Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Configurar

Diagrama de la red

Verificación y resolución de problemas

1. Verificación de configuración de canal DFS

2. Verificación de alertas del patrón de eventos DFS

3. Verificación del registro de eventos detectados de DFS

4. Solución de problemas de eventos DFS

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo resolver el registro de eventos y la alerta de selección dinámica de frecuencia (DFS) en el punto de acceso inalámbrico Meraki.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Comprender la solución básica de red de área extensa definida por software (SD-WAN) de Meraki

- Comprender la tecnología inalámbrica básica

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

DFS utiliza frecuencias Wi-Fi de 5 GHz generalmente reservadas para radares, como radares militares, comunicaciones por satélite y radares meteorológicos. Los canales de DFS varían según el país. La principal ventaja de utilizar canales DFS es aumentar el número de canales Wi-Fi.

Cualquier punto de acceso Meraki utiliza el canal DFS. Activa una alerta. Registro de eventos DFS y alerta en el punto de acceso Meraki MR. Consulte la captura de pantalla de la alerta que se ve en el dispositivo:

Evento de patrón DFS

Configurar

Diagrama de la red

Diagrama de la red

Verificación y resolución de problemas

1. Verificación de configuración de canal DFS

Se puede comprobar la configuración del canal DFS en la ruta mostrada que depende de la configuración del punto de acceso Meraki.

Desplácese hasta Meraki Dashboard > Meraki (seleccione cualquier red de sitio con punto de acceso inalámbrico o plantilla de configuración en la que se haya realizado la configuración del punto de acceso inalámbrico) y, a continuación, vaya a Wireless > Radio Setting > RF Profile (seleccione el perfil que está conectado al punto de acceso inalámbrico o a la red). Desplácese hasta 5 GHz Radio Setting > Channel Assignment Method  como se muestra en la imagen.

Comprobar configuración DFS 1

Comprobar configuración DFS 2

2. Verificación de alertas del patrón de eventos DFS

La alerta del patrón de eventos DFS se puede comprobar en la ruta mostrada. Desplácese hasta Meraki Dashboard > Network (seleccione cualquier red de sitio con punto de acceso inalámbrico). Desplácese hasta Wireless > Access Points.

Alerta del panel del patrón de eventos DFS

3. Verificación del registro de eventos detectados de DFS

El registro de eventos detectados de DFS se puede comprobar en la ruta mostrada Meraki Dashboard > Network  (seleccione cualquier red del sitio con punto de acceso inalámbrico) y, a continuación, Network-Wide > Event Log.

4. Solución de problemas de eventos DFS

La alerta de patrón DFS detectado y el registro de eventos DFS detectados se solucionan con el cambio de configuración en el perfil de radio en el punto de acceso inalámbrico. Consulte la ruta mostrada.

Desplácese hastaMeraki Dashboard > Network (seleccione cualquier red de sitio con punto de acceso inalámbrico o plantilla de configuración en la que se haya realizado la configuración del punto de acceso inalámbrico) y, a continuación, Wireless > Radio Setting > RF Profile (seleccione el perfil que está conectado al punto de acceso inalámbrico o a la red) > 5 GHz Radio Setting > Channel Assignment Method.

Configuración 1 de desselección de DFS

Configuración 2 de desselección de DFS

Información Relacionada

- Selección de frecuencia dinámica inalámbrica (DFS) de Meraki

- Technillamar Soporte y documentación - Cisco Systems