Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Problema

Análisis

Solución

Introducción

Este documento describe el procedimiento para resolver problemas de la alerta de memoria del abastecedor de trayectoria que se ve en la función de control de políticas (PCF).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- PCF

- Plataforma de implementación nativa en la nube (CNDP) 5G

- Dockers y Kubernetes

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- PCF REL_2023.01.2

- Kubernetes v1.24.6

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

En esta configuración, el CNDP aloja el PCF.

Un proveedor de rutas, en el contexto de la infraestructura y los sistemas informáticos, suele referirse a un componente o herramienta que administra y aprovisiona rutas o volúmenes de almacenamiento para aplicaciones o servicios.

Un proveedor de ruta suele asociarse a la asignación y gestión del almacenamiento dinámico en entornos de nube o configuraciones en contenedores. Permite a las aplicaciones o contenedores solicitar volúmenes de almacenamiento o rutas a demanda, sin intervención manual ni asignación previa.

Un proveedor de rutas de acceso puede administrar tareas como crear o montar volúmenes de almacenamiento, administrar permisos de acceso y asignarlos a instancias de aplicaciones específicas. Abstrae la infraestructura de almacenamiento subyacente y proporciona una interfaz simplificada para que las aplicaciones interactúen con los recursos de almacenamiento.

Problema

Inicie sesión en el centro de operaciones del entorno de ejecución común (CEE) y compruebe que los grupos de dispositivos de aprovisionamiento en ruta informan de las alarmas de falta de memoria (OOM).

Command:

cee# show alerts active summary summary

Example:

[pcf01/pcfapp] cee# show alerts active summary

NAME UID SEVERITY STARTS AT DURATION SOURCE SUMMARY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

container-memory-usag 10659b0bcae0 critical 01-22T22:59:46 path-provisioner-pxps Pod cee-pcf/path-provisioner-pxpss/k8s_path-p...

container-memory-usag b2f10b3725e7 critical 01-22T15:51:36 path-provisioner-pxps Pod cee-pcf/path-provisioner-pxpss/ uses high...

Análisis

Siempre que reciba alarmas para uso de memoria alta en vainas o contenedores de path-provisioner. Kubernetes(K8s) reinicia la vaina cuando alcanza el límite máximo de memoria.

Alternativamente, la vaina se puede reiniciar manualmente cuando supera el umbral del 80% para evitar las alertas de memoria alta.

Paso 1. Verifique y verifique el nombre de grupo de dispositivos notificado en el resumen activo y la salida de este comando.

Command:

cloud-user@pcf01-master-1$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner"

Example:

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner"

NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE

cee-pcf path-provisioner-27bjx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-4mlq8 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-4zvjd 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-566pn 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-6d2dr 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-7g6l4 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-8psnx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-94p9f 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-bfr5w 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-clpq6 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-dbjft 1/1 Running 0 110d

cee-mpcf path-provisioner-dx9ts 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-fx72h 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-hbxgd 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-k6fzc 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-l4mzz 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-ldxbb 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-lf2xx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-lxrjx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-mjhlw 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-pq65p 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-pxpss 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-q4b7m 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-qlkjb 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-s2jth 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-vhzhg 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-wqpmr 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-xj5k4 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-z4h98 1/1 Running 0 110d

cloud-user@pcf01-master-1:~$

Paso 2. Verifique el conteo total de los Pods del Proveedor de Trayectoria Activa.

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner" | wc -l

29

cloud-user@pcf01-master-1:~$

Solución

Paso 1. Ejecute el reinicio de los grupos de dispositivos de aprovisionamiento de rutas en el inicio de sesión del espacio de nombres de CEE en el nodo maestro.

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl delete pod -n cee-pcf path-provisioner-pxpss

pod "path-provisioner-pxpss" deleted

Paso 2. Verifique que las vainas de Kubernetes estén nuevamente en línea.

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner"

cee-pcf path-provisioner-27bjx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-4mlq8 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-4zvjd 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-566pn 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-6d2dr 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-7g6l4 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-8psnx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-94p9f 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-bfr5w 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-clpq6 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-dbjft 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-dx9ts 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-fx72h 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-hbxgd 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-k6fzc 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-l4mzz 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-ldxbb 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-lf2xx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-lxrjx 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-mjhlw 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-pq65p 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-pxpss 1/1 Running 0 7s

cee-pcf path-provisioner-q4b7m 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-qlkjb 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-s2jth 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-vhzhg 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-wqpmr 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-xj5k4 1/1 Running 0 110d

cee-pcf path-provisioner-z4h98 1/1 Running 0 110d

cloud-user@pcf01-master-1:~$

Paso 3. Verifique que el conteo total para los Pods de Active Path-Provisioner sea el mismo que antes del reinicio.

cloud-user@pcf01-master-1:~$ kubectl get pods --all-namespaces | grep "path-provisioner" | wc -l

29

cloud-user@pcf01-master-1:~$

Paso 4. Verifique las alertas activas y asegúrese de que se borren las alertas relacionadas con el proveedor de trayectoria.

[pcf01/pcfapp] cee# show alerts active summary

NAME UID SEVERITY STARTS AT SOURCE SUMMARY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

watchdog 02d125c1ba48 minor 03-29T10:48:08 System This is an alert meant to ensure that the entire a...