Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configuración de CIMC e inicio de KVM

instalación de imagen CMX

configuración inicial de CMX

instalación del nodo CMX

Introducción

Este documento ayudará a los administradores de redes con la instalación de Cisco CMX 10.5 en el dispositivo MSE 3365. Este proceso también incluye las instrucciones sobre cómo configurar Cisco Integrated Management Controller (CIMC) necesario para la instalación.

Nota: No es posible actualizar de CMX 10.2, 10.3 o 10.4 a 10.5. Se requiere una nueva instalación. Si intenta actualizar directamente, aparecerá el siguiente mensaje de error:

MD5 no coincide, parece que el archivo cmx está dañado. Descárguelo de nuevo e inténtelo de nuevo.

Actualice de la versión 10.5 a una versión más reciente (p. ej. de 10.5.0-206 a 10.5.1-26) se puede hacer desde la GUI: System->Settings->Upgrade

Para evitar que llegue al CSCvn64747 al instalar el 10.5.1, se recomienda instalar primero el 10.5.0 y luego actualizar a 10.5.1.

Prerequisites

Requirements

Cisco MSE 3365.

Archivo ISO CMX 10.5 de Cisco.

Componentes Utilizados

Componentes utilizados en esta guía:

- Cisco MSE 3365 con CIMC versión 2.0(3i),

- Cisco Connected Mobile Experiences, versión 10.5.0-206.

- MacBook que ejecuta MacOS Mojave y Google Chrome como navegador web.

Configurar

Configuración de CIMC e inicio de KVM

Paso 1 Enchufe el monitor y el teclado. Máquina de arranque. Presione F8 para ingresar la configuración CIMC:

Figura 1. Pantalla de arranque

Paso 2 Configure los parámetros CIMC, presione F10 para guardar y espere 45 segundos para que se apliquen los cambios. Presione F5 para actualizar y verificar que se han aplicado los parámetros. Haga clic en ESC para salir.

Figura 2 Utilidad de configuración de Cisco CIMC

Para obtener acceso a CIMC desde su red, conecte el MSE 3365 al switch a través del puerto de administración ubicado en el lado posterior del dispositivo.

Figura 3. Interfaz de administración

Paso 3 En el explorador Web Chrome, vaya a http://<cimc_ip_address>. En caso de que se necesite permiso para ejecutar Adobe Flash Player, pulse obtener Adobe Flash Player y Permitir:

Figura 4 Inicio de la interfaz CIMC

Paso 4 Cuando inicie sesión por primera vez, el nombre de usuario predeterminado será admin. La contraseña predeterminada es password.

Figura 5. acceso a la GUI de CIMC

Paso 5 Presione Iniciar consola KVM y luego Aceptar. Si está ejecutando CIMC v2 (figura 5), se necesita Java versión 1.6.0_14 o posterior para ejecutar KVM.

Figura 6. Iniciar consola KVM en CIMC v2

CIMC v3 (figura 6) admite la interfaz HTML5 y no requiere Java.

Figura 7 KVM basado en HTML

Si decide utilizar el KVM basado en HTML, tendrá que activar las ventanas emergentes o hacer clic en el enlace para abrir la ventana emergente manualmente.

Figura 8 Habilitación de las ventanas emergentes

Paso 6 Una vez que el KVM se haya iniciado, presione en Virtual Media y Active Virtual Devices. Después de activar los dispositivos virtuales, el menú desplegable se expandirá y se mostrarán opciones adicionales. Pulse "MAP CD/DVD" para asignar el archivo ISO:

Figura 9. Asignar los medios virtuales

Paso 7 Seleccione la imagen CMX descargada y presione Map Device. Una vez presionado, el menú Virtual Media se expandirá de nuevo para mostrar qué imagen está asignada:

Figura 10. Asignar los medios virtuales

Figura 11. El menú desplegable se expandirá y mostrará el nombre de archivo de la imagen asignada

Paso 8 Después de comprobar que la imagen está correctamente conectada, vaya a la pestaña Alimentación y seleccione Restablecer sistema (arranque en caliente) para reiniciar la máquina. Durante el proceso de arranque, presione F7 para iniciar la instalación de la imagen asignada:

Figura 12. Opciones de alimentación en KVM

Figura 13. menú de selección de arranque CIMC

instalación de imagen CMX

Paso 1 Seleccione Install CMX using current console para continuar la instalación. Una vez seleccionados, los scripts de instalación comenzarán a cargarse:

Figura 14. Selección del método de instalación CMX

Figura 15 Seguimiento de scripts de instalación de CentOS

Paso 2 Una vez que se inicia el instalador, solicitará confirmación. Escriba yes y presione Enter para continuar con la instalación. "Sí" puede aparecer en la esquina superior izquierda:

Figura 16 Es posible que no se alinee el mensaje para continuar con la instalación

Figura 17 Una vez que se pulse Intro, comenzará la instalación

Paso 3 Durante la instalación, el mensaje mostrará Realizando tareas de configuración posteriores a la instalación. Esto requiere que el usuario presione Enter para continuar con el proceso de instalación que debe tardar entre 20 y 30 minutos:

Figura 18 Información del mensaje

configuración inicial de CMX

Paso 1 Una vez finalizada la instalación, la máquina se reiniciará automáticamente. Esta vez, no presione ninguna tecla mientras inicia:

Figura 19 El proceso de arranque continuará sin la entrada del usuario

Paso 2 Inicie sesión en CMX con las credenciales predeterminadas (cmxadmin/cisco) como se muestra en la parte superior:

Figura 20 Inicio de sesión inicial de Cisco CMX

Paso 3 Se le solicitará que cambie la contraseña para los usuarios root y cmxadmin. Se deben cumplir las especificaciones de contraseña:

Figura 21 Establecer la contraseña de Cisco CMX

Paso 4 Configure los parámetros de red. La puerta de enlace y el DNS deben poder alcanzarse para aplicar los parámetros de red. En caso contrario, se le solicitará que vuelva a configurar los parámetros de red. Si son accesibles, se reiniciarán los servicios de keepalive. Durante este proceso, NO presione Intro!!!

Figura 22 Configuración de red en la configuración inicial

Figura 23 si no se puede acceder al gateway, aparecerá el mensaje de configuración de red

Paso 5 Después de reiniciar los servicios de keepalive, la instalación solicitará que introduzca la dirección IP, región y país del servidor NTP. En caso de que no se utilice NTP, el mensaje saltará a la zona horaria y a la configuración de fecha/hora.

Figura 24 Configuración de zona horaria y NTP

Figura 25 Selección de país

Paso 6 El siguiente mensaje le pedirá que seleccione el si desea el cifrado del disco. La configuración de CLI finaliza aquí y la configuración se realizará a través de la interfaz web CMX (GUI).

Figura 26 Configuración de cifrado de disco

instalación del nodo CMX

Acceda a la GUI de CMX a través de https://<cmx_ip_address> :1984. El puerto 1984 sólo se utiliza durante la configuración o actualización inicial.

Paso 1 Inicie sesión con cmxadmin user y la contraseña previamente configurada.

Figura 27 Inicio de sesión de instalación del nodo de la GUI de CMX

Paso 2 Seleccione el tipo de nodo CMX (Ubicación o Presencia). Tenga en cuenta que esto no se puede cambiar después. Después de seleccionar, espere a que finalice la configuración y el inicio.

Figura 28 Selección de nodo de la GUI de CMX

Figura 29 instalación de configuración CMX

Figura 30 Servicios de inicio CMX

Paso 3 Pulse Haga clic para continuar con la configuración

Figura 31 finalización de la instalación de CMX

El proceso de instalación ha finalizado. Ahora se le redirige al asistente de configuración para finalizar la configuración específica del nodo (asigna importación, emparejado con el controlador inalámbrico y el servidor de correo).

Figura 32 Asistente de configuración básica de CMX