Contenido

Introducción

Antecedentes

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

9800 CLI

9800 GUI

Verificación

9800 CLI

9800 GUI

Troubleshoot

Rastreos de RA

Habilite los seguimientos RA en el 9800

Desactivar los seguimientos RA y copiarlos al servidor TFTP

Qué buscar en los rastros de RA

Captura de paquetes integrada

Inicie EPC en el 9800

Detenga EPC y exporte al servidor TFTP

Qué buscar en el EPC

Depuraciones del cliente en AP

Iniciar depuraciones

Detener depuraciones

captura de paquetes OTA

Introducción

Este documento describe la configuración y el funcionamiento de la función de análisis de conectividad Intel en un controlador inalámbrico de la serie 9800.

Antecedentes

Como parte de la función Device Analytics de la tecnología inalámbrica empresarial de Cisco, los adaptadores Wi-Fi de Intel ahora pueden enviar información de diagnóstico a los controladores de la serie 9800, como:

- Información del dispositivo del cliente, incluida:

- Modelo/fabricante del PC

- versión del sistema operativo, versión del controlador del adaptador

- Información del entorno de radiofrecuencia, incluida la RSSI del punto de acceso (AP) asociado y de los AP vecinos

Prerequisites

- Controlador inalámbrico serie 9800

- Adaptador Intel Wi-Fi (AC9560, AX200, AX201, AX210 o posterior)

- AP Aironet Wave 2/Wi-Fi 6/6E/7

Requirements

- 9800 debe tener instalado Cisco IOS-XE® 17.6.1 o posterior

- El adaptador Intel Wi-Fi debe tener instalado un controlador 22.50 o posterior

- El cliente debe configurarse para utilizar el suplicante nativo de Windows o AnyConnect NAM

- Si utiliza NAM, consulte CSCwc57807para las versiones mínimas de NAM y Windows necesarias para trabajar con PMF

Componentes Utilizados

En esta configuración de laboratorio:

- 9800-L-C con 17.6.3

- PC Lenovo X1 Carbon Gen 9 con Windows 11, con adaptador Intel AX201 con controlador 22.150

- AP4800, C9105, C9120, C9130

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

9800 CLI

1. Habilitar la garantía de red
9800-L#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

9800-L(config)#network-assurance enable

2. Habilitar clasificador de dispositivos
9800-L(config)#device classifier

3. Habilite el análisis de dispositivos en cada WLAN.  Tenga en cuenta que los análisis de dispositivos y los análisis de dispositivos están habilitados de forma predeterminada.  la "exportación de análisis de dispositivos" es opcional.  Habilite también el PMF opcional u obligatorio (que podría afectar a la conectividad o el rendimiento del cliente).

9800-L(config)#wlan TUCSONLAB 1 TUCSONLAB

9800-L(config-wlan)#shutdown

9800-L(config-wlan)#device-analytics

9800-L(config-wlan)#device-analytics pc-analytics

9800-L(config-wlan)#device-analytics export     # optional

9800-L(config-wlan)#security pmf optional       # or "mandatory"

9800-L(config-wlan)#no shutdown

9800 GUI

1. Habilitar la garantía de red

2. Activar clasificación de dispositivo

3. Para cada WLAN, en Avanzadas > Análisis de dispositivos, habilite la compatibilidad con Análisis de dispositivos, la compatibilidad con Análisis de PC y (opcionalmente) comparta datos con el cliente

4. Para cada WLAN, establezca PMF en Optional (Opcional) o Required (Obligatorio) (nota: esto puede afectar a la conectividad y/o el rendimiento del cliente)

Verificación

Asocie el cliente Intel a la red inalámbrica.

9800 CLI

- Ver el informe STA INFO para la dirección MAC del cliente
9800-L#show device classifier mac-address 36da.2624.f622 detail

Client Mac: 36da.2624.f622

Device Type: LENOVO 20XXS3JC01

Confidence Level: 40

Day Zero Classification: LENOVO

Device Name: Unknown Device

Software Version: 22.150.00.03

Device OS: Windows 10

Device Vendor: Intel

Power Type: AC Powered

Hardware Model: AX201 160MHz

- Ver la información de análisis de PC del cliente
9800-L#show wireless client mac-address 36da.2624.f622 stats pc-analytics

-------------------------

Neighbor APs Info:

-------------------------

Reported time:: 08/02/2022 22:40:39

-------------------------

Roaming Reasons:

-------------------------

Selected AP RSSI:: -55

Candidate BSSIDs:

-----------------

Neighbor AP                      RSSI(dB)

683b.78aa.230e                   -62

04eb.409f.0d6e                   -55

3c41.0e3b.0d6e                   -64

-------------------------

Failed AP Report:

-------------------------

Last Reported Time:: 08/02/2022 22:40:39

APs with Invalid IEs: None

APs not sending response:

-------------------------

BSSID                            Frame Type

084f.f983.4a4e                   Authentication Response

04eb.409f.0d6e                   Other Frame types

-------------------------

PC Analytics report stats

-------------------------

----------------------------------------------------------------------

Report Type            Processed Reports          Dropped Reports

----------------------------------------------------------------------

STA Info                      1                             0

Neigh AP                      1                             0

Low RSSI                      0                             0

Beacon Miss                   0                             0

Failed AP                     1                             0

Unknown APs                   0                             0

9800 GUI

- Consulte el informe STA INFO en Monitoring > Wireless > Clients > client MAC:

- En la pestaña Vista 360:

- En la ficha General > Propiedades del cliente:

- En la pestaña General > Client Statistics:

Troubleshoot

Puede recopilar lo siguiente:

- Rastreos de cliente RA del 9800

- EPC del 9800, filtrado en MAC cliente

- Depuraciones del cliente desde el AP

- Captura de paquetes Over the Air (OTA)

Los siguientes ejemplos muestran un caso práctico (utilice el suplicante de Windows) y uno que no funciona (utilice AnyConnect NAM)

Rastreos de RA

Habilite los seguimientos RA en el 9800

debug wireless mac 38:87:D5:09:33:EB internal monitor-time 2085978494

(tenga al cliente bajo prueba asociado al AP)

Desactivar los seguimientos RA y copiarlos al servidor TFTP

no debug wireless mac 38:87:D5:09:33:EB internal monitor-time 2085978494

(localice el último archivo ra_trace)

dir bootflash: | include ra_trace

copy bootflash:ra_trace_MAC_38:87:d5:09:33:eb_211303_UTC_Fri_Aug_05_2022.log tftp://192.168.10.2/ra_trace.log

Qué buscar en los rastros de RA

Si PC Analytics funciona con el cliente Intel, RA Traces mostrará la función que analiza los datos de la trama de acción recibida:

2022/08/05 21:12:14.083830 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [24548]: (debug): MAC: 3887.d509.33eb IEEE802.11 protected action frame processing

2022/08/05 21:12:14.083831 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11-validate] [24548]: (debug): MAC: 3887.d509.33eb Dot11 vendor specific protected action frame received

2022/08/05 21:12:14.083836 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11-validate] [24548]: (debug): MAC: 3887.d509.33eb PC analytics support enabledParse the vendor specific protected action frame

A continuación, debería ver los datos según lo informado por el cliente, por ejemplo, la versión del controlador:

2022/08/05 21:12:14.083917 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11-validate] [24548]: (debug): PC-Analytics SW Version = 16960003 22.150.00.03

Captura de paquetes integrada

Inicie EPC en el 9800

monitor capture MYCAP clear

monitor capture MYCAP interface Ten0/1/0 both

monitor capture MYCAP buffer size 100

monitor capture MYCAP match any

monitor capture MYCAP inner mac 38:87:D5:09:33:EB

monitor capture MYCAP start

(tenga al cliente bajo prueba asociado al AP)

Detenga EPC y exporte al servidor TFTP

monitor capture MYCAP stop

monitor capture MYCAP export tftp://192.168.10.2/MYCAP.pcap

no monitor capture MYCAP

Qué buscar en el EPC

En Wireshark, busque un marco de acción (wlan.fc.type_subtype == 0x000d) cuyo código de categoría sea "Vendor-specified Protected" (wlan.fixed.category_code == 126).  La carga útil debe mostrar la marca/modelo de PC en ASCII:

Depuraciones del cliente en AP

Iniciar depuraciones

terminal monitor

debug client 38:87:D5:09:33:EB

(tenga al cliente bajo prueba asociado al AP)

Detener depuraciones

undebug all

terminal monitor disable

Qué buscar en las depuraciones de AP

Busque una línea INTEL_DEO_ANALYTICS, ya que el AP analiza una trama ACTION entrante del cliente, por ejemplo:

Aug 5 21:12:13 kernel: [*08/05/2022 21:12:13.0674] [1659733933: 67444] [AP4800] [38:87:d5:09:33:eb]

[U:W] DOT11_ACTION : Category Code: 23, Action Code: 53

Aug 5 21:12:13 kernel: [*08/05/2022 21:12:13.0675] CLSM[38:87:D5:09:33:EB]: US Action(d0) seq 1744 IF 30 slot 1 vap 1 len 93 state FWD

Aug 5 21:12:13 kernel: [*08/05/2022 21:12:13.0676] CLSM[38:87:D5:09:33:EB]: INTEL_DEO_ANALYTICS: Total Frames Received: 1, Type: ef, SubType: 2, MessageID: 2

captura de paquetes OTA

En este ejemplo, se utilizó un MacBook que ejecuta el diagnóstico inalámbrico.  Consulte Recopilación de capturas de paquetes en un MacBook.

Debería ver al cliente enviando una o más tramas ACTION protegidas por CCMP (wlan.ccmp.extiv && wlan.fc.type_subtype == 0x000d).  Como estas tramas están cifradas, no podrá leer la carga útil (busque eso en el EPC, o un tramo desde el puerto de switch del AP).

Si el cliente no envía tramas de administración protegidas por CCMP, asegúrese de que PMF esté configurado como opcional u obligatorio.

Para verificar que el 9800 está correctamente configurado para anunciar Intel Analytics, observe la trama de baliza o la respuesta de sondeo.  Busque una etiqueta específica de proveedor con el OUI de Cisco (00:40:96; es decir, wlan.tag.oui == 0x004096).  El siguiente octeto (en el campo Vendor Specific OUI Type) tendrá un valor de 0x2c, que es DEO_IE.  El siguiente octeto está codificado en bits; su cuarto bit menos significativo es el bit de análisis de Intel.