Contenido

Introducción

En los puntos de acceso C9115AX, C9120AX y C9120AXP, la asignación de los transceptores internos de las radios a los puertos etiquetados con Reverse Polarity Threaded Neill-Concelman (RP-TNC) en el punto de acceso ("A", "B", "C", "D") es diferente para la radio de la ranura 1 (dedicada a 5 GHz) que para la radio de la ranura 0 (XOR).  En este artículo se explica cómo funciona la asignación de antenas y se describen las opciones para configurar antenas RP-TNC con estos modelos de punto de acceso.

Asignación a puertos RP-TNC

En los puntos de acceso C9115AX, C9120AX y C9120AXP, la asignación de los transceptores de las radios a los puertos RP-TNC etiquetados en el punto de acceso ("A", "B", "C", "D") funciona de la siguiente manera:

- Para la radio de la ranura 0 (interfaz Dot11Radio0, la radio XOR), lo que el software llama "Antena A" se asigna al puerto RP-TNC físico "A", "Antena B" se asigna al puerto "B", "Antena C" al puerto "C" y "Antena D" se asigna al puerto "D"

- Sin embargo, para la radio de la ranura 1 (la interfaz Dot11Radio1, la radio dedicada de 5 GHz), lo que el software llama "Antena A" se asigna al puerto RP-TNC físico "D", "Antena B" se asigna al puerto "C", "Antena C" al puerto "B" y "Antena A" al puerto "D"

Restricciones de configuración

Las siguientes restricciones de configuración se aplican a estas antenas de AP:

- Para cada ranura, las antenas que el software llama "A" y "B" deben estar habilitadas

- Por lo tanto, si la radio de la ranura 0 está en uso, las antenas externas deben estar conectadas a (al menos) los puertos físicos "A" y "B"

- Y, si la radio de la ranura 1 está en uso, las antenas externas deben estar conectadas a (al menos) los puertos físicos "D" y "C"

- No se puede habilitar ninguna antena para una radio, a menos que se habiliten todas las antenas que la preceden en orden alfabético.  Por lo tanto, es posible que la "antena D" no esté activada, a menos que las antenas "C", "B" y "A" estén activadas

Opciones de configuración válidas con antenas RP-TNC

Por lo tanto, los puntos de acceso C9115AX, C9120AX y C9120AXP solo admiten las siguientes configuraciones de antena externa, si se utilizan únicamente los puertos RP-TNC (sin el DART-4):

- Si el Slot 0 y el Slot 1 están habilitados:

- Cuatro antenas externas conectadas a los puertos físicos A, B, C y D, con todas las antenas orientadas a la misma área de cobertura

- Dos antenas externas dirigidas en una dirección, conectadas a los puertos físicos A y B - éstas serán utilizadas por la radio de la ranura 0, y dos antenas externas dirigidas en una dirección diferente, conectadas a los puertos físicos C y D - utilizadas por la radio de la ranura 1.  En esta configuración, el software debe configurarse para tener solamente las antenas "A" y "B" habilitadas (para ambas radios)

- Si sólo está habilitada la ranura 0

- Al menos dos antenas externas conectadas a los puertos físicos A y B (opcionalmente, con la tercera [y cuarta] antenas conectadas a C [y D]), orientadas en la misma dirección

- El software debe configurarse con las antenas "A" y "B" (opcionalmente, "C" [y "D"]) habilitadas

- Si sólo está habilitada la ranura 1

- Al menos dos antenas externas conectadas a los puertos físicos D y C (opcionalmente, con la tercera [y cuarta] antenas conectadas a B [y A]), orientadas en la misma dirección

- El software debe configurarse con las antenas "A" y "B" (opcionalmente, "C" [y "D"]) habilitadas.

Si existe el requisito de que las radios de las ranuras 0 y 1 tengan cuatro antenas conectadas, con las antenas orientadas en diferentes direcciones, utilice un conector DART-4.  Las antenas conectadas al DART-4 serán utilizadas por la ranura 0, mientras que las cuatro antenas RP-TNC serán utilizadas por la ranura 1.