Contenido

Introducción

Troubleshoot

Encender cualquier instancia desde el estado de SHUTOFF

Recuperar cualquier instancia del estado de ERROR

Recuperación de QNS

Verificación

Introducción

Este documento describe la recuperación de la máquina virtual PS en el clúster de función de reglas de cobro y políticas (PCRF).

Troubleshoot

Encender cualquier instancia desde el estado de SHUTOFF

Si alguna instancia se encuentra en estado SHUTOFF debido a un cierre planificado o a algún otro motivo, utilice este procedimiento para iniciar la instancia y habilitar su supervisión en el controlador de servicio elástico (ESC).

Paso 1. Verifique el estado de la instancia a través de OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,host,status | grep qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d | destackovs-compute-2  | SHUTOFF|

Paso 2. Compruebe si el equipo está disponible y asegúrese de que el estado esté activo.

source /home/stack/destackovsrc

nova hypervisor-show destackovs-compute-2 | egrep ‘status|state’

| state                     | up                                       |

| status                    | enabled

Paso 3. Inicie sesión en ESC Master como usuario administrador y verifique el estado de la instancia en opdata.

echo "show esc_datamodel opdata tenants tenant Pcrf deployments * state_machine | tab" | /opt/cisco/esc/confd/bin/confd_cli -u admin –C | grep qns-s1

SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d VM_ERROR_STATE

Paso 4. Encienda la instancia desde openstack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova start SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

Paso 5. Espere cinco minutos para que la instancia se inicie y llegue al estado activo.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list –fields name,status | grep qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s2_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d  | ACTIVE |

Paso 6. Habilite el monitor de VM en ESC después de que la instancia esté en estado activo.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR SVS1-tmo_qns-s2_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

Para obtener más información sobre las configuraciones de instancias, consulte los procedimientos específicos de tipo de instancia que se proporcionan en la siguiente sección

Recuperar cualquier instancia del estado de ERROR

Este procedimiento se puede utilizar si el estado de la instancia de CPS en openstack es ERROR:

Paso 1. Compruebe el estado de la instancia en OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,host,status | grep qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s2_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d  | destackovs-compute-2  | ERROR|

Paso 2. Compruebe si el ordenador está disponible y funciona correctamente.

source /home/stack/destackovsrc

nova hypervisor-show destackovs-compute-2 | egrep ‘status|state’

| state                     | up                                       |

| status                    | enabled

Paso 3. Inicie sesión en ESC Master como usuario administrador y verifique el estado de la instancia en opdata.

echo "show esc_datamodel opdata tenants tenant Pcrf deployments * state_machine | tab" | /opt/cisco/esc/confd/bin/confd_cli -u admin –C | grep qns-s1

SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d VM_ERROR_STATE

Paso 4. Reinicie el estado de la instancia para obligar a la instancia de nuevo a un estado activo en lugar de a un estado de error, una vez hecho, reinicie la instancia.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova reset-state –active SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

nova reboot –-hard  SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

Paso 5. Espere cinco minutos para que la instancia se inicie y llegue al estado activo.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list –fields name,status | grep qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d | ACTIVE |

Paso 6. Si, Cluster Manager cambia el estado a ACTIVE después del reinicio, Enable VM Monitor in ESC después de que la instancia del Cluster Manager esté en estado activo.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

Post recovery to running/active state, consulte el procedimiento específico del tipo de instancia para recuperar config/data de backup.

Recuperación de QNS

Si se recupera recientemente un equilibrador de carga, utilice este procedimiento para restaurar la configuración de haproxy y de red:

Paso 1. Si es necesario importar los datos de la configuración QNS de restauración en el Administrador de Cluster, ejecute este comando:

config_br.py -a import --users --haproxy /mnt/backup/

Paso 2. Para generar los archivos de VM archive en el Cluster Manager a través de las últimas configuraciones, ejecute este comando:

/var/qps/install/current/scripts/build/build_all.sh

Paso 3. Para actualizar QNS con la configuración más reciente, inicie sesión en QNS y ejecute este comando

ssh qnsxx

/etc/init.d/vm-init

Verificación

Ejecutar diagnósticos desde el diagnóstico del administrador de clústeres.sh