Contenido

Introducción

Conozca el dominio adecuado para su país y sus versiones

-Datos específicos de dominio de FILA

Configuración del WLC Catalyst 9800 para el punto de acceso de dominio fijo/no FILA

Configuración del WLC Catalyst 9800 para el punto de acceso -ROW

Comprobar si hay una discordancia de código de país

Troubleshoot

Signos de discordancia de código de país

-ROW Domain AP

Introducción

Este documento describe los problemas de unión de AP relacionados con la discordancia de dominio o las especificidades de dominio -ROW.

Conozca el dominio adecuado para su país y sus versiones

Cisco ha unificado los dominios C,D,I,G,H,K,N,L,M,S y T en el dominio -ROW (resto del mundo), que comienza con los puntos de acceso 9124 y 9136, y continúa con los puntos de acceso 916X. Otros dominios aún se fabrican por separado y no requieren ningún procedimiento particular ni ningún cambio en su funcionamiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos países han cambiado recientemente los dominios normativos y, por lo tanto, es importante validar el dominio correcto para su país y versión.

Los puntos de acceso Wi-Fi 7 de la serie 917x ya no tienen ningún dominio y este artículo no se aplica a ellos. Estos AP se conocen como AP de uso global y no tienen ningún dominio. Este artículo no los cubre.

La manera más fácil de averiguar cuál es el dominio regulatorio que se adapta a su país para un modelo y versión de AP determinado es consultar la guía de configuración para esa versión. Por ejemplo, la tabla 1 y 3 de la guía de configuración 17.12 muestran el dominio correcto, en esa versión, para los países disponibles. Si no se menciona su país, consulte con las autoridades si puede utilizar un código de país vecino o con el equipo de cuentas de Cisco si desea agregar el código de país al producto.

Verifique esta sección para la versión de software correcta que pretende ejecutar en su WLC 9800. Esto también le permite identificar la disponibilidad de la banda de 6 GHz en su país.

Nota: Cisco TAC no puede procesar la RMA en un PID pedido de forma incorrecta (código de país incorrecto). Póngase en contacto con su equipo de cuentas/ventas para obtener más ayuda.

-Datos específicos de dominio de FILA

En el momento de escribir este documento, los nuevos puntos de acceso WIFI 6E AP 916x se pueden enviar utilizando modelos -ROW para países seleccionados que no coinciden con ninguno de los dominios normativos más grandes o que necesitaban restricciones normativas únicas.

Cisco IOS® XE versión 17.6 y posteriores proporcionan soporte para los puntos de acceso de dominio -ROW y la lista de países objetivo de -ROW continúa creciendo con las versiones posteriores.

Los AP -ROW mantienen una tabla de poder de todos los países bajo el dominio -ROW y aplican el canal y la configuración de energía correctos cuando se unen a un WLC 9800 y cuando reciben un código de país, asignado por la configuración 9800.

La lista de países que forman parte del dominio ROW depende del modelo AP y de la versión de software y evoluciona constantemente.

Si desea saber si una versión específica para un modelo de AP específico admite 6 GHz en un país específico o forma parte del dominio -ROW, consulte el documento titulado "Detailed Channels and Maximum Power Settings for Cisco Catalyst Wireless <AP model>" (Canales detallados y parámetros de potencia máxima para Cisco Catalyst Wireless <AP model>).

Por ejemplo, para 9166 puede encontrar esta lista de documentos: Canales detallados y configuración de potencia máxima para Cisco Catalyst Wireless

9160 Canal y alimentación detallados

Este documento existe para cada modelo de AP y se actualiza cada vez que una versión trae nuevos países/canales de soporte.

Compruebe la asignación de país a pestaña para ver qué país forma parte de qué dominio de regulación (incluido -ROW) y qué bandas de frecuencia se admiten en ese país para ese modelo de AP en esa versión.

Los países se agregan regularmente al dominio -ROW. Verifique con la herramienta de búsqueda de cumplimiento a qué regulación pertenece su país de interés para un modelo de AP específico.

Herramienta de búsqueda de cumplimiento

Configuración del WLC Catalyst 9800 para el punto de acceso de dominio fijo/no FILA

Si su AP es de un. dominio regulador fijo (por ejemplo, -A, -B o -E), entonces se une al WLC si hay un código de país que pertenece a ese dominio configurado en el WLC.

Navegue hasta Configurar > Inalámbrico > Puntos de acceso > País para habilitar los países para el propio WLC.

Aquí, el código del país de Canadá habilita -A dominio en el WLC

Esto hace que los AP específicos del dominio escojan automáticamente el primer país de la lista de ese dominio.

Para una precisión máxima, puede configurar en el perfil de unión a AP el código de país muy específico, en caso de que tenga más de un código de país en el mismo dominio.

Seleccione el código de país correcto para los AP en cada perfil de unión a AP

Configuración del WLC Catalyst 9800 para el punto de acceso -ROW

Un punto de acceso del dominio -ROW puede unirse a un WLC 9800 (siempre que la versión de software admita el dominio -ROW, por ejemplo en 17.6.2 o posterior) independientemente de los países configurados en el controlador. El modelo de hardware se muestra como -ROW como se describe en esta página de AP 360:

Panel de WLC

El AP se une al WLC con éxito independientemente de la configuración del país. Sin embargo, se muestra un punto rojo en el widget del panel del punto de acceso para indicar que algunos AP aún necesitan tener su código de país aprovisionado:

Página Estadísticas de AP

Haga clic en este punto para mostrar la lista de puntos de acceso -ROW que no tienen asignado un código de país. En ese estado, el AP -ROW tiene su radio 5ghz apagado y la radio 2.4ghz funciona en canales estándar y energía más baja para evitar cualquier violación de la regla del país.

Página Estadísticas de AP

Se puede asignar un país a un AP -ROW cuando se establece un código de país en el perfil de unión a AP. De forma predeterminada, es posible que sus perfiles de unión AP predeterminados que no tengan ningún código de país establecido y, por lo tanto, cualquier nuevo AP de dominio -ROW no tenga ningún código de país asignado y funcione en modo de compatibilidad.

La casilla de verificación del código de país en el perfil de unión a AP enumera todos los países y, por lo tanto, puede configurar potencialmente un código de país que no esté habilitado globalmente en el WLC (en la página Configure > Wireless > Access points, luego la subpágina country). En ese caso, el AP ignora la configuración del código de país en el perfil de unión al AP y permanece en el modo de compatibilidad. Es obligatorio configurar el código de país correcto en el perfil de unión de AP que el AP -ROW utiliza para unirse para que salga del modo de compatibilidad y utilice la lista de canales correcta y habilite sus radios.

Perfil de unión de AP predeterminado

Se recomienda utilizar un perfil de unión de AP diferente para cada sitio de modo que pueda establecer el código de país correcto para todos los AP en un sitio determinado fácilmente.

También puede ver para cada AP, en la pestaña Advanced, el código de país específico del AP. El cuadro desplegable solo muestra los países habilitados globalmente en el WLC, pero si cambia el código de país directamente en la página avanzada de AP, no funciona si un país ya está configurado (y es válido) en el perfil de unión a AP.

Si configura otro país para un AP, el AP se desune y se vuelve a unir al WLC, pero se une nuevamente con el código de país configurado en el perfil de unión al AP. Esta configuración solo es útil en caso de que permanezca sin ningún código de país configurado en el perfil de unión a AP (lo que no se recomienda).

Comprobar si hay una discordancia de código de país

Lo primero es habilitar globalmente todos los países que puede necesitar en sus puntos de acceso.

Vaya a Configuration > Wireless > Access Points . Habilite todos los países en los que tiene AP. Para cada país agregado, verá las letras de dominio que se agregan como admitidas. Por ejemplo, en esta captura de pantalla, la adición del código de país de Suiza habilita el dominio -E. Si habilita Canadá en la parte superior, se agregará compatibilidad con el dominio -A.

WLC Global Country Codes

Cuando un AP se une a su WLC, toma un código del país (de los que usted habilitó globalmente) que coincide con el dominio regulador del AP. Cuando se une un nuevo AP, se le asigna la etiqueta default-site-tag. De forma predeterminada, la etiqueta default-site-tag utiliza el perfil default-ap para la configuración de AP. La selección de país para el AP se encuentra en el perfil AP (unirse).

Navegue hasta Configuration > Tags and profiles > Tags > Site para, opcionalmente, señalar la etiqueta del sitio predeterminado a otro perfil AP.

Navegue hasta Configuration > Tags and profiles > AP Join para definir un código de país en el perfil de unión AP.

Puede utilizar los perfiles predeterminados (y definir el país de forma adecuada) o utilizar etiquetas de sitio con nombre y perfiles de unión de aplicaciones en caso de que tenga varios sitios en ubicaciones diferentes.

Puede asignar esta etiqueta del sitio al AP de su elección navegando a Configure > Wireless > Access point, haciendo clic en el AP específico, y asignando una etiqueta del sitio (que a su vez asigna un perfil de unión de AP específico):

Asignar etiquetas al AP

Troubleshoot

Signos de discordancia de código de país

Aquí hay un ejemplo de mensaje de syslog de discordancia de código de país arrojado por un WLC cuando un AP se une a un WLC donde el código de país correcto no fue habilitado:

%APMGR_TRACE_MESSAGE-3-WLC_GEN_ERR: Chassis 1 R0/4: wncd: Error in AP: <MAC>: country code (GA) and regulatory domain (-A) mismatch for slot 1

En este ejemplo específico, Guatemala pertenece al dominio -A, por lo que no hay configuración incorrecta. Esto se debe a la identificación de error de Cisco CSCwh59048 donde el código de país de Guatemala no funciona en absoluto.

-ROW Domain AP

Si configura un código de país que no pertenece al dominio -ROW (por ejemplo, Francia), un AP -ROW que se une al WLC y recibe este perfil de unión de AP imprime mensajes de error y permanece en el modo no aprovisionado (radio de 5ghz hacia abajo y capacidades de radio de 2.4ghz limitadas).

Un AP, una vez provisto con un país -ROW específico, mantiene ese país asignado hasta que se asigne otro país -ROW válido. Si intenta asignar países que no son de FILA, el AP ignora y sigue usando el mismo último código de país de trabajo.

Puede verificar el estado del aprovisionamiento del país del AP en la CLI del AP con show controllers dot11Radio 1 para mostrar el dominio -ROW y el país al que se asigna el AP, si lo hubiera:

show cont dot11Radio 1

Dot11Radio1 Link encap:Ethernet HWaddr 4C:A6:4D:22:2F:C0

BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:2699

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Radio Info Summary:

=======================

Radio: 5.0GHz

Carrier Set: (-RW) Argentina ( AR)

Lista de posibles discordancias de configuración:

- Si no se configura ningún país en el perfil de unión de AP, el AP está en el estado de configuración no coincidente.

- Si el país configurado en el perfil de unión de AP no está habilitado en la lista global de países, el AP está en estado de discordancia de configuración.

- Si el país está configurado en el perfil de unión de AP y en la lista global de países, pero el país no es parte del dominio -ROW en esa versión de software, el AP está en el estado de configuración no coincidente.

- Si el país está configurado en el perfil de unión de AP y en la lista global de países, y es un país parte del dominio -ROW, el AP se aprovisiona correctamente.

Puede verificar si hay AP mal configurados en la página Configuration > Wireless > Access Points:

Recuento de AP mal configurados