Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Información de fondo

Transmisión descendente de puente de grupo de trabajo (WGB) en varias VLAN

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Configuración de WLC

Configuración de WGB

Configuración del switch

Verificación

Configuración de WGB

Verificar el estado de un WGB en el WLC

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo configurar un punto de acceso 9105AXW como WGB para conectar con la red inalámbrica administrada de la serie WLC 9800.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimientos básicos sobre el WLC de Cisco IOS® serie 9800 y los puntos de acceso (AP) de onda 2.

Componentes Utilizados

En este ejemplo se utilizaron estos componentes:

- WLC 9800-CL con versión 17.6.3;

- Control y aprovisionamiento de puntos de acceso inalámbricos (CAPWAP) AP modelo 2802I;

- AP 9105AXW como WGB con la versión 17.8.1;

- Compatibilidad con el switch 802.1q;

- Portátiles con Windows 10 para clientes con cables.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Información de fondo

En este artículo se describe cómo configurar el punto de acceso 9105AXW como puente de grupo de trabajo (WGB) con el controlador de LAN inalámbrica (WLC) serie 9800.

Un WGB es un modo AP para proporcionar conectividad inalámbrica a los clientes por cable que están conectados a los puertos Ethernet del WGB AP.  Un WGB conecta una red con cables a través de un único segmento inalámbrico. Aprende las direcciones MAC de sus clientes cableados en la interfaz Ethernet y las reporta al WLC a través del AP de la infraestructura a través de los mensajes del Internet Access Point Protocol (IAPP).

El WGB establece una sola conexión inalámbrica al AP raíz, que a su vez, trata al WGB como un cliente inalámbrico.

Consulte la Guía de Configuración del Software del Controlador Inalámbrico Cisco Catalyst 9800 Series, Cisco IOS Cupertino 17.8.x para obtener información detallada sobre la matriz de funciones y el soporte AP para el modo WGB:

Capítulo: Puentes de grupo de trabajo.

Transmisión descendente de Workgroup Bridge (WGB) en varias VLAN

De forma predeterminada, la implementación del reenvío de difusión en WGB con compatibilidad con VLAN en la infraestructura unificada se limita a la VLAN nativa. El tráfico de broadcast de la infraestructura se reenvía solamente para la VLAN nativa y el mismo tráfico se ve entonces en todas las VLAN en el lado cableado WGB, mientras que no se ve ningún tráfico de broadcast en el lado WGB para las VLAN no nativas.

Para ampliar la difusión de flujo descendente de WGB en varias VLAN, existe una función denominada etiquetado de difusión que permite la compatibilidad del tráfico de difusión en varias implementaciones de puente de grupo de trabajo (WGB) de VLAN 802.1Q.

Específicamente, compatibilidad con transmisiones de flujo descendente WGB a través de varias VLAN (para diferenciar y priorizar el tráfico), así como conexión en puente del tráfico VLAN con clientes por cable conectados al WGB. Las aplicaciones para esta funcionalidad se encuentran comúnmente en las industrias de transporte y minería.

Configurar

Diagrama de la red

En este documento, todas las configuraciones y verificaciones se realizan con la topología presentada aquí:

Diagrama de la red

Este ejemplo explica cómo configurar un AP 9105AXW como WGB con el soporte de varias VLAN, asociadas a un CAPWAP AP AP.

El punto de acceso puede estar en modo local, FlexConnect o en modo puente (malla).

Este documento muestra la configuración del modo local y el modo FlexConnect del AP raíz.

Este escenario requiere que el WGB esté conectado a un switch que admita 802.1q; de lo contrario, el WGB no puede admitir varias VLAN. En este ejemplo, el WGB está conectado a un switch Cisco serie C1000.

Si el switch no admite 802.1q, todos los clientes se asignan a la VLAN nativa.

En este ejemplo, el WGB se conecta a la WLAN con seguridad WPA2-PSK y se asigna a la VLAN 100. Los clientes conectados al switch detrás del WGB se asignan a las VLAN 101 y 102, como se muestra en la topología.

El WGB AP 9105AXW tiene 3 puertos LAN adicionales, por lo que también podemos utilizarlos para conectar clientes con cable. En este ejemplo hay un cliente conectado al puerto LAN1.

Configuraciones

Configuración de WLC

En el WLC, la configuración es una configuración WLAN regular con el requisito de CCX Aironet IE Support habilitado.

GUI:

Paso 1. Cree la WLAN y asegúrese de que Aironet IE esté habilitado:

Paso 2. Cree el perfil de política y habilite Broadcast Tagging y WGB VLAN:

Paso 3. Cree la etiqueta de política y asigne la WLAN al perfil de política:

Paso 4. Aplique la Etiqueta de Política a los AP Raíz:

CLI:

WLC9800# configure terminal

WLC9800(config)# wlan WGBTest

WLC9800(config-wlan)# security wpa akm psk

WLC9800(config-wlan)# security wpa psk set-key ascii 0 cisco123

WLC9800(config-wlan)# ccx aironet-iesupport

WLC9800(config-wlan)# exit

WLC9800(config)# wireless profile policy Policy4VLAN100

WLC9800(config-wireless-policy)# description "test-wgb"

WLC9800(config-wireless-policy)# vlan 100

WLC9800(config-wireless-policy)# wgb vlan <-- Configures WGB VLAN client support.

WLC9800(config-wireless-policy)# wgb broadcast-tagging <-- Configures WGB broadcast tagging on a WLAN.

WLC9800(config-wireless-policy)# no shutdown

WLC9800(config-wireless-policy)# exit

WLC9800(config)# wireless tag policy WGBtestTag

WLC9800(config-policy-tag)# wlan WGBTest policy Policy4VLAN100

WLC9800(config-policy-tag)# end

WLC9800# configure terminal

WLC9800(config)# ap 7070.8b53.76fc

WLC9800(config-ap-tag)# policy-tag WGBtestTag

WLC9800(config)# ap 70db.9897.f946

WLC9800(config-ap-tag)# policy-tag WGBtestTag

Configuración de WGB

Paso 1. Conéctese al AP y mueva el AP al modo Workgroup Bridge:

WGB# ap-type workgroup-bridge

Paso 2. Luego puede configurar el nombre de host WGB, las credenciales de administración y el modo de dirección ip dhcp o static. En este ejemplo se utiliza DHCP:

WGB# configure ap address ipv4 dhcp

WGB# configure ap management add username Cisco password Cisco secret Cisco

WGB# configure ap hostname WGB

Paso 3. Configure un perfil SSID con el nombre SSID y la configuración de seguridad. En este ejemplo, la WLAN utiliza WPA2-PSK:

WGB# configure ssid-profile WGB_profile ssid WGBTest authentication psk cisco!123 key-management wpa2

Hay varias combinaciones posibles. La sintaxis del comando es:

configure ssid-profiles-sid-profile-namessidSSID-Nameauthentication{open| pskpreshared-keykey-management{dot11r| wpa2| dot11w|{optional| required}| eap profile-profile-namekey-management{dot11r| wpa2| dot11w|{optional| required}}

Paso 4. Conecte el perfil SSID a una interfaz de radio. Aquí utiliza radio 0 (2.4Ghz):

WGB# configure dot11radio r0 mode wgb ssid-profile WGB_profile

Para eliminar un perfil de la radio, utilice el comando:

WGB# configure ssid-profile WGB_profile delete

Paso 5. Los AXAPs Cisco Wave 2 y 11 como Workgroup Bridge reconocen los clientes Ethernet solamente cuando el tráfico tiene la etiqueta bridging. Utilice el comando para habilitar la etiqueta bridging:

WGB# configure wgb broadcast tagging enable

Configuración del switch

Esta es la configuración del switch conectado al WGB.

Paso 1. Crear las VLAN:

switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)#vlan 101,102,103

switch(config-vlan)#end

Paso 2. Configure las interfaces que darán como resultado la configuración:

!

interface GigabitEthernet1/0/1

description WGB trunk link

switchport trunk allowed vlan 1,100-102

switchport trunk native vlan 100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet1/0/2

description Wired Client 1

switchport access vlan 101

switchport mode access

!

interface GigabitEthernet1/0/3

description Wired Client 2

switchport access vlan 102

switchport mode access

!

Verificación

Configuración de WGB

Compruebe la configuración de WGB:

WGB#show run

AP Name : WGB

AP Mode : WorkGroupBridge

CDP State : Enabled

Watchdog monitoring : Enabled

SSH State : Disabled

AP Username : Cisco

Session Timeout : 300

Radio and WLAN-Profile mapping:-

====================================

Radio ID Radio Mode SSID-Profile SSID Authentication

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 WGB WGB_profile WGBTest PSK

Radio configurations:-

===============================

Radio Id : 0

Admin state : ENABLED

Mode : WGB

Dot11 type : 11ax

Radio Id : NA

Admin state : NA

Mode : NA

WGB specific configuration:-

====================================

WGB Radio Id : 0

Mode State : Enable

SSID Profile : WGB_profile

UWGB Radio Id : NA

Mode Enable : NA

SSID Profile : NA

MAC Address : NA

Rx Beacon Missing Count : 30

Packet retries Value : 64

Packet retries Action : Drop

RSSI Threshold Value : -70 dBm

Threshold timeout : 20 sec

HSR-Scan status : Disable

Auth response timeout : 5000 Msec

Assoc response timeout : 5000 Msec

WGB channel scan timeout : 40 Msec

Dhcp response timeout : 60 Sec

EAP timeout : 3000 Msec

Bridge table aging-time : 1000000 Sec

Probe pak data rate type : NA

Probe pak data rate : 0

Antenna Band Mode : Dual

Broadcast tagging : Enable

Total configurations size on different structure:-

=====================================================

Total channels : 0

Total SSID-Profiles : 1

Total Root-AP SSID-Profile : 0

Total EAP Profiles : 0

Total QOS Profiles : 0

Total dot1x credentials : 0

Total PKI truspoints : 0

Total bridge groups : 0

Total SSID profiles configured are:

===========================================

SSID-Profile : WGB_profile

SSID Name : WGBTest

SSID Profile path : /data/platform/wbridge/WGB_profile

Auth type : PSK

Key management : WPA2

DTIM Period : 1

QOS profile :

[...]

*** End of WBridge configurations ***

WGB#show wgb ssid

Configured SSIDs details:

SSID-Profile SSID Authentication DTIM

=======================================================================================

WGB_profile WGBTest PSK 1

Connected SSIDs details:

Radio ID : 0

Radio Mode : RootAP

BSSID : 70:7D:B9:E3:2A:E0

SSID : WGBTest

Authentication : PSK

Verificar el estado de un WGB en el WLC

Utilice estos comandos para verificar el estado de un WGB.

Para mostrar la configuración específica de la red inalámbrica de los clientes activos, utilice el comando:

WLC9800# show wireless client summary

Para mostrar los WGB de la red, utilice el comando:

WLC9800# show wireless wgb summary

Para mostrar los detalles de los clientes con cable que están conectados a un WGB determinado, utilice el comando:

WLC9800# show wireless wgb mac-address xx:xx:xx:xx:xx:xx detail

Troubleshoot

Verifique que el WGB esté conectado al AP raíz:

WGB#show wgb dot11 associations

Uplink Radio ID : 0

Uplink Radio MAC : F0:1D:2D:52:CB:60

SSID Name : WGBTest

Parent AP Name : AP500F.80F6.016

Parent AP MAC : 70:7D:B9:E3:2A:E0

Uplink State : CONNECTED

Auth Type : PSK

Key management Type : WPA2

Dot11 type : 11n

Channel : 1

Bandwidth : 20 MHz

Current Datarate : 144 Mbps

Max Datarate : 286 Mbps

RSSI : 18

IP : 192.168.100.21/24

Default Gateway : 192.168.100.1

DNS Server1 : 192.168.1.254

IPV6 : ::/128

Assoc timeout : 5000 Msec

Auth timeout : 5000 Msec

Dhcp timeout : 60 Sec

Verifique las estadísticas de WGB con respecto a la administración, el control, los paquetes de datos y las estadísticas de roaming:

WGB#show wgb statistic ?

packet Management, Control, Data packets

roaming roaming

WGB#show wgb statistic packet

Multicast/Unicast Packet statistics

Multicast Tx : 3345

Unicast Tx : 460

Multicast Rx : 2417

Unicast Rx : 3838

Multicast Bridge : 0

Unicast Flood : 3377

Interface Packet Statistics

Wbridge0 Tx : 2515

Wired0 Tx : 14196

Wbridge1 Tx : 0

Wired1 Tx : 488

AppHostIntf1 Tx : 435

Wbridge0 Rx : 5495

Wired0 Rx : 2519

Wbridge1 Rx : 0

Wired1 Rx : 127

AppHostIntf1 Rx : 315

Management Packet Statistics

Mgmt tx : 16

Mgmt scan tx : 0

Mgmt assoc req tx : 8

Mgmt reassoc req tx : 0

Mgmt deauth tx : 0

Mgmt disassoc tx : 0

Mgmt action tx : 0

Mgmt auth tx : 8

Mgmt rx : 52

Mgmt scan rx : 0

Mgmt beacon rx : 0

Mgmt assoc resp rx : 7

Mgmt reassoc resp rx : 0

Mgmt deauth rx : 3

Mgmt disassoc rx : 0

Mgmt action rx : 34

Mgmt auth rx : 8

Mgmt discard tx : 0

Mgmt discard rx : 0

Mgmt drop rx : 0

Eapol rx : 14

Eapol tx : 14

Eapol drop rx : 0

Rx Broadcast from multiple vlans

port VLAN_ID rx_bc2mc_cnt

0 101 43

0 102 17

Para depurar el WGB tiene varias posibilidades:

WGB#debug wgb ?

client Debug WGB and wired clients

configuration Enable configuration debugs

dot11 IEEE 802.11 debug command

dot11v 802.11v Processing

iapp Debug WGB IAPP

uplink Enable uplink debugs

Para depurar el WGB desde el lado del WLC, utilice el proceso de troubleshooting del cliente como para cualquier cliente inalámbrico, con la recolección de seguimiento RA para la dirección MAC del WGB.

Para obtener más información sobre cómo resolver problemas de conexiones de clientes inalámbricos, consulte estos documentos:

- Problemas comunes de conectividad del cliente inalámbrico de los controladores inalámbricos Catalyst 9800

- Comprensión de las Depuraciones Inalámbricas y la Recopilación de Registros en los Controladores de LAN Inalámbrica Catalyst 9800

Verifique los clientes conectados al WGB desde el lado del WGB. Ejemplo:

WGB#show wgb bridge

***Client ip table entries***

mac vap port vlan_id seen_ip confirm_ago fast_brg

F8:E4:3B:EE:53:AF 0 wired1 0 192.168.100.23 6.844000 true

3C:18:A0:1C:B0:E2 0 wired0 101 192.168.101.22 22.182000 true

F8:E4:3B:EE:4F:7A 0 wired0 102 192.168.102.21 65.144000 true

WGB#

El cliente conectado al puerto LAN 1 (cableado1) aparece con vlan_id = 0, lo que significa que el tráfico de este cliente va en la VLAN nativa de WGB. En este ejemplo, su VLAN 100.

Los clientes conectados en el puerto con cable0 son los clientes conectados al switch que, a su vez, está conectado al puerto trasero del WGB (PoE en el puerto del 9105AXW). Aquí el tráfico se recibe con la etiqueta VLAN que el WGB reenvía a través del link inalámbrico al RootAP.

Desde la GUI del WLC, usted puede ver los clientes y diferenciar los WGB y los clientes cableados detrás de los WGB: