Contenido

Introducción

Antecedentes

Comprobación de estado

Copia de seguridad

Identificación de las VM alojadas en el nodo de informática OSD

Apagado Graceful

Migrar ESC al modo en espera

Eliminación De Nodo Osd-Compute

Eliminar de Overcloud

Eliminar nodo de cómputo de Osd de la lista de servicios

Eliminar agentes neutrales

Eliminar de la base de datos de Nova e Ironic

Instalación del nuevo nodo informático

Agregue el nuevo nodo OSD-Compute a Overcloud

Restauración de las VM

Adición a la lista de agregación Nova

Recuperación de VM ESC

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para sustituir un servidor de procesamiento operativo defectuoso en una configuración Ultra-M que aloja Cisco Policy Suite (CPS) Virtual Network Functions (VNF).

Antecedentes

Este documento está dirigido al personal de Cisco familiarizado con la plataforma Cisco Ultra-M y detalla los pasos necesarios para llevarse a cabo en el nivel de VNF de OpenStack y CPS en el momento de la sustitución del servidor de cómputo OSD.

Nota: Se considera la versión Ultra M 5.1.x para definir los procedimientos en este documento.

Comprobación de estado

Antes de reemplazar un nodo de Osd-Compute, es importante comprobar el estado actual de su entorno de Red Hat OpenStack Platform. Se recomienda que verifique el estado actual para evitar complicaciones cuando el proceso de reemplazo de Compute está activado.

De OSPD

[root@director ~]$ su - stack

[stack@director ~]$ cd ansible

[stack@director ansible]$ ansible-playbook -i inventory-new openstack_verify.yml  -e platform=pcrf

Paso 1. Verifique el estado del sistema a partir del informe de estado del ultram que se genera cada quince minutos.

[stack@director ~]# cd /var/log/cisco/ultram-health

Verifique el archivo ultram_health_os.report.

Los únicos servicios deben mostrar como estado XXX son neutron-sriov-nic-agent.service.

Paso 2. Verifique si rabbitmq se ejecuta para todos los controladores, que a su vez se ejecuta desde OSPD.

[stack@director ~]# for i in $(nova list| grep controller | awk '{print $12}'| sed 's/ctlplane=//g') ; do (ssh -o StrictHostKeyChecking=no heat-admin@$i "hostname;sudo rabbitmqctl eval 'rabbit_diagnostics:maybe_stuck().'" ) & done

Paso 3. Verificar que el stonith esté habilitado.

[stack@director ~]# sudo pcs property show stonith-enabled

Para todos los controladores, verifique el estado de PCS

- Todos los nodos del controlador se inician bajo haproxy-clone

- Todos los nodos del controlador son Master bajo galera

- Todos los nodos del controlador se inician bajo Rabbitmq

- 1 nodo del controlador es Master y 2 Slaves bajo redis

De OSPD

[stack@director ~]$ for i in $(nova list| grep controller | awk '{print $12}'| sed 's/ctlplane=//g') ; do (ssh -o StrictHostKeyChecking=no heat-admin@$i "hostname;sudo pcs status" ) ;done

Paso 4. Verifique que todos los servicios openstack estén activos, desde OSPD ejecute este comando:

[stack@director ~]# sudo systemctl list-units "openstack*" "neutron*" "openvswitch*"

Paso 5. Verifique que el estado de CEPH sea HEALTH_OK para los controladores.

[stack@director ~]# for i in $(nova list| grep controller | awk '{print $12}'| sed 's/ctlplane=//g') ; do (ssh -o StrictHostKeyChecking=no heat-admin@$i "hostname;sudo ceph -s" ) ;done

Paso 6. Verifique los registros de componentes de OpenStack. Busque cualquier error:

Neutron:

[stack@director ~]# sudo tail -n 20 /var/log/neutron/{dhcp-agent,l3-agent,metadata-agent,openvswitch-agent,server}.log

Cinder:

[stack@director ~]# sudo tail -n 20 /var/log/cinder/{api,scheduler,volume}.log

Glance:

[stack@director ~]# sudo tail -n 20 /var/log/glance/{api,registry}.log

Paso 7. Desde OSPD realice estas verificaciones para API.

[stack@director ~]$ source

[stack@director ~]$ nova list

[stack@director ~]$ glance image-list

[stack@director ~]$ cinder list

[stack@director ~]$ neutron net-list

Paso 8. Verifique el estado de los servicios.

Every service status should be “up”:

[stack@director ~]$ nova service-list

Every service status should be “ :-)”:

[stack@director ~]$ neutron agent-list

Every service status should be “up”:

[stack@director ~]$ cinder service-list

Copia de seguridad

En caso de recuperación, Cisco recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos OSPD con el uso de estos pasos.

Paso 1. Tome Mysql dump.

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

Este proceso asegura que un nodo se pueda reemplazar sin afectar la disponibilidad de ninguna instancia.

Paso 2. Para realizar una copia de seguridad de las VM CPS desde la VM Cluster Manager:

[root@CM ~]# config_br.py -a export --all /mnt/backup/CPS_backup_$(date +\%Y-\%m-\%d).tar.gz

or

[root@CM ~]# config_br.py -a export --mongo-all --svn --etc --grafanadb --auth-htpasswd --haproxy /mnt/backup/$(hostname)_backup_all_$(date +\%Y-\%m-\%d).tar.gz

Identificación de las VM alojadas en el nodo de informática OSD

Identifique las VM alojadas en el servidor informático:

Paso 1. El servidor informático contiene Elastic Services Controller (ESC).

[stack@director ~]$ nova list --field name,host,networks | grep osd-compute-1

| 50fd1094-9c0a-4269-b27b-cab74708e40c | esc | pod1-osd-compute-0.localdomain

| tb1-orch=172.16.180.6; tb1-mgmt=172.16.181.3

Nota: En el resultado que se muestra aquí, la primera columna corresponde al identificador único universal (UUID), la segunda columna es el nombre de la máquina virtual y la tercera columna es el nombre de host donde está presente la máquina virtual. Los parámetros de este resultado se utilizarán en secciones posteriores.

Nota: Si el nodo de cómputo OSD que se va a reemplazar está completamente inactivo y no se puede acceder a él, continúe con la sección titulada "Eliminar el nodo de cómputo de Osd de la lista de agregación de Nova". De lo contrario, proceda de la siguiente sección.

Paso 2. Verifique que CEPH tenga capacidad disponible para permitir que se elimine un único servidor OSD.

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# sudo ceph df

GLOBAL:

SIZE       AVAIL      RAW USED     %RAW USED

13393G     11804G        1589G         11.87

POOLS:

NAME        ID    USED      %USED     MAX AVAIL     OBJECTS

rbd         0          0         0         3876G           0

metrics     1     4157M      0.10         3876G      215385

images      2     6731M      0.17         3876G         897

backups     3         0         0         3876G           0

volumes     4      399G      9.34         3876G      102373

vms         5      122G      3.06         3876G       31863

Paso 3. Verifique que el estado del árbol de osd de la ceph esté activo en el servidor de osd-compute.

[heat-admin@pod1-osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT   TYPE NAME                         UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2  4.35999     host pod1-osd-compute-0

0  1.09000         osd.0                          up  1.00000          1.00000

3  1.09000         osd.3                          up 1.00000          1.00000

6  1.09000         osd.6                          up  1.00000          1.00000

9  1.09000         osd.9                          up  1.00000          1.00000

-3  4.35999     host pod1-osd-compute-2

1  1.09000        osd.1                          up  1.00000          1.00000

4  1.09000         osd.4                          up  1.00000          1.00000

7  1.09000         osd.7                          up  1.00000          1.00000

10  1.09000         osd.10                         up  1.00000          1.00000

-4  4.35999     host pod1-osd-compute-1

2  1.09000         osd.2                          up  1.00000          1.00000

5  1.09000         osd.5                          up  1.00000          1.00000

8  1.09000         osd.8                          up  1.00000          1.00000

11  1.09000         osd.11                         up  1.00000          1.00000

Paso 4. Los procesos CEPH están activos en el servidor de osd-compute.

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# systemctl list-units *ceph*

UNIT                              LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d11.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-11

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d2.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-2

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d5.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-5

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d8.mount  loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-8

ceph-osd@11.service               loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@2.service                loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@5.service                loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@8.service                loaded active running Ceph object storage daemon

system-ceph\x2ddisk.slice         loaded active active  system-ceph\x2ddisk.slice

system-ceph\x2dosd.slice          loaded active active  system-ceph\x2dosd.slice

ceph-mon.target                   loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph-mon@.service instances at once

ceph-osd.target                   loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph-osd@.service instances at once

ceph-radosgw.target               loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph-radosgw@.service instances at once

ceph.target                       loaded active active  ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once

Paso 5. Desactive y detenga cada instancia de la ceph y quite cada instancia de osd y desmonte el directorio. Repita el procedimiento para cada instancia de la cepa.

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# systemctl disable ceph-osd@11

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# systemctl stop ceph-osd@11

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# ceph osd out 11

marked out osd.11.

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# ceph osd crush remove osd.11

removed item id 11 name 'osd.11' from crush map

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# ceph auth del osd.11

updated

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# ceph osd rm 11

removed osd.11

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# umount /var/lib/ceph/osd/ceph-11

[root@pod1-osd-compute-0 ~]# rm -rf /var/lib/ceph/osd/ceph-11

(or)

Paso 6. Se puede utilizar la secuencia de comandos Clean.sh para realizar la tarea anterior de una vez.

[heat-admin@pod1-osd-compute-0 ~]$ sudo ls /var/lib/ceph/osd

ceph-11 ceph-3 ceph-6 ceph-8

[heat-admin@pod1-osd-compute-0 ~]$ /bin/sh clean.sh

[heat-admin@pod1-osd-compute-0 ~]$ cat clean.sh

#!/bin/sh

set -x

CEPH=`sudo ls /var/lib/ceph/osd`

for c in $CEPH

do

i=`echo $c |cut -d'-' -f2`

sudo systemctl disable ceph-osd@$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

sudo systemctl stop ceph-osd@$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

sudo ceph osd out $i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

sudo ceph osd crush remove osd.$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

sudo ceph auth del osd.$i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

sudo ceph osd rm $i || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

sudo umount /var/lib/ceph/osd/$c || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

sudo rm -rf /var/lib/ceph/osd/$c || (echo "error rc:$?"; exit 1)

sleep 2

done

sudo ceph osd tree

Después de que se hayan migrado/eliminado todos los procesos OSD, el nodo se puede quitar de la nube excesiva.

Nota: Cuando se elimina CEPH, el RAID HD VNF pasa al estado de degradado a, pero el disco duro debe seguir estando accesible.

Apagado Graceful

Migrar ESC al modo en espera

Paso 1. Inicie sesión en el ESC alojado en el nodo de cálculo y verifique si está en el estado principal. Si la respuesta es sí, cambie el modo ESC al modo en espera.

[admin@esc esc-cli]$ escadm status

0 ESC status=0 ESC Master Healthy

[admin@esc ~]$ sudo service keepalived stop

Stopping keepalived:                                       [  OK  ]

[admin@esc ~]$ escadm status

1 ESC status=0 In SWITCHING_TO_STOP state. Please check status after a while.

[admin@esc ~]$ sudo reboot

Broadcast message from admin@vnf1-esc-esc-0.novalocal

(/dev/pts/0) at 13:32 ...

The system is going down for reboot NOW!

Paso 2. Quite el nodo Osd-Compute de la lista de agregación Nova.

- Enumere los agregados nova e identifique el agregado que corresponde al servidor informático basado en el VNF alojado por él. Normalmente, tendría el formato <VNFNAME>-EM-MGMT<X> y <VNFNAME>-CF-MGMT<X>

[stack@director ~]$ nova aggregate-list

+----+------+-------------------+

| Id | Name | Availability Zone |

+----+------+-------------------+

| 3 | esc1 | AZ-esc1 |

| 6 | esc2 | AZ-esc2 |

| 9 | aaa | AZ-aaa |

+----+------+-------------------+

En nuestro caso, el servidor osd-compute pertenece a esc1. Entonces, los agregados que corresponden serían esc1

Paso 3. Quite el nodo osd-compute del agregado identificado.

nova aggregate-remove-host

[stack@director ~]$ nova aggregate-remove-host esc1 pod1-osd-compute-0.localdomain

Paso 4. Verifique si el nodo osd-compute se ha eliminado de los agregados. Ahora, asegúrese de que el Host no aparezca en los agregados.

nova aggregate-show

[stack@director ~]$ nova aggregate-show esc1

[stack@director ~]$

Eliminación De Nodo Osd-Compute

Los pasos mencionados en esta sección son comunes independientemente de las VM alojadas en el nodo informático.

Eliminar de Overcloud

Paso 1. Cree un archivo de script denominado delete_node.sh con el contenido como se muestra. Asegúrese de que las plantillas mencionadas sean las mismas que las utilizadas en el script Deploy.sh utilizado para la implementación de la pila.

delete_node.sh

openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ /bin/sh delete_node.sh

+ openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack pod1 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533

Deleting the following nodes from stack pod1:

- 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533

Started Mistral Workflow. Execution ID: 4ab4508a-c1d5-4e48-9b95-ad9a5baa20ae

real   0m52.078s

user   0m0.383s

sys    0m0.086s

Paso 2. Espere a que la operación de pila OpenStack pase al estado COMPLETE.

[stack@director ~]$  openstack stack list

+--------------------------------------+------------+-----------------+----------------------+----------------------+

| ID                                   | Stack Name | Stack Status    | Creation Time        | Updated Time         |

+--------------------------------------+------------+-----------------+----------------------+----------------------+

| 5df68458-095d-43bd-a8c4-033e68ba79a0 | pod1 | UPDATE_COMPLETE | 2018-05-08T21:30:06Z | 2018-05-08T20:42:48Z |

+--------------------------------------+------------+-----------------+----------------------+----------------------

Eliminar nodo de cómputo de Osd de la lista de servicios

Elimine el servicio informático de la lista de servicios.

[stack@director ~]$ source corerc

[stack@director ~]$ openstack compute service list | grep osd-compute-0

| 404 | nova-compute     | pod1-osd-compute-0.localdomain     | nova     | enabled | up    | 2018-05-08T18:40:56.000000 |

openstack compute service delete

[stack@director ~]$ openstack compute service delete 404

Eliminar agentes neutrales

Elimine el agente neutrón asociado antiguo y abra el agente vswitch para el servidor informático.

[stack@director ~]$ openstack network agent list | grep osd-compute-0

| c3ee92ba-aa23-480c-ac81-d3d8d01dcc03 | Open vSwitch agent | pod1-osd-compute-0.localdomain     | None              | False  | UP    | neutron-openvswitch-agent |

| ec19cb01-abbb-4773-8397-8739d9b0a349 | NIC Switch agent   | pod1-osd-compute-0.localdomain     | None              | False  | UP    | neutron-sriov-nic-agent   |

openstack network agent delete

[stack@director ~]$ openstack network agent delete c3ee92ba-aa23-480c-ac81-d3d8d01dcc03

[stack@director ~]$ openstack network agent delete ec19cb01-abbb-4773-8397-8739d9b0a349

Eliminar de la base de datos de Nova e Ironic

Borre un nodo de la lista nova junto con la base de datos irónica y luego verifíquelo.

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@al01-pod1-ospd ~]$ nova list | grep osd-compute-0

| c2cfa4d6-9c88-4ba0-9970-857d1a18d02c | pod1-osd-compute-0 | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.114 |

[stack@al01-pod1-ospd ~]$ nova delete c2cfa4d6-9c88-4ba0-9970-857d1a18d02c

nova show

| grep hypervisor

[stack@director ~]$ nova show pod1-osd-compute-0 | grep hypervisor

| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname  | 4ab21917-32fa-43a6-9260-02538b5c7a5a

ironic node-delete

[stack@director ~]$ ironic node-delete 4ab21917-32fa-43a6-9260-02538b5c7a5a

[stack@director ~]$ ironic node-list (node delete must not be listed now)

Instalación del nuevo nodo informático

Los pasos para instalar un nuevo servidor UCS C240 M4 y los pasos iniciales de configuración se pueden consultar en: Guía de instalación y servicio del servidor Cisco UCS C240 M4

Paso 1. Después de la instalación del servidor, inserte los discos duros en las ranuras respectivas como el servidor antiguo.

Paso 2. Inicie sesión en el servidor con la IP de CIMC.

Paso 3.Realice la actualización del BIOS si el firmware no es conforme a la versión recomendada utilizada anteriormente. Los pasos para la actualización del BIOS se indican a continuación: Guía de actualización del BIOS del servidor de montaje en bastidor Cisco UCS C-Series

Paso 4. Verifique el estado de las unidades físicas. Debe ser Unconimaged Good.

Paso 5. Cree una unidad virtual desde las unidades físicas con RAID Level 1.

Paso 6. Vaya a la sección de almacenamiento y seleccione Cisco 12G Sas Modular Raid Controller y verifique el estado y el estado del controlador raid como se muestra en la imagen.

Nota: La imagen de arriba es sólo para fines ilustrativos, en el CIMC real OSD-Compute verá siete unidades físicas en las ranuras [1,2,3,7,8,9,10] en buen estado no imaginado, ya que no se crean unidades virtuales a partir de ellas.

Paso 7. Ahora cree una unidad virtual desde una unidad física sin usar desde la información del controlador, bajo el controlador de raid modular SAS 12G de Cisco.

Paso 8. Seleccione el VD y configure set as boot drive.

Paso 9. Habilite IPMI sobre LAN desde Servicios de comunicación en la pestaña Admin.

Paso 10. Inhabilite Hyper-Threading en la configuración de BIOS avanzada bajo el nodo Compute como se muestra en la imagen.

Paso 11. Al igual que BOOTOS VD creado con las unidades físicas 1 y 2 , cree cuatro unidades virtuales más como

DIARIO - Desde la unidad física número 3

OSD1: desde la unidad física número 7

OSD2: desde la unidad física número 8

OSD3 - Desde la unidad física número 9

OSD4: desde la unidad física número 10

Paso 7. Al final, las unidades físicas y las virtuales deben ser similares.

Nota: La imagen que se muestra aquí y los pasos de configuración mencionados en esta sección se refieren a la versión de firmware 3.0(3e) y puede haber ligeras variaciones si trabaja en otras versiones.

Agregue el nuevo nodo OSD-Compute a Overcloud

Los pasos mencionados en esta sección son comunes independientemente de la máquina virtual alojada por el nodo informático.

Paso 1. Agregue el servidor de cómputo con un índice diferente.

Cree un archivo add_node.json con sólo los detalles del nuevo servidor informático que se agregará.  Asegúrese de que el número de índice del nuevo servidor de osd-compute no se haya utilizado antes. Normalmente, aumente el siguiente valor de cálculo más alto.

Ejemplo: El más alto anterior fue osd-compute-0 así creado osd-compute-3 en el caso del sistema 2-vnf.

Nota: Tenga en cuenta el formato json.

[stack@director ~]$ cat add_node.json

{

"nodes":[

{

"mac":[

"<MAC_ADDRESS>"

],

"capabilities": "node:osd-compute-3,boot_option:local",

"cpu":"24",

"memory":"256000",

"disk":"3000",

"arch":"x86_64",

"pm_type":"pxe_ipmitool",

"pm_user":"admin",

"pm_password":"<PASSWORD>",

"pm_addr":"192.100.0.5"

}

]

}

Paso 2. Importe el archivo json.

[stack@director ~]$ openstack baremetal import --json add_node.json

Started Mistral Workflow. Execution ID: 78f3b22c-5c11-4d08-a00f-8553b09f497d

Successfully registered node UUID 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e

Started Mistral Workflow. Execution ID: 33a68c16-c6fd-4f2a-9df9-926545f2127e

Successfully set all nodes to available.

Paso 3. Ejecute la introspección del nodo con el uso del UUID observado desde el paso anterior.

[stack@director ~]$ openstack baremetal node manage 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e

[stack@director ~]$ ironic node-list |grep 7eddfa87

| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None                                 | power off   | manageable         | False       |

[stack@director ~]$ openstack overcloud node introspect 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e --provide

Started Mistral Workflow. Execution ID: e320298a-6562-42e3-8ba6-5ce6d8524e5c

Waiting for introspection to finish...

Successfully introspected all nodes.

Introspection completed.

Started Mistral Workflow. Execution ID: c4a90d7b-ebf2-4fcb-96bf-e3168aa69dc9

Successfully set all nodes to available.

[stack@director ~]$ ironic node-list |grep available

| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None                                 | power off   | available          | False       |

Paso 4. Agregue direcciones IP a custom-templates/layout.yml en OsdComputeIP. En este caso, al reemplazar osd-compute-0, agrega esa dirección al final de la lista para cada tipo.

OsdComputeIPs:

internal_api:

- 11.120.0.43

- 11.120.0.44

- 11.120.0.45

- 11.120.0.43   <<< take osd-compute-0 .43 and add here

tenant:

- 11.117.0.43

- 11.117.0.44

- 11.117.0.45

- 11.117.0.43   << and here

storage:

- 11.118.0.43

- 11.118.0.44

- 11.118.0.45

- 11.118.0.43   << and here

storage_mgmt:

- 11.119.0.43

- 11.119.0.44

- 11.119.0.45

- 11.119.0.43   << and here

Paso 5. Ejecute el script Deploy.sh que se utilizó anteriormente para implementar la pila, para agregar el nuevo nodo de cálculo a la pila de nube superpuesta.

[stack@director ~]$ ./deploy.sh

++ openstack overcloud deploy --templates -r /home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack ADN-ultram --debug --log-file overcloudDeploy_11_06_17__16_39_26.log --ntp-server 172.24.167.109 --neutron-flat-networks phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1 --neutron-network-vlan-ranges datacentre:1001:1050 --neutron-disable-tunneling --verbose --timeout 180

…

Starting new HTTP connection (1): 192.200.0.1

"POST /v2/action_executions HTTP/1.1" 201 1695

HTTP POST http://192.200.0.1:8989/v2/action_executions 201

Overcloud Endpoint: http://10.1.2.5:5000/v2.0

Overcloud Deployed

clean_up DeployOvercloud:

END return value: 0

real   38m38.971s

user   0m3.605s

sys    0m0.466s

Paso 6. Espere a que el estado de la pila abierta esté COMPLETO.

[stack@director ~]$  openstack stack list

+--------------------------------------+------------+-----------------+----------------------+----------------------+

| ID                                   | Stack Name | Stack Status    | Creation Time        | Updated Time         |

+--------------------------------------+------------+-----------------+----------------------+----------------------+

| 5df68458-095d-43bd-a8c4-033e68ba79a0 | pod1       | UPDATE_COMPLETE | 2017-11-02T21:30:06Z | 2017-11-06T21:40:58Z |

+--------------------------------------+------------+-----------------+----------------------+----------------------+

Paso 7. Verifique que el nuevo nodo osd-compute esté en estado Activo.

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ nova list |grep osd-compute-3

| 0f2d88cd-d2b9-4f28-b2ca-13e305ad49ea | pod1-osd-compute-3    | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.117 |

[stack@director ~]$ source corerc

[stack@director ~]$ openstack hypervisor list |grep osd-compute-3

| 63 | pod1-osd-compute-3.localdomain    |

Paso 8. Inicie sesión en el nuevo servidor osd-compute y verifique los procesos ceph. Inicialmente, el estado se encuentra en HEALTH_WARN mientras la ceph se recupera.

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_WARN

223 pgs backfill_wait

4 pgs backfilling

41 pgs degraded

227 pgs stuck unclean

41 pgs undersized

recovery 45229/1300136 objects degraded (3.479%)

recovery 525016/1300136 objects misplaced (40.382%)

monmap e1: 3 mons at {Pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,Pod1-controller-1=11.118.0.41:6789/0,Pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}

election epoch 58, quorum 0,1,2 Pod1-controller-0,Pod1-controller-1,Pod1-controller-2

osdmap e986: 12 osds: 12 up, 12 in; 225 remapped pgs

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v781746: 704 pgs, 6 pools, 533 GB data, 344 kobjects

1553 GB used, 11840 GB / 13393 GB avail

45229/1300136 objects degraded (3.479%)

525016/1300136 objects misplaced (40.382%)

477 active+clean

186 active+remapped+wait_backfill

37 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill

4 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

Paso 9. Sin embargo, después de un período corto (20 minutos), CEPH vuelve a un estado HEALTH_OK.

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {Pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,Pod1-controller-1=11.118.0.41:6789/0,Pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}

election epoch 58, quorum 0,1,2 Pod1-controller-0,Pod1-controller-1,Pod1-controller-2

osdmap e1398: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v784311: 704 pgs, 6 pools, 533 GB data, 344 kobjects

1599 GB used, 11793 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 8168 kB/s wr, 0 op/s rd, 32 op/s wr

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT   TYPE NAME                         UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2        0     host pod1-osd-compute-0

-3  4.35999     host pod1-osd-compute-2

1  1.09000         osd.1                          up  1.00000          1.00000

4  1.09000         osd.4                          up  1.00000          1.00000

7  1.09000         osd.7                          up  1.00000          1.00000

10  1.09000         osd.10                         up  1.00000          1.00000

-4  4.35999     host pod1-osd-compute-1

2  1.09000         osd.2                          up  1.00000          1.00000

5  1.09000         osd.5                          up  1.00000          1.00000

8  1.09000         osd.8                          up  1.00000          1.00000

11  1.09000         osd.11                         up  1.00000          1.00000

-5  4.35999     host pod1-osd-compute-3

0  1.09000         osd.0                          up  1.00000          1.00000

3  1.09000         osd.3                          up  1.00000          1.00000

6  1.09000         osd.6                          up  1.00000          1.00000

9  1.09000         osd.9                          up  1.00000          1.00000

Restauración de las VM

Adición a la lista de agregación Nova

Agregue el nodo osd-compute a los hosts agregados y verifique si se agrega el host.

nova aggregate-add-host

[stack@director ~]$ nova aggregate-add-host esc1 pod1-osd-compute-3.localdomain

nova aggregate-show

[stack@director ~]$ nova aggregate-show esc1

+----+------+-------------------+----------------------------------------+------------------------------------------+

| Id | Name | Availability Zone | Hosts | Metadata |

+----+------+-------------------+----------------------------------------+------------------------------------------+

| 3 | esc1 | AZ-esc1 | 'pod1-osd-compute-3.localdomain' | 'availability_zone=AZ-esc1', 'esc1=true' |

+----+------+-------------------+----------------------------------------+------------------------------------------+

Recuperación de VM ESC

Paso 1. Verifique el estado de la VM ESC de la lista nova y elimínelo.

stack@director scripts]$ nova list |grep esc

| c566efbf-1274-4588-a2d8-0682e17b0d41 | esc                                                | ACTIVE | -          | Running     | VNF2-UAS-uas-orchestration=172.168.11.14; VNF2-UAS-uas-management=172.168.10.4                                                                                                 |

[stack@director scripts]$ nova delete esc

Request to delete server esc has been accepted.

If can not delete esc then use command: nova force-delete esc

Paso 2. En OSPD, navegue hasta el directorio ECS-Image y asegúrese de que las versiones bootvm.py y qcow2 para ESC estén presentes, si no muévalo a un directorio.

[stack@atospd ESC-Image-157]$ ll

total 30720136

-rw-r--r--. 1 root  root       127724 Jan 23 12:51 bootvm-2_3_2_157a.py

-rw-r--r--. 1 root  root           55 Jan 23 13:00 bootvm-2_3_2_157a.py.md5sum

-rw-rw-r--. 1 stack stack 31457280000 Jan 24 11:35 esc-2.3.2.157.qcow2

Paso 3. Cree la imagen.

[stack@director ESC-image-157]$  glance image-create --name ESC-2_3_2_157 --disk-format "qcow2" --container "bare" --file /home/stack/ECS-Image-157/ESC-2_3_2_157.qcow2

Paso 4. Verifique que exista la imagen ESC.

stack@director ~]$ glance image-list

+--------------------------------------+--------------------------------------+

| ID                                   | Name                                 |

+--------------------------------------+--------------------------------------+

| 8f50acbe-b391-4433-aa21-98ac36011533 | ESC-2_3_2_157|

| 2f67f8e0-5473-467c-832b-e07760e8d1fa | tmobile-pcrf-13.1.1.iso              |

| c5485c30-45db-43df-831d-61046c5cfd01 | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2            |

| 2f84b9ec-61fa-46a3-a4e6-45f14c93d9a9 | tmobile-pcrf-13.1.1_cco_20170825.iso |

| 25113ecf-8e63-4b81-a73f-63606781ef94 | wscaaa01-sept072017                  |

| 595673e8-c99c-40c2-82b1-7338325024a9 | wscaaa02-sept072017                  |

| 8bce3a60-b3b0-4386-9e9d-d99590dc9033 | wscaaa03-sept072017                  |

| e5c835ad-654b-45b0-8d36-557e6c5fd6e9 | wscaaa04-sept072017                  |

| 879dfcde-d25c-4314-8da0-32e4e73ffc9f | WSP1_cluman_12_07_2017               |

| 7747dd59-c479-4c8a-9136-c90ec894569a | WSP2_cluman_12_07_2017               |

+--------------------------------------+--------------------------------------+

[stack@ ~]$ openstack flavor list

+--------------------------------------+------------+--------+------+-----------+-------+-----------+

| ID                                   | Name       |    RAM | Disk | Ephemeral | VCPUs | Is Public |

+--------------------------------------+------------+--------+------+-----------+-------+-----------+

| 1e4596d5-46f0-46ba-9534-cfdea788f734 | pcrf-smb   | 100352 |  100 |         0 |     8 | True      |

| 251225f3-64c9-4b19-a2fc-032a72bfe969 | pcrf-oam   |  65536 |  100 |         0 |    10 | True      |

| 4215d4c3-5b2a-419e-b69e-7941e2abe3bc | pcrf-pd    |  16384 |  100 |         0 |    12 | True      |

| 4c64a80a-4d19-4d52-b818-e904a13156ca | pcrf-qns   |  14336 |  100 |         0 |    10 | True      |

| 8b4cbba7-40fd-49b9-ab21-93818c80a2e6 | esc-flavor |   4096 |    0 |         0 |     4 | True      |

| 9c290b80-f80a-4850-b72f-d2d70d3d38ea | pcrf-sm    | 100352 |  100 |         0 |    10 | True      |

| e993fc2c-f3b2-4f4f-9cd9-3afc058b7ed1 | pcrf-arb   |  16384 |  100 |         0 |     4 | True      |

| f2b3b925-1bf8-4022-9f17-433d6d2c47b5 | pcrf-cm    |  14336 |  100 |         0 |     6 | True      |

+--------------------------------------+------------+--------+------+-----------+-------+-----------+

Paso 5. Cree este archivo en el directorio de imágenes e inicie la instancia ESC.

[root@director ESC-IMAGE]# cat esc_params.conf

openstack.endpoint = publicURL

[root@director ESC-IMAGE]./bootvm-2_3_2_157a.py esc --flavor esc-flavor --image ESC-2_3_2_157 --net tb1-mgmt --gateway_ip 172.16.181.1 --net tb1-orch --enable-http-rest --avail_zone AZ-esc1 --user_pass "admin:Cisco123" --user_confd_pass "admin:Cisco123" --bs_os_auth_url http://10.250.246.137:5000/v2.0 --kad_vif eth0 --kad_vip 172.16.181.5 --ipaddr 172.16.181.4 dhcp --ha_node_list 172.16.181.3 172.16.181.4 --esc_params_file esc_params.conf

Nota: Después de que la máquina virtual ESC problemática se vuelva a implementar con exactamente el mismo comando bootvm.py que la instalación inicial, ESC HA realiza la sincronización automáticamente sin ningún procedimiento manual. Asegúrese de que ESC Master esté activo y en ejecución.

Paso 6. Inicie sesión en el nuevo ESC y verifique el estado de la copia de seguridad.

[admin@esc ~]$ escadm status

0 ESC status=0 ESC Backup Healthy

[admin@VNF2-esc-esc-1 ~]$ health.sh

============== ESC HA (BACKUP) ===================================================

ESC HEALTH PASSED