Contenido

Introducción

Estándares de PoE

Puntos de acceso Cisco Power

Inyectores de alimentación y fuentes de alimentación de CC compatibles

Estándares PoE compatibles

Alimentación de puntos de acceso WiFi 7

Troubleshoot

Verificar presupuesto de energía del switch

Verificar negociación de energía

Problemas comunes que encuentra Cisco TAC

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe diferentes estándares de Power over Ethernet, enumera los requisitos de alimentación y las fuentes de alimentación compatibles para los puntos de acceso (AP) de Cisco.

Estándares de PoE

Power over Ethernet (PoE) hace referencia al sistema en el que se transfiere la alimentación eléctrica junto con los datos a través del cableado Ethernet de par trenzado. La comodidad de PoE permite que los puntos de acceso de Cisco utilicen un solo cable para proporcionar alimentación y datos, lo que hace que las implementaciones sean mucho más rentables.

En 2020, los puntos de acceso de Cisco utilizaban cuatro estándares de alimentación a través de Ethernet. Esta tabla los enumera junto con sus características:

Tabla 1. Estándares de PoE

Nombre de código

Potencia máxima [W]

Estándar IEEE

PoE

15.4

802.3af

PoE+

30

802.3at

UPoE

60

Es de propiedad exclusiva de Cisco.

UPoE+

90

802.3bt

Puntos de acceso Cisco Power

No hay diferencia de potencia entre los diferentes dominios normativos del mismo modelo de AP. Por ejemplo, los Cisco 4800I-E y 4800I-S tienen idénticos requisitos de consumo y consumo energético.

Inyectores de alimentación y fuentes de alimentación de CC compatibles

La Tabla 2. enumera todos los inyectores de PoE oficialmente admitidos para los últimos modelos de Cisco AP:

Tabla 2. Inyectores de alimentación y adaptadores de alimentación de CC

Modelo de AP

Inyectores de PoE

Adaptador de corriente CA/CC

9179F

CW-INJ-8 (máxima potencia y 10 Gbps), AIR-PWRINJ7= (máxima potencia), MA-INJ-6 (máxima potencia), AIR-PWRINJ6= (potencia media)

X

9178

CW-INJ-8 (máxima potencia y 10 Gbps), AIR-PWRINJ7= (máxima potencia), MA-INJ-6 (máxima potencia), AIR-PWRINJ6= (potencia media)

X

9176

CW-INJ-8 (máxima potencia y 10 Gbps), AIR-PWRINJ7= (máxima potencia), MA-INJ-6 (máxima potencia), AIR-PWRINJ6= (potencia media)

X

9172

CW-INJ-8(máxima potencia y 10 Gbps), AIR-PWRINJ7= (máxima potencia), MA-INJ-6 (máxima potencia), AIR-PWRINJ6= (potencia media)

X

9166

AIR-PWRINJ7= (alimentación completa), AIR-PWRINJ6= (alimentación media), MA-INJ-6 (alimentación completa)

MA-PWR-50WAC (alimentación completa)

9164

AIR-PWRINJ7= (alimentación completa), AIR-PWRINJ6= (alimentación media), MA-INJ-6 (alimentación completa)

MA-PWR-50WAC (alimentación completa)

9162

AIR-PWRINJ7= (alimentación completa), AIR-PWRINJ6= (alimentación completa), MA-INJ-6 (alimentación completa)

MA-PWR-30W (alimentación completa)

9136

AIR-PWRINJ7= (alimentación completa)

X

9130

AIR-PWRINJ6= (máxima potencia), AIR-PWRINJ5= (potencia media)

X

9124

AIR-PWRINJ6= (potencia media), AIR-PWRINJ-60RGD1= (potencia completa), AIR-PWRINJ-60RGD2= (potencia completa), AIR-PWRINJ7= (potencia completa)

X

9120

AIR-PWRINJ6= (máxima potencia), AIR-PWRINJ5= (potencia media)

X

9117

AIR-PWRINJ6= (máxima potencia), AIR-PWRINJ5= (potencia media)

X

9115

AIR-PWRINJ6= (máxima potencia), AIR-PWRINJ5= (potencia media)

X

9105

AIR-PWRINJ6= (máxima potencia), AIR-PWRINJ5= (potencia media)

X

4800

AIR-PWRINJ6= (alimentación completa)

AIR-PWR-50= (alimentación completa)

3800

AIR-PWRINJ6= (alimentación completa)

AIR-PWR-50= (alimentación completa)

2800

AIR-PWRINJ6= (alimentación completa)

X

3700

AIR-PWRINJ6= (máxima potencia), AIR-PWRINJ4= (potencia media)

AIR-PWR-B= (alimentación completa)

2700

AIR-PWRINJ6= (alimentación completa), AIR-PWRINJ4= (alimentación completa)

AIR-PWR-C= (alimentación completa), AIR-PWR-D= (alimentación completa)

1700

AIR-PWRINJ5= (alimentación completa)

AIR-PWR-C= (alimentación completa), AIR-PWR-D= (alimentación completa)

1850

AIR-PWRINJ4= (alimentación completa), AIR-PWRINJ5= (alimentación media)

AIR-PWR-C= (alimentación completa)

1840

AIR-PWRINJ6= (máxima potencia), AIR-PWRINJ5= (potencia media)

X

1830

AIR-PWRINJ6= (máxima potencia), AIR-PWRINJ5= (potencia media)

AIR-PWR-C= (alimentación completa)

1815i y 1815m

AIR-PWRINJ6= (alimentación completa), AIR-PWRINJ5= (alimentación completa)

X

1815t

X

AIR-PWR-D= (alimentación completa)

1815 w

AIR-PWRINJ6= (alimentación completa), AIR-PWRINJ5= (alimentación completa)

X

1810

AIR-PWRINJ6= (alimentación completa), AIR-PWRINJ5= (alimentación completa)

AIR-PWR-D= (alimentación completa)

1572

AIR-PWRINJ1500-2= (alimentación completa)

1562I

AIR-PWRINJ-60RGD1= (alimentación completa),AIR-PWRINJ-60RGD2= (alimentación completa), AIR-PWRINJ6= (alimentación media)

AIR-PWRADPT-RGD1= (alimentación completa)

1562E y 1562D

AIR-PWRINJ-60RGD1 = (alimentación completa), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (alimentación completa), AIR-PWRINJ6 = (alimentación completa)

AIR-PWRADPT-RGD1 = (alimentación completa)

1542

AIR-PWRINJ-60RGD1 = (alimentación completa), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (alimentación completa), AIR-PWRINJ6 = (alimentación completa), AIR-PWRINJ5 = (alimentación completa)

X

IW6300

AIR-PWRINJ6 = (alimentación completa)

IW-6300H-AC-X-K9 (alimentación completa), IW-6300H-DC-X-K9 (alimentación completa), IW-6300H-DCW-X-K9 (alimentación completa)

IW3700

AIR-PWRINJ1500-2 = (alimentación completa), AIR-PWRINJ-60RGD1 = (alimentación completa), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (alimentación completa)

AIR-PWRADPT3700NA = (alimentación completa), AIR-PWRADPT3700IN = (alimentación completa)

Estándares PoE compatibles

La Tabla 3. contiene información sobre qué funciones están disponibles cuando los AP se alimentan con el uso de diferentes estándares de PoE. A partir de la última actualización de este artículo, todos los AP tienen funcionalidad completa con el estándar UPoE+ (802.3bt), por lo que no se incluye en la tabla. Esta tabla supone que no se utiliza paso a través de PoE (salida de PoE).

Nota: A menos que se proporcione a los AP toda la energía que requieren, se muestran con unaLow/Medium Powerinterfaz Web del controlador inalámbrico.

Tabla 3. Estándares PoE compatibles

Modelo de AP

Consumo máximo de energía [W]

Si funciona con UPOE

Si funciona con PoE+

Si funciona con PoE

9179F

47

Funcionalidad completa

Radios de 2,4 GHz y 6 GHz a 2 x 2, radio única de 5 GHz a 4 x 4 o radio dual de 5 GHz a 2 x 2, velocidad de puerto multigigabit 2 x 1000 mbps (modo Tri Radio) o 2 x 2500 mbps (modo Quad Radio)

Velocidad de puerto multigigabit 1 x 1000 mbps (un solo puerto), todas las radios se apagan

9178

47

Funcionalidad completa

Radios de 2,4 GHz y 6 GHz a 2 x 2, radio única de 5 GHz a 4 x 4 o radio dual de 5 GHz a 2 x 2, velocidad de puerto multigigabit 2 x 1000 mbps (modo Tri Radio) o 2 x 2500 mbps (modo Quad Radio), puerto USB deshabilitado. MLO posible en PoE+ en 17.18.1 y versiones posteriores

Velocidad de puerto multigigabit 1 x 1000 mbps

(sólo un puerto), todas las radios están apagadas, el puerto USB está desactivado

9176

39

Funcionalidad completa

Radio de 2,4 GHZ a 2 x 2, radios de 5 GHz y 6 GHz a 4 x 4, velocidad de puerto multigigabit de 2500 mbps,

Puerto USB deshabilitado. MLO posible en PoE+ en 17.18.1 y versiones posteriores

Velocidad de puerto multigigabit de 1000 mbps, todas las radios están apagadas, puerto USB deshabilitado

9172H

41

Funcionalidad completa

Puerto USB deshabilitado

Velocidad de puerto multigigabit de 1000 mbps, todas las radios están apagadas, puerto USB deshabilitado

9172I

32

Funcionalidad completa

La radio de 5 GHz en 4x4 desactiva la radio de 6 GHz (de lo contrario, todas las radios pueden estar en 2x2), el puerto USB está desactivado

Velocidad de puerto multigigabit de 1000 mbps, todas las radios están apagadas, puerto USB deshabilitado

9166

30.5

Funcionalidad completa

Puerto USB deshabilitado

Velocidad de puerto multigigabit de 1000 mbps, todas las radios están apagadas, puerto USB deshabilitado

9164

30

Funcionalidad completa

Puerto USB deshabilitado

Velocidad de puerto multigigabit de 1000 mbps, todas las radios están apagadas, puerto USB deshabilitado

9162

25.5

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Radio de 2,4 GHz desactivada Radios de 5 GHz y 6 GHz a 1x1, velocidad de puerto multigigabit 1000 mbps, puerto USB desactivado

9136

47.3

Funcionalidad completa

Radio de 2,4 GHz a 2x2, radio de 5 GHz a 4x4, radio de 6 GHz a 2x2, velocidad de puerto multigigabit de 2,5 gbps, segundo puerto multigigabit deshabilitado, puerto USB deshabilitado

Velocidad de puerto multigigabit de 1000 mbps, todas las radios están apagadas, puerto USB deshabilitado

9130

30.5

Funcionalidad completa

Antes de las 17.10 horas: Puerto USB deshabilitado, 17.10 y versiones posteriores: funcionalidad completa

Puerto USB desactivado, velocidad del puerto Ethernet 1000 mbps, ambas radios 1x1

9124

Por determinar (no publicado en la hoja de datos)

Funcionalidad completa

Velocidad de puerto multigigabit de 1000 mbps, ambas radios 2x2, puerto SFP deshabilitado, salida PoE deshabilitada (el puerto AUX sigue funcionando para datos)

Velocidad de puerto multigigabit de 1000 mbps, ambas radios desactivadas, puerto SFP desactivado, salida PoE/puerto AUX desactivado

9120

25.5

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Puerto USB desactivado, velocidad del puerto Ethernet 1000 mbps, con ambas radios en 1x1 o una de las radios en 2x2 con otra desactivada

9117

28.9

Funcionalidad completa

Si el puerto USB está activado, la radio de 5 GHz se reduce a 4x4

Puerto USB desactivado, velocidad del puerto Ethernet 2500 mbps, ambas radios 2x2

9115

21.4

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Puerto USB desactivado, velocidad del puerto Ethernet 1000 mbps, ambas radios 2x2

9105

Por determinar (no publicado en la hoja de datos)

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Puerto USB desactivado, salida PoE desactivada

4800

31

Funcionalidad completa

Puerto USB desactivado, velocidad del puerto Ethernet principal 1000 mbps, segundo puerto Ethernet AUX desactivado

El AP no se enciende

3800

30

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Ambas radios están apagadas, pero el AP se enciende y puede unirse al WLC

2800

26.5

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Ambas radios están apagadas, pero el AP se enciende y puede unirse al WLC

3700

19.6

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Ambas radios 3x3 sin Wireless Security Module (WSM) o ambas radios 2x2 con WSM

2700

15

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Ambas radios a 3x3

1700

15

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

1850

20.9

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Puerto USB desactivado, puerto Ethernet AUX desactivado, radio de 2,4 GHz 2x3

1840

17.8

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Puerto USB deshabilitado

1830

15.4

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Puerto USB deshabilitado

1815i y 1815w

8.5

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

1815 m

13.9

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

1810

15.4

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

1572

31

Sin salida de PoE

El AP no se enciende

El AP no se enciende

1562i

32

Funcionalidad completa

Ambas radios a 2x2

Ambas radios están apagadas, pero el AP se enciende y puede unirse al WLC

1562e y 1562d

25

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Ambas radios están apagadas, pero el AP se enciende y puede unirse al WLC

1542

13.9

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

Funcionalidad completa

IW6300

28

Sin salida de PoE

Sin salida de PoE

El AP no se enciende

IW3700

30

1 calefactor activo, sin salida de PoE

1 calefactor activo, sin salida de PoE

No hay calefactores activos y ambas radios están en 2x2

Alimentación de puntos de acceso WiFi 7

Debido al aumento constante del ancho de banda en el lado inalámbrico, los puertos Ethernet también experimentaron un aumento de la velocidad, concretamente, la compatibilidad con velocidades de 10 Gbps.

Si bien los inyectores de energía 802.3bt más antiguos, como el AIR-PWRINJ7=, pueden proporcionar la energía necesaria, no están certificados para funcionar a estas velocidades (máx. 5 Gbps), de ahí la necesidad de un nuevo modelo de inyector de energía, el CW-INJ-8.

El puerto Ethernet del CW-INJ-8 se puede conectar a un switch Ethernet 10M/100M/1G/2,5G/5G/10G.

A veces, cuando el AP está conectado al CW-INJ-8 que está cableado a un switchport habilitado con PoE 802.3af, el AP puede potencialmente no funcionar correctamente. Para resolver este problema, inhabilite PoE en el puerto de switch conectado al inyector CW-INJ-8 ().

Para inhabilitar PoE en el puerto de switch conectado, ejecute el comando power inline never en el indicador CLI del switch de Cisco cuando esté en el modo de configuración de la interfaz.

Algunas funciones de WiFi 7 como MLO (Multi-Link Operation) se han mejorado en versiones posteriores de Cisco IOS XE para funcionar también en modos de energía baja/media en los modelos 9178 (desde 17.15.3) y 9176 (desde 17.18.1) AP.

Para obtener más información, asegúrese de consultar las notas de la versión relevantes de Cisco IOS XE.

Nota: Para obtener información adicional sobre cada modelo de AP, consulte sus hojas de datos y las guías de instalación.

Troubleshoot

Verificar presupuesto de energía del switch

Estos comandos del switch muestran el switch, el puerto, la asignación de energía y el presupuesto actuales:

Switch#show power inline

Module   Available     Used     Remaining

(Watts)     (Watts)    (Watts)

------   ---------   --------   ---------

1           472.0      344.5       127.5

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/1   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/2   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/3   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/4   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

...

Verificar negociación de energía

La configuración de interfaz predeterminada funciona bien en la mayoría de las implementaciones siempre que exista suficiente balance de potencia y que el switch admita el requisito estándar de PoE mínimo para un modelo de AP determinado.

Se debe tener especial precaución cuando se trata de requisitos de alimentación superiores a PoE (802.3af), ya que CDP o LLDP deben permanecer habilitados (tanto a nivel global como en el nivel de puerto) para garantizar una negociación de alimentación adecuada con el AP conectado.

Asegúrese de que estas opciones no estén inhabilitadas (estos comandos no están visibles en una configuración de ejecución normal ya que están allí de forma predeterminada):

Switch(config)#cdp advertise-v2

Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/1

Switch(config-if)#cdp enable

Para verificar si CDP está habilitado, puede utilizar este comando:

Switch#show cdp

Global CDP information:

Sending CDP packets every 60 seconds

Sending a holdtime value of 180 seconds

Sending CDPv2 advertisements is  enabled

Problemas comunes que encuentra Cisco TAC

- Encienda un punto de acceso con el estándar PoE que no proporciona la energía suficiente que requiere y da como resultado que el AP aparezca en la interfaz web del WLC con un Low/Medium Power. En algunos casos, esto da como resultado un AP no funcional que ni siquiera puede encender sus radios (por ejemplo, cuando 3800 AP se alimenta con el uso de 802.3af), o puede dar como resultado un rendimiento reducido (por ejemplo, cuando 9115 AP se alimenta con el uso de 802.11af y las radios vuelven a 2x2). Eche un vistazo a la tabla 3 para conocer el comportamiento exacto de cada modelo de punto de acceso.

- No todos los AP de la misma serie tienen el mismo consumo de energía. Por ejemplo, el 1562i puede extraer hasta siete vatios más que la versión 1562d.

- Conectar el AP a la fuente de energía con el uso de un cable muy largo o no certificado puede resultar en un mayor consumo de energía en la fuente de energía.

- Cuando utiliza AP externos o industriales, es crucial conectarlos a tierra. Refiérase a las "Guías de implementación de AP" para obtener más información sobre los resultados de no conectar a tierra el AP correctamente.

- Cuando utiliza inyectores de energía, es imposible tener velocidades de puerto mGig superiores a 1000 Mbps.

Información Relacionada

- Soporte técnico y descargas de Cisco