deployer-cm-primary] SMI Cluster Deployer#

Verifique el modo cluster, node-defaults, interfaces y parameters para el nodo. En el ejemplo, el lab0200-smf.

[lab-deployer-cm-primary] SMI Cluster Deployer#  show running-config clusters

clusters lab0200-smf

environment lab0200-smf-deployer_1

…

node-defaults initial-boot netplan ethernets eno5

dhcp4 false

dhcp6 false

exit

node-defaults initial-boot netplan ethernets eno6

dhcp4 false

dhcp6 false

exit

node-defaults initial-boot netplan ethernets enp216s0f0

dhcp4 false

dhcp6 false

exit

node-defaults initial-boot netplan ethernets enp216s0f1

dhcp4 false

dhcp6 false

exit

node-defaults initial-boot netplan ethernets enp94s0f0

dhcp4 false

dhcp6 false

exit

node-defaults initial-boot netplan ethernets enp94s0f1

dhcp4 false

dhcp6 false

exit

node-defaults initial-boot netplan bonds bd0

dhcp4      false

dhcp6      false

optional   true

interfaces [ eno5 eno6 ]

parameters mode      active-backup

parameters mii-monitor-interval 100

parameters fail-over-mac-policy active

exit

En el VIP Primario, valide errores y/o caídas en las interfaces bd0 y eno6.

Cuando ambas interfaces tienen caídas, se debe comprobar el hardware del switch UCS o Leaf para detectar cualquier problema de hardware.

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$  ifconfig bd0

bd0: flags=5187<UP,BROADCAST,RUNNING,PRIMARY,MULTICAST>  mtu 1500

inet6 fe80::8e94:1fff:fef6:53cd  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>

ether 8c:94:1f:f6:53:cd  txqueuelen 1000  (Ethernet)

RX packets 47035763777  bytes 19038286946282 (19.0 TB)

RX errors 49541  dropped 845484  overruns 0  frame 49541

TX packets 53797663096  bytes 32320571418654 (32.3 TB)

TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$  ifconfig eno6

eno6: flags=6211<UP,BROADCAST,RUNNING,SECONDARY,MULTICAST>  mtu 1500

ether 8c:94:1f:f6:53:cd  txqueuelen 1000  (Ethernet)

RX packets 47035402290  bytes 19038274391478 (19.0 TB)

RX errors 49541  dropped 845484  overruns 0  frame 49541

TX packets 53797735337  bytes 32320609021235 (32.3 TB)

TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

Identificación del servidor UCS

Validación de servidor UCS desde SMI Cluster Deployer

Ejecute show running-config clusters <cluster name> nodes <node name> en SMI Cluster Deployer para averiguar la dirección IP CIMC del servidor UCS.

[lab-deployer-cm-primary] SMI Cluster Deployer# show running-config clusters lab0200-smf nodes primary-1

clusters lab0200-smf

nodes primary-1

maintenance  false

host-profile cp-data-r2-sysctl

k8s node-type       primary

k8s ssh-ip          10.192.1.42

k8s sshd-bind-to-ssh-ip true

k8s node-ip         10.192.1.42

k8s node-labels smi.cisco.com/node-type oam

exit

k8s node-labels smi.cisco.com/node-type-1 proto

exit

ucs-server cimc user admin

...

ucs-server cimc ip-address 172.16.1.62

...

exit

SSH en la dirección IP CIMC 172.16.1.62 a través del CM activo y valide el nombre del servidor.

En el ejemplo, el nombre del servidor es LAB0200-Server8-02.

cloud-user@lab-deployer-cm-primary:~$ ssh admin@172.16.1.62

Warning: Permanently added '172.16.1.62' (RSA) to the list of known hosts.

admin@172.16.1.62's password:

LAB0200-Server8-02#

Nota: Valide el nombre del servidor en el Customer Information Questionnaire (CIQ), si el CIQ está disponible.

Asignar los puertos VIP principales y las interfaces de red UCS

En Primary VIP, verifique los nombres de la interfaz física para eno6 con el comando ls -la /sys/class/net. En el ejemplo, cuando se utiliza lscpi para identificar el dispositivo eno6, se debe utilizar el puerto 1d:00.1 para identificar eno6.

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$ ls -la /sys/class/net

total 0

drwxr-xr-x  2 root root    0 Oct 12 06:18 .

drwxr-xr-x 87 root root    0 Oct 12 06:18 ..

lrwxrwxrwx  1 root root    0 Oct 12 06:18 bd0 -> ../../devices/virtual/net/bd0

lrwxrwxrwx  1 root root    0 Oct 12 06:18 bd1 -> ../../devices/virtual/net/bd1

…

lrwxrwxrwx  1 root root    0 Oct 12 06:18 eno5 -> ../../devices/pci0000:17/0000:17:00.0/0000:18:00.0/0000:19:01.0/0000:1b:00.0/0000:1c:00.0/0000:1d:00.0/net/eno5

lrwxrwxrwx  1 root root    0 Oct 12 06:18 eno6 -> ../../devices/pci0000:17/0000:17:00.0/0000:18:00.0/0000:19:01.0/0000:1b:00.0/0000:1c:00.0/0000:1d:00.1/net/eno6

Nota: El lspci muestra información sobre todos los dispositivos del servidor UCS, como MLOM, SLOM, PCI, etc. La información del dispositivo se puede utilizar para mapear con los nombres de las interfaces en la salida del comando ls -la /sys/class/net.

En el ejemplo, el puerto 1d:00.1 pertenece a la interfaz MLOM y eno6. El eno5 es un puerto MLOM 1d:00.0.

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$ lspci

……

1d:00.0 Ethernet controller: Cisco Systems Inc VIC Ethernet NIC (rev a2)

1d:00.1 Ethernet controller: Cisco Systems Inc VIC Ethernet NIC (rev a2)

3b:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller 10G X550T (rev 01)

3b:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller 10G X550T (rev 01)

5e:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+ (rev 02)

5e:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+ (rev 02)

d8:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+ (rev 02)

d8:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+ (rev 02)

En la GUI de CIMC, haga coincidir la dirección MAC de MLOM que se ve en la salida de ifconfig del VIP primario.

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$  ifconfig bd0

bd0: flags=5187<UP,BROADCAST,RUNNING,PRIMARY,MULTICAST>  mtu 1500

inet6 fe80::8e94:1fff:fef6:53cd  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>

ether 8c:94:1f:f6:53:cd  txqueuelen 1000  (Ethernet)

RX packets 47035763777  bytes 19038286946282 (19.0 TB)

RX errors 49541  dropped 845484  overruns 0  frame 49541

TX packets 53797663096  bytes 32320571418654 (32.3 TB)

TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$  ifconfig eno6

eno6: flags=6211<UP,BROADCAST,RUNNING,SECONDARY,MULTICAST>  mtu 1500

ether 8c:94:1f:f6:53:cd  txqueuelen 1000  (Ethernet)

RX packets 47035402290  bytes 19038274391478 (19.0 TB)

RX errors 49541  dropped 845484  overruns 0  frame 49541

TX packets 53797735337  bytes 32320609021235 (32.3 TB)

TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

Identificación del switch de hoja

En la red del Administrador de clústeres, como se muestra en la imagen, la MLOM (eno5/eno6) se conecta a las hojas 1 y 2.

Nota: Validar deja los nombres de host en CIQ, si el CIQ está disponible.

Inicie sesión en Leaves y escriba el nombre del servidor.

En el ejemplo, las interfaces LAB0200-Server8-02 MLOM y MLOM están conectadas a las interfaces Eth1/49 en Leaf1 y Leaf2.

Leaf1# sh int description | inc LAB0200-Server8-02

Eth1/10       eth    40G     PCIE-01-2-LAB0200-Server8-02

Eth1/30       eth    40G     PCIE-02-2-LAB0200-Server8-02

Eth1/49       eth    40G     LAB0200-Server8-02 MLOM-P2

Leaf2# sh int description | inc LAB0200-Server8-02

Eth1/10       eth    40G     PCIE-01-1-LAB0200-Server8-02

Eth1/30       eth    40G     PCIE-02-1-LAB0200-Server8-02

Eth1/49       eth    40G     LAB0200-Server8-02 MLOM-P1

Solución

Importante:  Cada problema necesita su propio análisis. En caso de que no se encuentren errores en el lado de Nexus, compruebe las interfaces del servidor UCS para ver si hay errores.

En el escenario, el problema está relacionado con la falla del link en Leaf1 int eth1/49 que está conectado con LAB0200-Server8-02 MLOM eno6.

El servidor UCS se ha validado y no se ha encontrado ningún problema de hardware. La MLOM y los puertos se encontraban en buen estado.

Leaf1 mostró errores de salida TX:

Leaf1# sh int Eth1/49

Ethernet1/49 is up

admin state is up, Dedicated Interface

Hardware: 10000/40000/100000 Ethernet, address: e8eb.3437.48ca (bia e8eb.3437.48ca)

Description: LAB0200-Server8-02 MLOM-P2

MTU 9216 bytes, BW 40000000 Kbit , DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 40 Gb/s, media type is 40G

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on  FEC mode is Auto

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

admin fec state is auto, oper fec state is off

Last link flapped 5week(s) 6day(s)

Last clearing of "show interface" counters never

12 interface resets

Load-Interval #1: 30 seconds

30 seconds input rate 162942488 bits/sec, 26648 packets/sec

30 seconds output rate 35757024 bits/sec, 16477 packets/sec

input rate 162.94 Mbps, 26.65 Kpps; output rate 35.76 Mbps, 16.48 Kpps

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

300 seconds input rate 120872496 bits/sec, 22926 packets/sec

300 seconds output rate 54245920 bits/sec, 17880 packets/sec

input rate 120.87 Mbps, 22.93 Kpps; output rate 54.24 Mbps, 17.88 Kpps

RX

85973263325 unicast packets  6318912 multicast packets  55152 broadcast packets

85979637389 input packets  50020924423841 bytes

230406880 jumbo packets  0 storm suppression bytes

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

0 Rx pause

TX

76542979816 unicast packets  88726302 multicast packets  789768 broadcast packets

76632574981 output packets  29932747104403 bytes

3089287610 jumbo packets

79095 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble  0 output discard

0 Tx pause

La alerta "network-receive-error" se resolvió con el reemplazo de cable en int eth1/49 Leaf1.

La última falla de link de interfaz fue informada justo antes del reemplazo del cable.

2021 Nov 17 07:36:48 TPLF0201 %BFD-5-SESSION_STATE_DOWN: BFD session 1090519112 to neighbor 10.22.101.1 on interface Vlan2201 has gone down. Reason: Control

Detection Time Expired.

2021 Nov 17 07:37:30 TPLF0201 %BFD-5-SESSION_STATE_DOWN: BFD session 1090519107 to neighbor 10.22.101.2 on interface Vlan2201 has gone down. Reason: Control

Detection Time Expired.

2021 Nov 18 05:09:12 TPLF0201 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/48 is down (Link failure)

Las alertas se borran en eno6/bd0 de labceed22 después del reemplazo del cable.

[lab0200-smf/labceed22] cee# show alerts active summary

NAME UID SEVERITY STARTS AT SOURCE SUMMARY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

watchdog a62f59201ba8 minor 11-02T05:57:18 System This is an alert meant to ensure that the entire alerting pipeline is functional. This ale...