Contenido

Introducción

Antecedentes

Procedimiento de recuperación - Descripción general

PASOS DETALLADOS

Descargar paquete especial de imágenes Axel-SS-8_10_130.0.img

Copiar imagen especial al servidor TFTP

Entre en U-boot en la consola

Descargar la imagen especial en la flash del punto de acceso

Apéndice A: Configuración de Tftpd64 en Windows

Configuración de la dirección del PC como 10.1.1.1

Descargar Tftpd64

Copiar imagen especial a la carpeta base TFTP

Apéndice B: Conexión a la consola AP mediante MobaXterm

Apéndice C: Ejemplos de topologías

Opción 1: varios puntos de acceso, switch PoE y Terminal Server

Opción 2: Varios puntos de acceso, switch PoE y concentrador USB con varios adaptadores USB a RS232

Opción 3: AP único, inyector de PoE

Introducción

Este documento describe el procedimiento para recuperar los puntos de acceso Catalyst 9115/9120 que se inician en el indicador de inicio U en lugar del sistema operativo normal.

Antecedentes

Entre el 20 y el 27 de octubre de 2021, Cisco fabricó varios puntos de acceso C9115 y C9120 con una imagen errónea.  Estas unidades registran mensajes de "error ECC incorregible" en la consola durante el inicio y no pueden iniciarse satisfactoriamente.  Para recuperarlos, debe consolar en cada AP, y cargar en una imagen especial vía TFTP.

Este problema se documenta como Aviso práctico: FN - 72278 - Algunos AP C9120 y C9115 podrían quedar atascados en el inicio con 'Error ECC incorregible' mostrado - Solución alternativa proporcionada y con el ID de bug Cisco CSCwa12652.

Si procede, este documento también trata los comandos que pueden diferir potencialmente en otros puntos de acceso Wifi 6 (no 6E). U-Boot no está diseñado para ser accesible en Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7 AP.

Este documento no se aplica a los AP 2800/3800. que no pueden recuperarse de la misma manera.

Procedimiento de recuperación - Descripción general

1. Descargue la imagen especial bundle-axel-SS-8_10_130_0.img.

2. Coloque la imagen en un servidor TFTP.

3. Consola en el AP afectado.

4. Pase al modo de arranque en U.

5. Utilice el modo u-boot para copiar la imagen en el AP vía TFTP.

PASOS DETALLADOS

Descargar paquete especial de imágenes Axel-SS-8_10_130.0.img

1. Busque la publicación oculta https://software.cisco.com/download/specialrelease/aa90a6d87be2275f1f0111c4973295c2

2. Descargue el paquete de imágenes de fabricación de puntos de acceso Catalyst 9115AX/9120AX bundle-axel-SS-8_10_130_0.img

Nota: Estas imágenes sólo se deben utilizar para recuperar un AP que no arranca.

Copiar imagen especial al servidor TFTP

Configure un servidor TFTP en una red que esté cableada al puerto LAN AP (etiquetado "2.5G").

Consulte el Apéndice A para ver un ejemplo de cómo configurar el servidor Tftpd64 en Windows.

Entre en U-boot en la consola

1. Conecte un cable serial al puerto de la consola AP (éste tiene una etiqueta azul pálido que no está etiquetada como "2.5G").  El puerto serie se puede configurar para 9600 bps, 8 databits, 1 stopbit, sin paridad, sin control de flujo.

Consulte el Apéndice B para ver un ejemplo que utiliza MobaXterm para conectarse al puerto serial.

2. Encienda el AP.

Tan pronto como el AP comience a encenderse, ingrese la tecla ESC repetidamente en la ventana de terminal, hasta que vea el mensaje de inicio u.

Verify that the firmware has been loaded with good CRC: OK

Firmware loading completed successfully

bcm4908_eth-0

MAC: 70:69:5a:76:40:3c

Hit ESC key to stop autoboot:

u-boot>

Descargar la imagen especial en la flash del punto de acceso

Configure u-boot para acceder al servidor TFTP a través de IP.  El texto ingresado manualmente a través del terminal está en negrita.

1. Configure el AP con una dirección IP no utilizada en la subred del servidor TFTP.
u-boot> setenv ipaddr 10.1.1.101

2. Configure la máscara de red AP.
u-boot> setenv netmask 255.255.255.0

3. Configure la dirección IP del servidor TFTP.
u-boot> setenv serverip 10.1.1.1

4. Configure la dirección IP del gateway predeterminado. Si el servidor TFTP está en la misma subred que el AP, puede ingresar la dirección del servidor TFTP aquí.
u-boot> setenv gatewayip 10.1.1.1

5. Borre el directorio TFTP de destino y guarde la configuración.

Nota: Para verificar la configuración actual, puede utilizar el comando printenv.

u-boot> setenv tftpdir

u-boot> saveenv

Saving Environment to SPI Flash...

Erasing at 0x0 -- 100% complete.

SF: Detected mx25l6405d with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 8 MiB

Erasing SPI flash...Writing to SPI flash...done

1. Haga ping al servidor TFTP para asegurarse de que es accesible.
u-boot> ping 10.1.1.1

Use bcm4908_eth-0 device

host 10.1.1.1 is alive

2. Descargue la imagen en la flash AP y proporcione las respuestas a las preguntas como en este ejemplo (las preguntas interactivas pueden aparecer después de que se cargue la imagen).

Nota: No apague y encienda el AP durante este paso.

u-boot> boardinit bundle-axel-SS-8_10_130_0.img

// Some output here was removed in order to emphasize the interactive prompts. Full outputs are shown after the final step.

Program PHY firmware? [y/N]: y

Program UBIFS image? [y/N]: y

Program bootloaders? [y/N]: n   //pay attention: the last option must be “n”

Nota: El comando "board_init" no existe en los AP 9130. En su lugar, utilice estos comandos: (BTLDR) # sf probe && tftpboot 0x60000000 && imgaddr=0x60000000 && source $imgaddr:script ====> Esto es para descargar la imagen a la flash AP (BTLDR) # reset .Una vez hecho, arranca y le da el mensaje. Sin embargo, al principio también le falta el GW (en la misma vlan no debería ser necesario, sino que debería aplicarlo también). Después de configurar IP/mask/GW/server ip, haga ping en GW y server ip para asegurarse de que sea accesible. El archivo de imagen para 9130 se puede encontrar en la misma ubicación dada al principio de este artículo.

3. Reinicie el AP y utilice el comando reset. Una vez que se haya reiniciado por completo, debe responder a Enter con una indicación "Username:".
u-boot> reset

Ejemplo de salida durante el parpadeo:

u-boot> boardinit bundle-axel-SS-8_10_130_0.img

Download image bundle-axel-SS-8_10_130_0.img...

Use bcm4908_eth-0 device

TFTP from server 10.1.1.1; our IP address is 10.1.1.104

Filename 'bundle-axel-SS-8_10_130_0.img'.

Load address: 0x501144b0

Loading: #################################################################

// Note: The # symbols can continue to print until the image is fully transfered, this can take a few minutes //

done

Bytes transferred = 147999664 (8d24bb0 hex)

Program PHY firmware? [y/N]: y

Writing PHY firmware to NOR flash...

>>> Backup current PHY firmware image @300000:45000...[Success]

>>> Erase flash blocks ..........[Success]

>>> Write PHY firmware image ...[Success]

[Success]

Program UBIFS image? [y/N]: y

Writing UBIFS to NAND...

NAND erase.part: device 0 offset 0x6c0000, size 0x3f940000

Skipping bad block at  0x00e00000 ……

Erasing at 0x3ffc0000 -- 100% complete.

OK

NAND write: device 0 offset 0x6c0000, size 0x8c80000

Skip bad block 0x00e00000

147324928 bytes written: OK

[Success]

Program bootloaders? [y/N]: n   //pay attention: the last option must be “n”

u-boot>

u-boot> reset

Apéndice A: Configuración de Tftpd64 en Windows

En este ejemplo, una PC con Windows se configura manualmente con la dirección 10.1.1.1, y Ttftpd64 se configura para servir la imagen especial.

Configuración de la dirección del PC como 10.1.1.1

Descargar Tftpd64

Software Tftpd64

Copiar imagen especial a la carpeta base TFTP

Copie el archivo bundle-axel-SS-8_10_130_0.img en el directorio base de TFTP (por ejemplo, C:\tftpboot).

Apéndice B: Conexión a la consola AP mediante MobaXterm

Apéndice C: Ejemplos de topologías

Opción 1: varios puntos de acceso, switch PoE y Terminal Server

Opción 2: Varios puntos de acceso, switch PoE y concentrador USB con varios adaptadores USB a RS232

Opción 3: AP único, inyector de PoE