Contenido

Introducción

Consideraciones de diseño sensibles al contexto

Infraestructura inalámbrica

Configuración sensible al contexto

Operación MSE

Licencia de MSE

Operación de Historial/Base de Datos MSE

Seguridad MSE

API sensible al contexto

Dispositivo de ubicación 2710

Preguntas frecuentes sobre AeroScout

Información Relacionada

Introducción

La solución Cisco® Context-Aware Mobility ofrece la capacidad de capturar e integrar en los procesos empresariales información contextual detallada sobre aspectos como la ubicación, la temperatura y la disponibilidad de un recurso. La integración de la información contextual con las aplicaciones de procesos empresariales se está convirtiendo rápidamente en el siguiente nivel de verdadera movilidad empresarial. Con la solución Cisco Context-Aware Mobility, los usuarios móviles pueden ir más allá de la conectividad en cualquier momento y lugar para disponer automáticamente del dispositivo adecuado, la aplicación adecuada y el entorno adecuado mientras se desplazan.

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Consideraciones de diseño sensibles al contexto

P. ¿Qué dispositivos se pueden rastrear con los servicios de identificación del contexto de Cisco?

Cisco Context-Aware Services le permite realizar un seguimiento y localizar dispositivos habilitados para IP, tanto conectados por cable como inalámbricos, con la red Cisco Unified Wireless Network y la red por cable. Los dispositivos inalámbricos incluyen dispositivos cliente habilitados para Wi-Fi y etiquetas RFID CCX activas de Wi-Fi. Los dispositivos con cables incluyen cualquier dispositivo con conexión por cable IP que se conecte a un switch Cisco Catalyst.A.

P. ¿Cuánto se tarda en completar el cálculo de la ubicación de un dispositivo Wi-Fi?

La latencia depende del número de dispositivos que se mueven al mismo tiempo y pueden tardar de unos segundos a diez segundos A.

P. ¿Hay diferencias de precisión de la ubicación entre los clientes Wi-Fi y las etiquetas?

No hay diferencia en el cálculo de la ubicación de los clientes y las etiquetas. Si los clientes son CCX v4, la precisión de la ubicación es idéntica entre las etiquetas y los clientes. A.

P. ¿Cuáles son los retos para los sistemas de ubicación basados en RSSI?

Los desafíos comunes son:A.

- Problema de canal incorrecto (WCP): cuando el AP se encuentra en un canal concreto, es posible que pueda recibir paquetes transmitidos desde canales adyacentes, aunque con una potencia recibida más baja. Por lo tanto, el AP luego informa el paquete con menor valor RSSI, lo que haría que la ubicación del cliente se estimara más que real en el servidor de ubicación. Esto se observa en la banda de 2,4 GHz debido a las limitaciones del filtro AP y las técnicas de modulación 802.11b, incluso para clientes 802.11g/n, ya que utilizan 802.11b para solicitudes de sonda. El controlador del cliente S60 puede eliminar tales problemas.

- Problemas de diversidad de antenas (ADI): también se observó que el mismo paquete se recibió en las antenas de 2 AP con una potencia considerablemente diferente. Esto puede deberse a los desafíos de reunir RSSI fiables con diversidad de antenas. El AP debe escuchar en una antena durante el inicio del paquete y luego conmutar a una antena diferente durante la recepción del paquete para obtener una mejor recepción, todo en unos pocos microsegundos.

- Problemas del cliente y problemas ambientales: la transmisión del cliente, que son niveles de frecuencia y de potencia de transmisión, está dictada por los impulsores del cliente. Estos pueden aumentarse mediante el uso de CCXV4, pero las pruebas de hoy en día no pueden aprovechar este estándar de CCX. Los racks de techo alto y metal presentan un entorno de RF desafiante. Consulte la pregunta Cómo la propagación de RF ayuda (y dificulta) la ubicación para obtener más información sobre los desafíos del entorno de RF.

- Faltan RSSI: debido al comportamiento del cliente/controlador, los problemas del tráfico AP y del entorno RF, no todos los AP, obtienen lecturas RSSI. En un entorno de techo alto típico, los AP pueden oír los AP vecinos más fuertes que los clientes en el piso. Esto junto con los racks metálicos pueden empeorar los problemas de nodos ocultos, donde los clientes en el piso tratan de comunicarse con el AP más cercano que puede ver los paquetes de los AP vecinos en el mismo canal. El cliente no tiene conocimiento de estos paquetes debido al RSSI pobre del AP vecino en su extremo. Durante algunas lecturas, no todos los AP reciben mediciones RSSI. Por lo tanto, el cálculo de la ubicación se lleva a cabo con un conjunto incompleto de AP y da como resultado una baja precisión de la ubicación. S36 y S60 obligan al cliente a enviar más paquetes con frecuencia y así superar este problema.

Nota: S36 y S60 son controladores de cliente compatibles con extensiones compatibles específicas de Cisco. S36 es compatible con CCXv2 o posterior. S60 es compatible con CCXv4 o posterior.

P. ¿Cómo afecta la propagación de RF a la ubicación?

Figura 1 - a) Propagación de la ley de energía b) sombreado, por ejemplo, por dos muros c) desvanecimiento de múltiples rutas

La potencia de la señal entre un cliente y un AP varía en diferentes escalas de distancia, como se muestra en la figura. La gran escala ayuda con la precisión de la ubicación, la mediana escala puede ayudar o dificultar, pero la pequeña escala no es más que una molestia:A.

- Grande: como regla física, la potencia de la señal varía inversamente con el cuadrado de la distancia en el espacio libre. Como regla general, la potencia de la señal varía inversamente con (aproximadamente) el cubo de distancia en interiores. Esta propagación de la ley de energía es el principal indicador de rango entre AP y el cliente. La señal cae más bruscamente cerca de un AP, y esto produce la mejor información de distancia.

- Medio: los desorden ambiental como las librerías, los archivadores, las paredes cúbicas y las pizarras pueden proteger al cliente del AP. Por el contrario, la falta de desorden como los pasillos ofrece un mejor enlace. En ambos casos, estos son errores importantes de la propagación de la ley de poder. Esto se llama sombra. Normalmente, el sombreado provoca un error de alrededor de 7 dB, a veces más, a veces menos, o de forma equivalente, dos veces más incertidumbre en el rango. Esta incertidumbre se ve reducida por la recepción de mediciones de varios AP y el uso de técnicas estadísticas para calcular los errores con el fin de reducir el problema. Para muchas aplicaciones, el promedio entre los AP es suficiente. Para aquellos casos en los que se necesita una ubicación de precisión, puede elegir medir estas variaciones de sombreado con el uso de calibración (sondeos de sitio) y/o etiquetas de referencia; a continuación, el servidor de ubicación ha mejorado las huellas dactilares de la ubicación para ayudar con precisión.

- Pequeña: como una ola que se desploma en una playa con estanterías abruptas y que refleja el doble de fuerza de la siguiente ola, el trayecto múltiple es la superposición de múltiples rayos que viajan entre el transmisor y el receptor y llegan con pequeñas diferencias en demora. A veces suman y a veces cancelan. Este desvanecimiento de múltiples caminos también causa errores en la propagación de la ley de poder, a veces profundos. En el peor de los casos, puede haber un diez por ciento de posibilidades de una caída de diez dB en la potencia de la señal y un uno por ciento de posibilidades de una desvanecimiento de 20 dB. Esta variación se produce en una fracción de una longitud de onda, por ejemplo, una pulgada aproximadamente a 2,4 GHz, y es sensible a los pequeños movimientos del entorno, por ejemplo, una puerta que se abre y cierra, por lo que actúa como ruido en cualquier sistema de ubicación.

En resumen, la propagación y sombreado de la ley de energía, si se determina mediante etiquetas de calibración y/o referencia, ayuda con la precisión de la ubicación, pero la sombreado, si se desconoce, y la multirruta dificultan la precisión de la ubicación.

P. ¿Hay alguna diferencia en la precisión con respecto a los productos de infraestructura 802.11n de Cisco, como el AP de la serie 1250?

Normalmente, las implementaciones utilizan un único tipo de puntos de acceso para toda la planta; los diferentes tipos de acceso de una planta son menos comunes. Las implementaciones que utilizan AP1250 han mostrado una recepción RSSI mejorada y más precisa en comparación con los puntos de acceso basados en 802.11n. A.

P. ¿Cuáles son las ventajas de 11n?

Los AP 802.11n tienen varias secuencias de RF, por lo que supervisan tres, no sólo dos, antenas, y el monitoreo es a tiempo completo. Si elige tres puntos en la figura 1(c), observe que el RSSI medio entre ellos reduce significativamente las variaciones. Por lo tanto, los AP 802.11n mejoran la precisión de la ubicación, ya que reducirían las variaciones de RSSI observadas.A.

P. ¿Cuáles son los retos de implementación en un entorno de alto límite?

El techo alto degrada la relación RSSI frente a la distancia y da como resultado una falta de RSSI fuerte para localizar el dispositivo más cerca del AP.A.

Figura 2: Muy poca variación de RSSI con distancia en entornos de techos altos

Como se ve en la figura anterior, el cambio en RSSI entre AP y la mitad de la distancia entre AP (35 pies) es 17 dB para un AP colocado a diez pies de altura mientras que solamente 3 dB para AP colocado a 23 pies de altura. Debido a que los algoritmos de ubicación RSSI dependen de los valores RSSI para determinar la ubicación, se desea un gran cambio en RSSI en distancias pequeñas, con el fin de lograr una resolución de distancia granular. Observe que más allá de los 35 pies, se espera que el dispositivo caiga dentro de la curva RSSI empinada de un AP vecino, debido al espaciamiento entre AP de 70 pies . Estas características de RSSI escarpadas del AP más cercano, junto con los AP vecinos, contribuyen a una buena precisión de ubicación. Por lo tanto, normalmente para techos más altos, se puede requerir una combinación de más AP y antenas direccionales, que apuntan al piso, para mejorar la precisión de la ubicación.

P. ¿Puede un único servidor WCS administrar el seguimiento de dos MSE, uno solo para el seguimiento de clientes y otras etiquetas de seguimiento solamente?

Sí, un solo WCS puede administrar varios MSE con cada uno de los diferentes tipos de dispositivos de seguimiento. La partición de los dispositivos de los que el MSE realiza un seguimiento se puede configurar fácilmente con licencias o filtrado para aplicar la regla adecuada.A.

P. ¿Existe una limitación del número de AP para cada planta?

El MSE no tiene limitaciones en cuanto al número máximo de puntos de acceso para cada planta, aunque se recomienda que el WCS limite el número de puntos de acceso para cada planta a 100 y el número de pisos para cada edificio a 20. La recomendación de WCS ayuda a mantener un grado razonable de rendimiento del sistema.A.

P. ¿Cuáles son los tres aspectos principales que se deben tener en cuenta durante la realización de una prueba de precisión para los dispositivos cliente?

Durante una prueba de precisión, es fundamental que el dispositivo cliente utilizado durante la prueba se encuentre en cada punto de prueba de ubicación durante un período de tiempo determinado (60 segundos) para recibir una actualización de ubicación. La prueba debe ejecutarse durante al menos dos minutos en cada ubicación. El cliente debe ser escuchado por un mínimo de tres AP en cada ubicación para que un MSE proporcione resultados de precisión óptimos.A.

P. ¿Qué tipos de pruebas de precisión se pueden ejecutar?

Hay dos tipos de pruebas de precisión que se pueden ejecutar:A.

1. Prueba de precisión a demanda

2. Prueba de precisión programada

P. ¿Se puede realizar una prueba de precisión sólo en una parte determinada del suelo o es necesario realizar la prueba en toda la planta?

Se puede realizar una prueba de precisión en cualquier sección o punto del piso, según se desee. Los resultados de las pruebas proporcionan precisión para la sección del piso en la que se ejecutó la prueba de precisión.A.

P. ¿Puedo aplicar un modelo de calibración a una región específica de un piso?

Actualmente no puede aplicar un modelo de calibración a una región específica de la planta desde la interfaz de usuario de WCS. Pero, si se crea el piso como dos pisos adyacentes, entonces sí, se pueden aplicar los modelos a partes específicas de los pisos, que se define como otro piso. También en las dos plantas en un escenario, también conocido como piso dividido, puede hacer el Modelo 1 para la parte 1 del piso (definido como piso 1) y el Modelo 2 para la parte 2 del piso (definido como piso 2). Si hay un área problemática en un piso que muestra errores de ubicación, se pueden añadir puntos de datos adicionales al modelo de calibración existente y recalibrar/aplicar el modelo al piso en cuestión. A.

Infraestructura inalámbrica

P. ¿Existe algún requisito de ancho de banda entre el controlador de LAN inalámbrica y el MSE?

Se recomienda que un MSE se conecte a un WLC o WCS a través de una conexión de red de alta velocidad. MSE no debe estar conectado a WLC o WCS en una conexión WAN.A.

P. ¿Cuáles son las recomendaciones de diseño para que los controladores realicen un seguimiento de los clientes y las etiquetas Wi-Fi?

Controladores

Capacidades del cliente

Capacidades de etiquetas

WiSM

10,000

5000

4404

5000

2500

5508

5000

2500

4402

2500

2500

3750

2500

2500

2106

500

256

WLCM

500

256

P. ¿Se puede agregar un controlador (WLC) a varios dispositivos de ubicación/MSE?

Algunos controladores se pueden sincronizar con más de un MSE con pocas excepciones:A.

1. Si un controlador se encuentra en el código 4.2 o 5.0, no se admiten varias conexiones NMSP, por lo que sólo se puede sincronizar con un dispositivo de ubicación 2710 o MSE. Asegúrese de utilizar el código 6.0 en el MSE para este propósito.

2. Si el WIPS se ha habilitado en el MSE y el WLC se ha agregado al MSE, entonces el mismo WLC no se puede asignar a otro MSE.

P. ¿Puede un MSE estar dedicado a funciones específicas, por ejemplo, una para wIPS y otra para RFID? Si no es así, ¿se pueden filtrar para mostrar sólo lo que se requiere?

Sí, se puede asignar un MSE para cada función. Con la versión de software 6.0 y posteriores, un solo MSE puede ejecutar ambos servicios.A.

P. ¿Cuántos controladores LAN inalámbricos puede admitir un MSE?

MSE admite hasta 100 controladores LAN inalámbricos. A.

P. ¿Cuántos MSE 3350 admite un WCS?

Cisco recomienda que sólo un WCS administre un MSE. Un WCS puede administrar varios MSE. WCS tiene límites desde varias perspectivas, lo que puede determinar cuántos MSE puede administrar en función de la distribución de esas unidades entre MSE. Los factores incluyen el número máximo de elementos soportados, el número máximo de pisos soportados, el número máximo de AP soportados.Oficialmente Cisco soporta 5 MSE para cada WCS.A.

P. ¿Cuántas etiquetas y clientes se pueden rastrear mediante los modelos Location Appliance 2710 y MSE 3310/3350?

El Cisco 2710 puede realizar un seguimiento de hasta 2500 dispositivos, con cualquier combinación de etiquetas y clientes. El MSE3310 puede realizar un seguimiento de 2000 dispositivos y el MSE3350 puede realizar un seguimiento de hasta 18000 dispositivos. Tenga en cuenta que, aunque 3310 puede realizar un seguimiento de un total de 2000 dispositivos, puede realizar un seguimiento de hasta 1000 etiquetas y hasta 1000 clientes. Por ejemplo, si en una implementación hay 700 etiquetas y cero clientes, puede agregar sólo 300 etiquetas más, aunque tenga cero clientes. El ancho de banda de escalabilidad de los clientes y las etiquetas no se pueden compartir entre sí, ya que la licencia más baja para la etiqueta o el cliente está disponible para 1K.A.

En otro ejemplo, si hay 500 etiquetas y 1500 clientes a los que realizar un seguimiento con 3310, no es posible realizar un seguimiento de 1500 clientes, ya que la licencia de clientes está disponible en el paquete de 1K. Por lo tanto, para realizar un seguimiento de 1500 clientes, debe comprar dos licencias 1K para los clientes, lo que no es posible ya que también se han rastreado 500 etiquetas. El recuento máximo de dispositivos de 18000 en el MSE 3350 puede ser cualquier combinación de clientes y etiquetas. Consulte la guía de pedidos de MSE para obtener más información.

P. En MSE que ejecuta código 6.0 se pueden ejecutar varios servicios, wIPS y Context Aware. ¿Cuáles son los límites de escalabilidad con varios servicios para clientes y etiquetas?

Los límites de escalabilidad dependen de la plataforma que se utilice: MSE 3350 o MSE 3310. Consulte la A.guía de pedidos de MSE para obtener más información.

P. ¿Puede un MSE que se ejecuta en código 5.2 funcionar con código WCS 6.0?

No es una configuración admitida. Cisco siempre recomienda el mismo nivel de versión de software para MSE y WCS. Así que 6.0 MSE/6.0 WCS; 5.2 MSE/5.2 WCS son las configuraciones soportadas. Tenga en cuenta que WCS puede administrar un controlador de LAN inalámbrica, que es hasta 2 versiones detrás de la versión de software que se ejecuta en WCS.A.

P. ¿Se puede bloquear un servidor WCS para que sólo lea en el controlador?

Sí, se puede configurar una instancia de WCS para la operación de sólo lectura de un controlador. Además, los usuarios individuales que tienen privilegios de inicio de sesión en WCS también pueden limitarse a leer y no realizar cambios en la configuración de red. Debe ser un modo raíz o superusuario para acceder a la pestaña Servicios y para realizar cualquier configuración relacionada con MSE/LBS en esta pestaña.A.

P. ¿Se puede configurar el WLC para enviar información RFID a una información MSE y WIPS a otra?

Puede elegir la opción de seguimiento en la página Parámetros de seguimiento o ejecutar diferentes servicios en diferentes MSE. El MSE está suscrito a los servicios en función de lo que se configure. Si MSE se configura para realizar un seguimiento de las etiquetas RFID, el WLC sólo envía información RFID, mientras que otro MSE que sólo está configurado para el servicio WIPS, recibe información relacionada WIPS del WLC.A.

P. ¿Cuáles son las velocidades del puerto LAN en el MSE?

Los MSE 3310 y 3350 tienen dos interfaces Ethernet de 10/100/1000 Mbps.A.

P. ¿Qué tipo de antenas admite oficialmente el servicio Cisco Context-aware?

Cisco no admite antenas que no sean de Cisco con identificación del contexto. Si utiliza antenas que no son de Cisco, no se generan mapas de calor, lo que significa que los RSSI recibidos en estas antenas se ignoran durante el cálculo de la ubicación. En la página WCS, se marcan como A.otras antenas de la lista de antenas desplegables para cada AP. Estas son cosas que debe recordar cuando utiliza antenas que no son de Cisco:

- No se generan mapas de calor para estos AP.

- Los RSSI recibidos de estos AP se ignoran.

- Se permite cambiar las ganancias de las antenas a través del WLC, que es necesario para el cumplimiento de la FCC. Para asegurarse de que los AP radian la potencia radiada isotrópica (EIRP) efectiva correcta, debe utilizar las antenas de Cisco. Si elige la antena externa, y la ganancia de la antena menor que las antenas implementadas en realidad, los AP transmiten a un nivel de potencia más alto y pueden atravesar los límites especificados por la FCC. Si utiliza antenas de Cisco, esto evita situaciones similares porque el sistema mide y utiliza las ganancias de forma precisa.

P. ¿Cuáles son las diferencias entre el modo Monitor y el modo local?

El modo local se refiere al modo normal de funcionamiento de un AP, por ejemplo, la transmisión/recepción de datos desde un cliente inalámbrico. El funcionamiento del Modo Monitor del AP optimiza el monitoreo y el cálculo de la ubicación de las etiquetas. En Modo Monitor, los AP escanean A.todos los canales. En Location Optimized Monitor Mode, se puede especificar la lista de canales para la banda de 2,4 GHz. Esto puede facilitar un mejor seguimiento de etiquetas, si configura la lista de canales de escaneo en los canales en los que las etiquetas van a baliza , por ejemplo, normalmente 1, 6, 11. 5 GHz ciertamente tiene algunas ventajas ya que tiene más canales, más potencia y menos interferencias.

P. ¿Cómo se utiliza WCS para localizar clientes?

Hay dos maneras principales de encontrar clientes con la interfaz de usuario de WCS. Elija A.Monitor > Clients en WCS o utilice la opción Search en la interfaz de usuario. Los detalles del cliente obtenidos dependen del lugar en el que se buscan.

- Busque clientes basados únicamente en WCS; por ejemplo, no se implementa 2710 ni MSE. Muestra la información del cliente recuperada por WCS de los controladores de LAN inalámbrica. No hay ningún servidor de ubicación/MSE involucrado en este caso.

- Buscar clientes según el MSE. Esto muestra que los clientes localizaron y son rastreados por el MSE.

Cuando utiliza la opción Búsqueda de clientes para buscar un cliente en el MSE, puede especificar algunos criterios de búsqueda como el estado del cliente, el tiempo de búsqueda, el perfil, la compatibilidad con CCX, etc. Si el MSE con el servicio CAS realiza un seguimiento de los clientes, los clientes también pueden encontrarse en los mapas de planta.

P. Para la precisión del cálculo de la ubicación, los niveles de potencia de los AP deben ajustarse manualmente si la distancia entre los AP es inferior a 60 pies. Por ejemplo, si se encuentran a sólo 6 metros de distancia, pero cumplen los patrones de implementación, ¿es necesario ajustar algún parámetro?

No, la configuración de AP en WLC y WCS no necesita ser ajustada. Los cálculos de ubicación se basan en la potencia Rx en el AP y no en la potencia Tx. Pero puede experimentar como clientes saltando demasiado y así sucesivamente, lo que puede ser un problema significativo para los dispositivos VOIP inalámbricos.A.

P. ¿Se recomienda una solución de ubicación superpuesta?

Cisco no recomienda una solución de ubicación superpuesta en Cisco Unified Wireless Network. Una solución de ubicación superpuesta tiene inconvenientes inherentes porque depende del sondeo SNMP del controlador de LAN inalámbrica (WLC). Los desafíos incluyen latencia, escalabilidad e información de etiquetas CCX como datos de puntos de bloqueo y telemetría no expuestos a través de SNMP.A.

Configuración sensible al contexto

P. ¿Existen prácticas recomendadas o soluciones alternativas para evitar las entradas duplicadas?

Nuestra recomendación es dividir su diseño de red con respecto al controlador que controla ese campus. Si puede dividirlo de manera que haya una separación limpia de los dos sin solapamiento, nunca obtendrá varios registros. Pero no hay nada malo si se reciben varios registros.A.

P. ¿Cómo determina si la etiqueta es compatible con CCX?

En WCS, mueva el ratón sobre la etiqueta y, si la ventana emergente para la etiqueta muestra el estado de la batería que indica que es una etiqueta CCX. En el caso de MSE, sólo se realiza un seguimiento/visualización de las etiquetas compatibles con CCX. En la etiqueta WLC, el estado se puede verificar con el comando A.show rfid detail <rfid mac>, que también indica si una etiqueta es compatible con CCX.

P. ¿Cuál es la última versión de la especificación de CCX para etiquetas?

CCXv1.A.

P. ¿Qué puertos se necesitan para estar abiertos para el funcionamiento normal del MSE?

Estos puertos son utilizados por el MSE:A.

- NMSP: 16113

- http: 80

- https: 8001

- ssh (para iniciar sesión en MSE)

- ftp (para backup/restore/upgrade/etc.)

- SNMP (Protocolo de administración de red simple): 161, 162

P. ¿Cuáles son los diferentes tipos de protocolos utilizados entre las diferentes entidades de la red para el servicio sensible al contexto? -

Estos protocolos se utilizan:A.

- Comunicación entre WCS y MSE: SOAP/XML.

- Comunicación entre WCS y WLC: SNMP (Protocolo de administración de red simple)

- Comunicación entre WLC y MSE: NMSP

P. ¿Cómo es que el protocolo NMSP entre el controlador y MSE es más beneficioso que el SNMP entre el controlador y MSE?

Versiones anteriores del software antes de la versión 4.1 del servidor de ubicación utilizado para obtener la ubicación de los datos RSSI de los controladores con el uso de SNMP. En este enfoque, el servidor de ubicación sondea periódicamente los controladores para los datos RSSI y realiza los cálculos en los datos recuperados. Pocos de los problemas de este enfoque son:A.

1. En este enfoque, elegir el intervalo de sondeo es muy complicado, ya que un intervalo de sondeo mayor afecta drásticamente a la latencia y un intervalo de sondeo menor produce graves problemas de escalado, ya que se obtienen los datos redundantes en cantidades enormes y un intervalo de sondeo inferior requiere muchos recursos tanto en el servidor de ubicación como en MSE. Incluso resultaba difícil sugerir un intervalo de sondeo adecuado en función de la implementación y la carga.

2. El intervalo razonable predeterminado elegido fue de cinco minutos, lo que significa que la latencia fue superior a 5 minutos.

3. Otro problema relacionado con este sondeo es si varios controladores detectan el mismo elemento, entonces no hay absolutamente ninguna manera de determinar la ubicación que el servidor recibió todos los datos de todos los controladores para iniciar el cálculo. Como no se puede hacer esa determinación, el cálculo de la ubicación se hizo con los datos disponibles, lo que afecta a la exactitud de la ubicación.

4. SNMP no es un protocolo eficiente para transferir la enorme cantidad de datos RSSI.

Para superar todos los problemas anteriores de la ubicación en tiempo real, el protocolo NMSP se diseñó en base. Es similar a CAPWAP/LWAPP. Los datos RSSI están binarios optimizados para una transferencia eficaz. El cambio en los datos de RSSI se agrega ahora y se envía según el intervalo de notificación al servidor/mse de ubicación desde el controlador. Por lo tanto, ahora es determinista identificar la llegada de datos desde varios controladores y realizar el cálculo exacto.

P. ¿Se ha añadido un límite máximo para cada diseño de red o de red en su conjunto a WCS/MSE?

No hay límites para los diseños de red agregados a MSE. Pero el motor AeroScout tiene un límite que depende del número de pisos, dimensiones y cantidad de elementos para MSE. El número máximo de plantas se limita a 255. Si los dispositivos se implementan cada 60 m y la resolución de la cuadrícula de 1 m, una instalación pequeña puede admitir 15 mapas y una instalación de gran tamaño (requisito de mayor memoria) puede admitir 90 mapas.A.

P. Cuando se muestran los dispositivos en la planta equivocada, ¿cuál es el procedimiento/lista de verificación de depuración entre pisos?

La determinación del piso se realiza sobre la base de los RSSI recibidos por los AP en diferentes pisos. Por lo tanto, si los AP se colocan incorrectamente en los pisos, esto puede conducir a intersuelo. Además, verifique la ubicación actual del dispositivo que se está considerando; asegúrese de que otro usuario no haya cambiado a plantas diferentes.A.

¿Es correcta la implementación?—Si los AP colocados incorrectamente en los mapas de WCS pueden causar intersuelo y, en general, provocar una precisión de ubicación deficiente. Verifique si la ubicación física de los AP es consistente con la posición de los AP marcada en los mapas de WCS.

¿Cumple la implementación con las pautas de implementación?—La incoherencia en estas pautas de implementación entre pisos también puede provocar problemas entre pisos. Consulte la guía del usuario sobre las directrices de implementación.

¿El problema sólo ocurre en algún área o en todas partes?—Debido a la estructura del edificio y a las características de RF, los AP en pisos adyacentes pueden oír un dispositivo con más fuerza que los AP en la planta actual. A partir de la versión 5.2 del software, se agregaron nuevos algoritmos para mitigar estos escenarios. La adición de pocos AP en esas regiones suele proporcionar la información necesaria por el sistema para corregir esos problemas.

P. ¿Es necesario reimportar o reconstruir los mapas? ¿Es posible mover la base de datos de MSE? Si es posible, ¿hay recomendaciones específicas?

No es necesario reconstruir los mapas. Esta información se A.envía al MSE durante el proceso de sincronización.

P. ¿Se generan eventos ascendentes tanto para clientes como para etiquetas?

La Notificación ascendente sólo se aplica a las etiquetas CCX, no a los clientes. Cada baliza de etiqueta genera una notificación ascendente si está activada. MSE actúa como paso a través de las notificaciones North Bound. La información de ubicación se envía sólo si está activada en la configuración. Para habilitar la notificación, elija A.Servicios > Servicios de movilidad > Servicio sensible al contexto > Avanzado > Parámetros de notificación.

Operación MSE

P. ¿Qué protocolos se utilizan para las transferencias de archivos en MSE?

Todas las transferencias de archivos utilizan FTP. El MSE/Locserver no ejecuta ningún servidor FTP; actúa como cliente y se conecta al servidor FTP del WCS.A.

P. ¿Cómo obtiene el servidor Cisco MSE/Location el nombre de usuario/la contraseña del servidor FTP WCS?

Cuando el usuario invoca cualquiera de las operaciones, WCS envía el nombre de usuario/contraseña en una solicitud SOAP. Tenga en cuenta que, dado que la comunicación se realiza a través de un enlace HTTP"S", el nombre de usuario/la contraseña del mensaje SOAP son seguros (cifrados).A.

P. ¿Cuáles son las implicaciones de la definición de una dirección IP de administración independiente en el WCS, lo que hace que el FTP funcione en una dirección IP independiente?

La configuración se entiende mejor a través de un ejemplo. Por ejemplo, defina la IP de MSE como 10.2.2.10 y la IP de WCS como 10.2.2.11.A.

MSE y WCS pueden acceder a la red 10.2.2.0, por lo que pueden comunicarse entre sí. Si no se da ninguna IP de administración a WCS, FTP funciona bien y se realiza en este link.

Si proporciona una IP de administración al WCS, por ejemplo -172.16.5.10 y el servidor FTP ahora es accesible sólo en esta IP, debe asegurarse de que el MSE pueda alcanzar la red 172.16.5.0. Si no puede, FTP falla y las operaciones fallan a su vez.

P. ¿En qué condiciones recibe un usuario el mensaje de error server unreachable después de que se invoca una operación de restauración de la base de datos?

Esto es una conducta esperada. El servidor del dispositivo de ubicación/MSE se vuelve inalcanzable cuando hay una operación de restauración en curso. Esto se debe a que el dispositivo no recibe ninguna solicitud externa cuando se realiza la función de restauración.A.

Licencia de MSE

P. ¿Cuáles son las diferentes licencias disponibles para el servicio contextual que se ejecuta en MSE?

Consulte la A.guía de pedidos para obtener más información sobre las diferentes licencias disponibles.

P. ¿Cuáles son los pasos para obtener una licencia para los clientes?

Complete estos pasos para obtener una licencia para rastrear clientes:A.

1. Adquiera la licencia SW y, a continuación, recibirá la clave de autorización del producto (PAK) por correo (documento de licencia).

2. Vaya a http://www.cisco.com/go/license (sólo clientes registrados) para registrar PAK para clientes.

3. Introduzca la información de UDI de MSE en el campo ID de host. Acepte el acuerdo y continúe.

4. La licencia se envía al correo electrónico.

5. Elija Services > Mobility Services > MSE > System > General Properties para obtener el UDI MSE en el WCS.

P. ¿Cuáles son los pasos para obtener la licencia para las etiquetas?

Complete estos pasos para obtener una licencia para las etiquetas de seguimiento:A.

1. Adquiera la licencia SW y, a continuación, recibirá la clave de autorización del producto (PAK) por correo (documento de licencia).

2. Vaya a http://support.AeroScout.com para registrar PAK para etiquetas.

3. Inicie sesión en AeroScout Support Portal .

4. Elija Inicio > Registrar productos adquiridos de Cisco. Registre sus productos y proporcione los datos de contacto, el número de PAK, la ID de MSE (MSE S\N) y el tipo de instalación. A continuación, recibirá un mensaje de correo electrónico que confirma el registro.

5. Puede obtener el número de serie de MSE de WCS en Services > Mobility Services > MSE > Advanced Parameters.

P. ¿Cuál podría ser el problema si no veo clientes o etiquetas detectadas por mi MSE o si veo muy pocos clientes o etiquetas?

No se puede instalar una licencia permanente para el servicio sensible al contexto o la licencia de evaluación ha caducado. Puede ir al A.Centro de licencias en WCS para ver el estado del límite de licencia disponible y el estado del MSE. Las licencias permanentes se pueden instalar desde el Centro de licencias.

P. ¿Cómo instalo una licencia de etiqueta?

Debe utilizar el software System Manager de AeroScout para instalar la licencia de etiqueta.A.

P. ¿El MSE que ejecuta la versión de software 6.0 (o posterior) conserva las licencias instaladas mientras restaura una base de datos 5.x o anterior?

Yes. Los archivos de licencia existentes se conservan a menos que la copia de seguridad que se restaura tenga su propio conjunto de archivos de licencia.A.

P. Durante la restauración de la base de datos con 6.x o posterior, ¿un cliente pierde el archivo de licencia actual, si asume que se ha realizado la copia de seguridad?

La operación de restauración devuelve el sistema a la configuración que tenía cuando realizó la copia de seguridad, que incluye los archivos de licencia en ese momento.A.

P. ¿Puedo instalar una licencia de actualización AP del modo Monitor de wIPS sin la instalación de una licencia base primero?

No. Instale primero una licencia base AP de modo monitor wIPS, de lo contrario el MSE rechaza la licencia de actualización.A.

P. ¿Cómo funciona la Licencia de evaluación y cuáles son sus límites?

Los clientes que adquieren un MSE con un único servicio obtienen automáticamente una licencia de evaluación para los demás servicios. La licencia de evaluación es válida durante 60 días y sólo se puede ampliar una vez. Los límites de licencia de evaluación son 100 clientes, 100 etiquetas y 20 AP wIPS.A.

P. ¿Las licencias de etiquetas y licencias de extensión de evaluación se muestran en el Centro de licencias después de la instalación?

Las licencias de extensión de evaluación y las licencias de etiquetas no se muestran en el centro de licencias.A.

P. ¿Qué sucede si caduca una licencia de evaluación MSE?

Si la licencia de evaluación caduca y no se reinicia el MSE, los servicios de MSE principales continúan ejecutándose y los servicios con licencia, como Context Aware, también continúan ejecutándose, pero no se realiza un seguimiento de los dispositivos. Si la licencia de evaluación caduca y se reinicia el MSE, los servicios con licencia no se inician. No se realiza un seguimiento de los dispositivos.A.

P. ¿Cuánto tarda en aparecer un MSE después de que se haya instalado la licencia de servicio sensible al contexto?

Normalmente, los servicios tardan de tres a cuatro minutos en activarse una vez instalada una licencia sensible al contexto. Una buena manera de verificar es ejecutar el comando A.getserverinfo en la CLI de MSE, para verificar si el MSE está listo.

P. ¿Puede un cliente actualizar su licencia de cliente?

Sí, puede actualizar fácilmente la licencia de cliente. Las licencias de cliente son aditivas. Por ejemplo, si tiene una licencia de cliente 3K y se carga otra licencia de cliente 12K, las licencias de cliente se agregan automáticamente y ahora pueden rastrear clientes 15K.A.

P. ¿Puede un cliente actualizar su licencia de etiquetas?

La nueva licencia de etiquetas sobrescribe la licencia de etiquetas existente. Por ejemplo, si ya tiene una licencia para realizar un seguimiento de las etiquetas 3K y desea actualizar para realizar un seguimiento de las etiquetas 6K, la licencia de etiquetas 3K debe agregarse a su licencia 3K existente. Dado que la licencia actual se sobrescribe con la nueva licencia, AeroScout emite una licencia de etiqueta 6K para cubrir todo el nuevo recuento de etiquetas.A.

P. ¿Están los clientes, las etiquetas y las licencias wIPS vinculados a un número de serie determinado?

Sí, las licencias de cliente y wIPS están vinculadas a un UDI determinado y las licencias de etiquetas a un número de serie determinado, pero pueden ser realojadas si es necesario. El realojamiento se diseñó para permitir a los clientes mover una licencia desde una unidad defectuosa. Implica una llamada del TAC. No puede volver a alojar la licencia fraccional. Se debe mover toda la licencia.A.

P. Cuando un MSE está siendo RMAed, ¿debería registrarse el nuevo número de serie del MSE para el registro de PAK en las páginas de Cisco o AeroScout?

La licencia MSE está vinculada al identificador de dispositivo único (UDI). Si la misma unidad se puede fijar, UDI es la misma y se puede realojar la misma licencia. Pero si la unidad tiene que ser reemplazada, entonces la UDI cambia, por lo que se debe generar una nueva licencia. MSE no acepta la licencia si UDI no coincide. Sin embargo, Cisco TAC ayuda a los clientes con este proceso. Debe llamar al TAC y proporcionar la UDI antigua y la nueva. El TAC desactiva la antigua licencia y emite una nueva.A.

Operación de Historial/Base de Datos MSE

P. ¿Cuál es la diferencia entre las tablas de ubicación actuales y las de historial?

Las tablas de historial están separadas de las tablas de ubicación actuales y la duración de archivo del historial se puede configurar mediante WCS (30 días por defecto) en la sección Parámetros de historial. El intervalo de recorte es la programación configurable mediante la cual se borran las tablas de historial (valor predeterminado: 1440 minutos). Los datos de ubicación en las tablas actuales de Etiquetas, Clientes, AP no autorizados y Clientes no autorizados se actualizan cada vez que se calcula la ubicación; en esencia, hay sólo una fila para cada ID MAC en las tablas actuales. Cuando la ubicación de un dispositivo cambia en más de diez metros o se produce un cambio en el suelo, y el registro de historial de transiciones de ubicación se habilita en la configuración de parámetros de historial, los datos de ubicación actuales se mueven para ese dispositivo a la tabla del historial de ubicación (nueva fila insertada) y la fila de la tabla de ubicación actual se actualiza con nueva ubicación. Tenga en cuenta que sólo se producen inserciones de filas en las tablas Historial, sin actualizaciones de filas; y durante la impresión, las filas se eliminan en función de la configuración de archivado.A.

P. ¿Cómo se puede ver el historial de ubicación de las etiquetas y los clientes?

Se puede ver el historial de ubicación del cliente o de la etiqueta si va a la página Detalles del elemento concreto. A continuación, elija el A.Historial de ubicación en el menú desplegable de la esquina superior derecha. Estos puntos son importantes para tener en cuenta el historial de la ubicación:

- El seguimiento del historial debe estar habilitado para recuperar cualquier información del historial sobre un elemento.

- Se debe seleccionar correctamente el número de días de historial y tiempo de recorte.

- Aunque el número de días para guardar el historial no está limitado en la interfaz de usuario, el historial almacenado en el servidor está limitado por el espacio en disco y el impacto del rendimiento en el sistema en general. Consulte las notas de la versión/documentación del producto para encontrar un valor óptimo para el período de archivado

- El historial de un elemento se registra sólo si:

- Se mueve más de diez metros o 30 pies.

- Si se pulsa el botón de emergencia o pánico en las etiquetas

- Si la etiqueta encuentra un excíter

- En caso de que el elemento se mueva entre pisos

- Si el elemento se queda inactivo durante una hora, el sistema lo declara como elemento inactivo. Si el elemento permanece inactivo durante 24 horas de forma predeterminada, el CAS ya no realiza un seguimiento de él. No es posible ver el historial de ubicación en este caso.

P. ¿Qué es la función Absent Data Cleanup en Advanced Location Parameters?

Básicamente, todos los dispositivos de las tablas actuales cuentan hacia el número total de licencias. Después de que caduque el tiempo de limpieza de datos ausentes, el elemento ya no se guarda en la tabla Seguimiento. Esto permite la conservación de la memoria para los dispositivos que están ausentes durante una cantidad de tiempo determinada.Los datos de la tabla de historial del dispositivo permanecen intactos independientemente de los datos presentes/ausentes de la tabla actual hasta el final del período de archivado. Después de que los elementos se quitan de la tabla de seguimiento, no es posible ver la ubicación histórica de ese dispositivo a través de WCS, pero todavía se puede recuperar con el uso de las API.A.

P. ¿Hay alguna manera de restablecer los datos en MSE y borrar todos los datos históricos?

Desde la interfaz de usuario de WCS, utilice el botón A.Borrar configuración de la página Sistema de MSE > Parámetros avanzados para restablecer los datos en MSE. Esto borra todos los datos de configuración y ubicación en el MSE, por lo que se debe utilizar con precaución.

P. ¿Cómo se comprueba si los servicios están funcionando correctamente?

Utilice el comando A.getserverinfo en el MSE. En la parte superior del resultado, muestra el estado de los servicios.

Seguridad MSE

P. ¿Cómo se almacena el nombre de usuario/contraseña Cisco 2710/MSE en WCS? ¿Está cifrada y, en caso afirmativo, con qué cifras?

El nombre de usuario/la contraseña se cifran en la versión 6.0 y posteriores de WCS con cifrado basado en contraseña (PBE) con MD5 y DES. Cuando utiliza HTTPS entre WCS y MSE, todos los datos se cifran con el transporte TLS/SSL. Cuando utiliza HTTP, no se utiliza ninguna encriptación. HTTPS utiliza el puerto TCP/UDP 443.A.

P. ¿Se puede cambiar la cuenta de administrador predeterminada que se utiliza para la comunicación entre WLA y WCS?

Utilice la secuencia de comandos de configuración, invocada a través de A.opt > locserver > setup > setup.sh para cambiar cualquier configuración administrativa.

P. ¿Cuáles son los diferentes tipos de contraseñas en MSE?

La secuencia de comandos de instalación automática del MSE le guía por todo tipo de contraseñas. Primero es Default Login, que es A.root/password. Luego viene el modo de usuario único.

El modo de usuario único suele utilizarse para las operaciones de recuperación. Por ejemplo, cuando se olvida la contraseña raíz, puede iniciar sesión en el modo de usuario único y restablecer la contraseña raíz. Si se habilita la verificación de contraseña del modo de usuario único y se olvida la contraseña raíz, el dispositivo no se puede utilizar porque no se puede iniciar sesión correctamente. No active esta opción a menos que sea necesaria. Si se pierde la contraseña del modo de usuario único, se debe contactar con el TAC para organizar la RMA. Ahora el usuario obtiene una opción para cambiar la contraseña raíz. A continuación, aparece la contraseña de Grand Unified Bootloader (GRUB). Cisco no recomienda que cambie esta contraseña del valor predeterminado. Si se pierde la contraseña GRUB, se debe contactar con el TAC para organizar la RMA.

Finalmente, el usuario ve la opción de configuración para la contraseña de comunicación WCS. Esta contraseña se utiliza para la autenticación SOAP/XML entre WCS y MSE. Debe proporcionar la misma contraseña, la contraseña de comunicación WCS, en el WCS mientras agrega MSE al WCS.

P. ¿Por qué es importante recordar la contraseña ftp para WCS para MSE?

Cuando instala WCS, se le solicita una contraseña ftp. Un usuario con ftp-user y una contraseña dada se almacena en la base de datos de WCS. Estas credenciales se utilizan para operaciones relacionadas con MSE/LBSE como Backup and Restore, Download Software, Download logs, Asset Import/Export, etc. Esta contraseña se puede cambiar si ejecuta la secuencia de comandos passwd.sh en WCS.A.

API sensible al contexto

P. ¿Cómo puedo obtener acceso al SDK del servicio sensible al contexto?

Para obtener acceso al Kit de desarrollo de software (SDK) asociado al servicio sensible al contexto que se ejecuta en el MSE, debe suscribirse al Acuerdo de licencia de tecnología (TLA) disponible en el A.Portal de desarrolladores de Cisco.

P. ¿Qué constituye el SDK sensible al contexto?

Estos son los pasos involucrados en el SDK sensible al contexto:A.

- Guía de introducción

- Simulador

- Especificación de API

- Código de ejemplo para los entornos de desarrollo .Net y Eclipse

- Complementos para el entorno de desarrollo .Net y Eclipse

P. ¿Está disponible la información de clasificación para los AP rogue (no clasificados, maliciosos, amistosos) en GetRogueAPInfolist o GetRogueAPLocationList ? Si no es así, ¿cómo puedo obtener la información como parte de la API?

No, actualmente no se proporciona a través de la API. Su aplicación puede obtener esa información del WLC si está registrada para recibir trampas SNMP.A.

P. ¿Cuál es la importancia del factor de confianza devuelto con la ubicación? ¿Hay un rango válido? Por ejemplo, ¿qué significa un número 224?

Este es el valor en pies utilizado para indicar la región de confianza del 95%. Por ejemplo, si la ubicación devuelta es (x, y) y el factor de confianza es cf, entonces tenemos un 95 por ciento de confianza de que el dispositivo se encuentra en un cuadrado con centro (x, y) y longitud 2 x cf. Así que las coordenadas arriba-izquierda y abajo-derecha de la región son (x-cf, y-cf) y (x+cf, y+cf). Tenga en cuenta que el valor está en pies.A.

P. ¿Cuál es el tiempo de espera de la sesión para una aplicación cliente? ¿Pueden compartir el ID de AesBusinessSession muchos subprocesos de una aplicación cliente? ¿Cuántas sesiones simultáneas se pueden configurar?

El tiempo de espera de la sesión es de 30 minutos y no se puede configurar. Sí, se puede compartir un único ID de sesión entre los subprocesos de la aplicación cliente. No hay límite de diseño para el número de sesiones.A.

P. Vemos 5-6 clientes en WCS, pero cuando consulto MSE a través de API, obtengo múltiples de ellos y con diferentes ID de planta. ¿Por qué ocurre esto aunque actualmente sólo hay una planta configurada?

Varias API pueden provenir de una configuración antigua en MSE. Cisco recomienda restablecer la base de datos. Elimine la base de datos y luego inicie el servidor para restablecer los datos en MSE para detener el servidor mse.A.

Dispositivo de ubicación 2710

P. ¿Cuáles son las principales diferencias entre 2710 y MSE 3350?

2710 utiliza un modelo basado en RSSI para entornos interiores de techo bajo que realiza un seguimiento de un máximo de 2500 dispositivos Wi-Fi. 2710 utiliza la misma calibración tanto para los clientes como para las etiquetas. 2710 sólo puede ejecutar un único servicio, que es Location. MSE utiliza modelos RSSI y TDOA para entornos interiores y exteriores (techos bajos y altos) con seguimiento de un máximo de 18 000 dispositivos Wi-Fi. MSE puede ejecutar varios servicios al mismo tiempo con código 6.0. MSE también puede asignar la ubicación a los clientes con cables. MSE también cuenta con fuente de alimentación redundante, ventiladores de refrigeración redundantes y discos duros extraíbles. MSE también ha incorporado la compatibilidad con Exciter, mientras que en 2710 se necesita un software separado para los excitadores.A.

Dispositivo de ubicación2710

MSE 3350

Escalabilidad

Seguimiento de 2500 dispositivos Wi-Fi

Seguimiento de 18 000 dispositivos Wi-Fi

Servicios admitidos

CAS

CAS, WiPS

Entornos admitidos

Techo bajo en interiores

Techo bajo en interiores, techo alto en interiores, exterior

Tecnologías de rastreo admitidas

RSSI

RSSI, TDoA

Seguimiento del cliente

Motor de seguimiento de Cisco

Motor de seguimiento de clientes de Cisco

Seguimiento de etiquetas

Motor de seguimiento de Cisco

Motor de seguimiento de etiquetas de partners

Información de supervisión de etiquetas en el monitor WCS > Etiquetas

Consulte las notas de la versión para ver las diferencias.

Calibración

Calibración única para clientes y etiquetas

La calibración se realiza por separado para clientes y etiquetas

Parámetros de ubicación avanzados (consulte las notas de la versión para ver parámetros específicos)

Aplicable a clientes y etiquetas

Aplicable sólo para clientes

Receptores de Wi-Fi TDoA

Not Supported

Supported

Compatibilidad con Exciter

Se requiere software independiente

Integrado

P. ¿Puede una red que utilice Cisco 2710 Location Appliance trasladarse sin problemas a MSE?

Sí, es posible migrar de Cisco 2710 a MSE. Refiérase a A.Location Appliance to Mobility Services Engine (MSE) y a la Guía de Migración de Servicios de Movilidad con Identificación del Contexto para obtener más información sobre los pasos involucrados en la migración de un Cisco 2700 Series Location Appliance a Cisco 3300 Series Mobility Services Engine.

P. ¿Cómo se configuran los elementos para realizar un seguimiento del dispositivo de ubicación Cisco 2710?

El dispositivo de ubicación permite habilitar categorías de dispositivos de seguimiento específicas a través de A.Location > Location Server > Administration > Polling Parameters. Para hacer el mejor uso posible de la capacidad de cada dispositivo de ubicación, Cisco recomienda que habilite sólo aquellas categorías de sondeo, por ejemplo, las estaciones de cliente, los rogues, las etiquetas de activos o las estadísticas, en las que haya un interés genuino y que requieran un seguimiento simultáneo/ubicación histórica.

P. ¿Se puede agregar 2710 y MSE en la misma red al mismo WCS?

Sí, el sistema no le impide hacerlo. Pero, para utilizar mejor los recursos, intente distribuir el MSE y el servidor de ubicación a través de diferentes diseños de red, por ejemplo, Campus, Building o Floor, y WLC.A.

P. ¿Cuántos clientes y etiquetas pueden rastrear 2710?

2710 puede realizar un seguimiento de hasta 2500 dispositivos, por ejemplo, Etiquetas, Clientes, AP no autorizados y Clientes no autorizados.A.

P. ¿Se admite 2710 en la versión 6.0?

2710 es compatible con la versión 6.0. Tenga en cuenta que 2710 no se admitirá más allá de la versión 6.0.A.

P. ¿Se aplica la licencia en 2710 con la versión 6.0 a medida que se aplica en MSE?

No, la licencia no se aplica en el dispositivo Location. Pero ciertamente necesita una licencia WCS Plus para realizar un seguimiento de los clientes y las etiquetas.A.

P. ¿Se puede realizar un seguimiento de las etiquetas y los clientes que utilizan 2710 con la licencia base de WCS?

Sin duda, se necesita la licencia WCS PLUS en WCS para realizar un seguimiento de las etiquetas y los clientes. Con la licencia base de WCS, sólo se puede realizar un seguimiento de un cliente a la vez con la precisión AP más cercana. Se trata de una ubicación a demanda que proporciona sólo la ubicación actual y no proporciona información histórica de ubicación.A.

P. ¿Se puede aplicar la función Rails and Region tanto a los clientes como a las etiquetas en 2710?

Location Rails and Region funciona tanto con 2710 como con MSE. A partir de 2710, se aplican Rails y Region a todos los dispositivos de seguimiento. Pero, para MSE, Rails and Region se aplica a los clientes, no a las etiquetas, ya que las etiquetas son administradas por AeroScout Engine. Para la implementación de MSE-CAS, Rails and Region no tienen ningún impacto en las etiquetas administradas por AeroScout Engine.A.

Preguntas frecuentes sobre AeroScout

P. ¿Qué es la interoperabilidad con Mobile View?

AeroScout MobileView utiliza la API de ubicación para recuperar la información de ubicación del 2710 o MSE. La API Location es la misma entre 2710 y MSE, por lo que si migra del 2710 al MSE, puede utilizar la aplicación MobileView sin necesidad de realizar ninguna modificación.A.

P. ¿Cómo se configuran los excitadores?

El software AeroScout Exciter Manager se utiliza para configurar los parámetros del excitador.A.

P. ¿Puede el seguimiento de etiquetas leer mapas de WCS o debe colocarse a través de la aplicación AeroScouts Management?

Todos los mapas se transfieren de WCS a MSE durante el proceso de sincronización y son leídos por AeroScout System Manager desde MSE.A.

P. ¿Qué modelos AeroScout Chokepoint son compatibles?

EX2000, EX3200, EX4000.A.

P. ¿Cuáles son las recomendaciones para establecer el intervalo de trama de notificación de etiquetas y si depende de la etiqueta configurada para Movilidad, Aceleración o Desaceleración?

El intervalo de trama de notificación de etiqueta regular para una etiqueta estacionaria se debe establecer en 3 a 5 minutos. Para mover etiquetas, el intervalo de trama debe establecerse en 3 a 5 segundos.A.

P. ¿Qué se utiliza para activar las etiquetas?

El software de activación de etiquetas específicas del proveedor se utiliza para activar etiquetas, por ejemplo para las etiquetas Aeroscout que tiene que utilizar Aeroscout Tag Activator.A.

P. ¿Qué es el Administrador del sistema de Aeroscout?

Se trata de una plataforma basada en Windows que se utiliza para enviar licencias de etiquetas a MSE. La última versión 3.2 de AeroScout System Manager debe utilizarse con el código de software MSE 6.0.A.

P. ¿Qué es AeroScout Analyzer?

Se trata de una herramienta de calibración de AeroScout para realizar la calibración de las etiquetas.A.

P. ¿Qué etiquetas están certificadas por CCX?

Las etiquetas T2 y T3 de AeroScout están certificadas por CCX. Refiérase a A.Etiquetas Wi-Fi Compatibles con Cisco para obtener más información sobre la información de CCX en etiquetas de otros proveedores.

Información Relacionada

- Guía de inicio de Cisco 3310 Mobility Services Engine

- Guía de inicio de Cisco 3350 Mobility Services Engine

- Guía de pedidos y licencias de Cisco Mobility Services Engine de la serie 3300

- Guía de diseño de servicios basados en ubicación Wi-Fi 4.1