Contenido

A partir del 31 de marzo de 2026, la función de descarga de imágenes de CCO ya no se admite, y dejará de funcionar, con el controlador inalámbrico integrado en el sistema de puntos de acceso Catalyst (EWC-AP).

Esto incluye:

- Modo CCO para actualización de software (GUI), p. ej. "Mode CCO" en Administration > Software Management > Software Upgrade

- Descarga de imágenes de CCO (CLI), es decir, cco en modo de descarga de imágenes configurado en wireless profile image-download default

Como alternativa, descargue las imágenes de software deseadas de software.cisco.com y, a continuación, instálelas mediante los métodos TFTP, SFTP o HTTP Image Download. Consulte el capítulo Image Download en la Guía de Configuración de Cisco Embedded Wireless Controller en Puntos de Acceso Catalyst, IOS XE 17.15.x.

����

����