Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Paso 1. En el WLC

Paso 2. En Cisco License Central

Paso 3. En el WLC

Verificación

Troubleshoot

Referencias

Introducción

Este documento describe cómo configurar las licencias offline (air-gapped) en el controlador de LAN inalámbrica (WLC) Catalyst 9800.

Prerequisites

Requirements

Conocimientos recomendados sobre el funcionamiento básico del WLC 9800 y del portal Cisco License Central.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en estas versiones de software y hardware, pero se aplica a todas las versiones posteriores a la 17.3:

- Virtual 9800-CL WLC versión 17.9.5

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Paso 1. En el WLC

1. Establezca el modo de conexión de licencias en Air Gap y Función AirGap en Habilitado:

The CLI equivalent is:

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

2. Exportar el informe RUM del WLC. Esto permite guardar el consumo de licencia actual en un archivo:

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

Paso 2. En Cisco License Central

1. Inicie sesión en su cuenta de Cisco License Central.

2. Acceda a la pestaña Informes y, a continuación, a Archivos de datos de uso. Haga clic en Archivos de datos de uso:

3. Haga clic en Examinar, luego seleccione el informe RUM que se obtuvo del WLC. Haga clic en Cargar datos:

4. Una vez que el informe RUM se carga en Cisco License Central, el botón Download aparece debajo de la columna Acknowledgement. Haga clic en Descargar:

Paso 3. En el WLC

Importe el ACK en el WLC:

9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt

Import Data Successful

Nota: Después de restablecer la fábrica de licencias, debe esperar al menos 1 hora para generar el informe RUM.

Verificación

Después de aplicar los pasos de configuración anteriores, el WLC aparece en Cisco License Central en Inventory > Product Instances.

Si se registró un WLC activo del par HA, los WLC activos y en espera se muestran bajo la pestaña Instancias de producto en Cisco License Central.

Ejemplo de un resultado de un WLC configurado correctamente:

------------------ show license status ------------------

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Account Information:

Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC

Virtual Account:

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Transport Off

Policy:

Policy in use: Merged from multiple sources.

Reporting ACK required: yes (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes:

First report requirement (days): 365 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Unenforced/Non-Export Subscription Attributes:

First report requirement (days): 90 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 90 (CISCO default)

Report on change (days): 90 (CISCO default)

Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Export (Perpetual/Subscription) License Attributes:

First report requirement (days): 0 (CISCO default)

Reporting frequency (days): 0 (CISCO default)

Report on change (days): 0 (CISCO default)

Miscellaneous:

Custom Id:

Usage Reporting:

Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC

Reporting push interval: 30 days

Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC

Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC

Last report file write:

Trust Code Installed:

Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Troubleshoot

Si la carga de RUM al portal de Cisco License Central falla, puede deberse a que su WLC ya está registrado a través de una conexión directa en el portal. Elimine el dispositivo del inventario de Cisco License Central. A continuación, puede cargar el informe RUM.

Referencias

- Configuración de licencias con SLUP