Contenido

Introducción

Antecedentes

Abreviaturas

Flujo de trabajo del MoP

Switch de hoja en la configuración Ultra-M

Prerequisites

Procedimiento de sustitución del switch

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para reemplazar un switch de hoja defectuoso (Nexus 93180YC-EX) en una configuración Ultra-M que aloja las funciones de red virtual (VNF) de StarOS.

Antecedentes

Ultra-M es una solución de núcleo de paquetes móviles virtualizada validada y empaquetada previamente diseñada para simplificar la implementación de VNF. Los servidores que forman parte de la configuración Ultra-M están conectados a tres tipos diferentes de switches:

- Catalyst Switch

- Switch de hoja

- Switch de columna

La topología de red de una configuración Ultra-M es como se muestra en esta imagen.

Topología de red UltraM

Nota: La topología de red es sólo una representación, las conexiones entre los switches pueden variar ligeramente y depende de la solución implementada. Este documento está dirigido al personal de Cisco que está familiarizado con la configuración de Cisco Ultra-M y el switch Nexus.

Abreviaturas

VNF

Función de red virtual

API

Interfaz de programación de aplicaciones

MOP

Método de procedimiento

DI

Instancia distribuida

FTP

File Transfer Protocol

SFTP

Protocolo de transferencia de archivos seguro

BGP

Border Gateway Protocol

BFD

Bidirectional Forwarding Detection

Flujo de trabajo del MoP

Flujo de trabajo de alto nivel del procedimiento de reemplazo

Switch de hoja en la configuración Ultra-M

En una configuración Ultra-M, el switch de hoja maneja estas redes:

- Redes OpenStack: gestión de arrendatarios, API interna, red de almacenamiento, red de gestión de almacenamiento

- Redes VNF StarOS - Gestión de redes DI-Network y de servicios

- Red de enlace ascendente - Conexión de enlace ascendente a switches de columna

Cada rack de una configuración Ultra-M tiene un par de switches de hoja. Las redes gestionadas por el switch de hoja tienen redundancia en el

los switches de hoja del rack. Por lo tanto, las redes no deberían verse afectadas por el reemplazo de un switch de hoja.

Prerequisites

1. Realice una copia de seguridad del archivo de configuración desde el switch de hoja con el uso de ftp/sftp antes de continuar con el reemplazo del switch.

POD1-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [POD1-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Connected to 10.10.10.10

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 33.2KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

POD1-leaf1#

2. Verifique la versión de software actual que se ejecuta en el switch y anótela.

POD1-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

3. Verifique el derecho de licencia actual.

POD1-leaf1 # show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

4. Anote los cables físicos conectados al switch y el estado del puerto.

POD1-leaf1  # show int status

5. Compruebe el estado actual de los canales de puerto, los peers del protocolo de gateway fronterizo (BGP) y los vecinos de detección de reenvío bidireccional (BFD).

POD1-leaf1  #  show port-channel summary

POD1-leaf1  #  show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd ipv6 neighbor vrf all

Procedimiento de sustitución del switch

1. Instale el nuevo switch en el rack y conecte los cables al switch como se ha indicado. Los pasos para la instalación del switch se pueden encontrar aquí: Guía de Instalación del Hardware de Modo NX-OS de Cisco Nexus 93180YC-EX

2. Realice la configuración IP inicial para habilitar el acceso al switch a través de la dirección IP de administración para una configuración adicional. Los pasos para realizar la configuración IP inicial son: Conexión del Switch a la Red

3. Compruebe la versión de software del switch Nexus y actualice/reduzca a la versión de software anterior según este enlace: Guía de actualización y actualización del software Cisco Nexus serie 9000 NX-OS

4. Compruebe el nivel de licencia del nuevo switch Nexus y confirme que es conforme a los parámetros de licencia anteriores.

POD1-leaf1  # show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

5. Transfiera la copia de seguridad de la configuración al nuevo switch.

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

POD1-leaf1 # copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

6. Recargue el switch después de cargar la configuración de respaldo.

POD1-leaf1  # reload

7. Verifique el estado del puerto, los canales de puerto, los peers BGP y los vecinos BFD.

POD1-leaf1# show int status

POD1-leaf1  #  show port-channel summary

POD1-leaf1  #  show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd ipv6 neighbor vrf all