Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Reemplace el FSC

Ventana Mantenimiento

Procedimiento

Comprobación de estado

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los pasos del método de procedimiento (MOP) necesarios para sustituir una tarjeta de switch de fabric (FSC) en un chasis de router de servicios de agregación (ASR) 5500 de Cisco.

Prerequisites

Requirements

Antes de continuar con los pasos descritos en esta MOP, verifique y sea informado de esta información: verifique el estado actual de RAID y recopile SSD.

Componentes Utilizados

La información en este documento se refiere exclusivamente a un FSC como componente del chasis ASR5500.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

Los pasos descritos en este documento implican la recopilación de Mostrar detalles de soporte (SSD) que recopila información del chasis; verificación del estado de la matriz redundante en HD de discos independientes (RAID); extracción del disco duro de la tarjeta (HD) del chasis HD RAID; y la sustitución del nuevo FSC en la ranura adecuada. Se recomienda realizar una comprobación del estado operativo del chasis después de la sustitución correcta de FSC.

El ASR5500 funciona con cada FSC tratado como un subsistema de disco en una configuración RAID 5, que es donde el subsistema de disco funciona en un modo N+1 y puede manejar una falla FSC. En un escenario de fallas, la capacidad sería la misma cuando se encuentra en estado degradado. Sin embargo, no hay redundancia de disco disponible hasta que se reemplace el FSC fallido y se restaure el RAID. Si hay un escenario de doble falla y dos tarjetas FSC fallan antes de que se restaure RAID, el RAID estará en estado fallido y se perderán todos los datos.

Reemplace el FSC

Ventana Mantenimiento

Este procedimiento no debe afectar al tráfico; sin embargo, como práctica recomendada, se recomienda encarecidamente que estas actividades se lleven a cabo durante un período de mantenimiento. Se recomienda una ventana de mantenimiento de al menos una hora para realizar y verificar las actividades descritas en este documento.

Procedimiento

Este es un procedimiento paso a paso para reemplazar un FSC en un chasis ASR5500.

1. Recolectar SSD: Esto proporciona una línea de base instantánea para el análisis subsiguiente de problemas, si procede, después del reemplazo de la tarjeta FSC.

2. Ejecute este comando para determinar el estado y el número de ranura del RAID HD alojado en el FSC:

Este es un ejemplo que muestra el reemplazo de FSC en la ranura 17 del chasis ASR5500.

show hd raid verbose

[local]ASR5500 ICSR> show hd raid verbose

Monday October 15 16:11:56 UTC 2012

HD RAID:

State                      : Available (clean) Degraded                   : No

UUID                       : 12345678:b91db53jd:e5bc12ca:ababab

Size : 1.2TB (1200000073728 bytes) Action : Idle

<snip> additional outputs supressed

Card 17

State : In-sync card

Created : Tue Jul 17 06:57:41 2012

Updated : Mon Oct 15 16:11:32 2012

Events : 585

Description : FSC17 SAD1111111X

Size : 400GB (400096755712 bytes) Disk hd17a

State : In-sync component

Created : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : xxxx

Size : 200GB (200049647616 bytes) Disk hd17b

State : In-sync component

Created : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : xxx

3. Quite la tarjeta actual del RAID usando la CLI como se muestra aquí. Por ejemplo, elimine RAID en la ranura 17.

ASR5500# hd raid remove hd17

Are you sure? [Yes|No]: yes

4. Extraiga físicamente la tarjeta FSC del chasis ASR5500.

5. Reemplace la nueva tarjeta FSC en el chasis ASR5500.

6. Verifique el estado de la nueva tarjeta con este comando. Determine si la tarjeta es utilizable y ha pasado los diagnósticos.

Por ejemplo, muestra información para FSC en la ranura 17.

[local]ASR5500 ICSR> show card diag 17

Tuesday October 16 16:12:59 UTC 2012

Card 17: Status

IDEEPROM Magic Number : Good

Card Diagnostics      : Pass      : None

Last Failure          : None

Card Usable           : Yes    Current Environment:

Temp: LM87            : 43.00 C

Temp: Lower           : 42.00 C (limit 85.00 C) Temp: Upper           : 44.00 C

(limit 85.00 C)

Temp: FE600-0         : 53.00 C (limit 100.00 C)

Temp: FE600-1         : 42.00 C (limit 100.00 C) Temp: MAX6696         : 36.00 C

(limit 85.00 C) Temp: F600 #1         : 37.57 C

Temp: Drive #1        : 55.00 C (limit 75.00 C) Temp: Drive #2        : 54.00 C

(limit 75.00 C)

Voltage: 2.5V         : 2.496 V (min 2.380 V, max 2.630 V)

Voltage: 3.3V STANDBY : 3.341 V (min 2.970 V, max 3.630 V) Voltage: 5.0V

: 5.044 V (min 4.750 V, max 5.250 V) Voltage: 12V          : 12.062 V

Voltage: 1.8V         : 1.818 V (min 1.700 V, max 1.900 V) Voltage: 1.0V FE600-0

: 1.048 V

Voltage: 1.0V FE600-1 : 1.038 V Voltage: 48V-A        : 50.500 V Voltage: 48V-B

: 52.100 V Current: 48V-A        : 0.76 A Current: 48V-B        : 1.00 A

Airflow: F600 #1      : 326 FPM

[local]ASR5500 ICSR>
Si la nueva tarjeta no aparece, póngase en contacto con Cisco para obtener asistencia adicional.

7. Inserte la nueva tarjeta FSC en el RAID con esta CLI.

Por ejemplo, inserte FSC en la ranura 17 como se muestra aquí:

ASR5500#   hdraid  overwrite  hd17

Are you sure? [Yes|No]:   yes

[local]ASR5500 ICSR>

8. Verifique que el RAID no esté degradado, lo que puede tardar aproximadamente una hora en completarse, después de ejecutar el comando en el Paso 7:

Por ejemplo, muestre RAID en la ranura FSC 17.

show hd raid verbose

[local]ASR5500 ICSR> show hd raid verbose

Monday October 15 15:20:52 UTC 2012

HD RAID:

State                     : Available (clean)   <<< available

Degraded                  : No     <<<< not degraded

UUID                      : 12345678:b91db53jd:e5bc12ca:ababab

Size : 1.2TB (1200000073728 bytes) Action : Idle

<snip> outputs suppressed

Card 17

State : In-sync card <<<<<<<<in-sync card

Created : Tue Jul 17 06:57:41 2012

Updated : Tue Oct 16 16:20:33 2012

Events : 585

Description : FSC17 SAD1111111X

Size : 400GB (400096755712 bytes) Disk hd17a

State : In-sync component <<<<<<<< Created :

Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : STM000147A1E

Size : 200GB (200049647616 bytes) Disk hd17b

State : In-sync component <<<<<<<<<

Created : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : 1234

Size : 200GB (200049647616 bytes)

[local]ASR5500 ICSR>

9. Si la salida todavía muestra que el RAID se degrada después de una hora y 30 minutos, póngase en contacto con Cisco para obtener soporte adicional.

Comprobación de estado

En context local, ejecute estos comandos:

show clock

show version

show system uptime

show boot

show context show cpu table

show port utilization table

show session counters historical all

show subscribers data-rate high

show subscriber summary ggsn-service GGSN2

show subscriber summary ggsn-service GGSN1

show ntp status

show ntp associations

## The above for reference

[local] ASR5X00# show card table all |grep unknown

Should display no output

[local] ASR5X00# show card table | grep offline

Should display no output

[local] ASR5X00# show resources |grep Status

Should display "Within acceptable limits"

[local] ASR5X00# show task resources |grep over

Should display no output

[local] ASR5X00# show alarm outstanding

Monitor for any issues

[local] ASR5X00# show pgw-service all | grep "Status"

Should display STARTED.

[local] ASR5X00# show egtp-service all | grep "Status"

Should display STARTED.

[local] ASR5X00# show crash list

Información Relacionada

- Guía de administración del sistema ASR5500 - Cisco Systems

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems