Contenido

Overview

Explicación

Ejemplo de salida

ASR 5000

ASR 5500

Overview

La implementación de la agregación de enlaces (LAG) cambia el comportamiento de los comandos "show port npu counters" y "show port usage table". Los comandos de puerto son importantes para la resolución de problemas relacionados con el puerto y el rendimiento, por lo que es importante poder interpretar correctamente su salida, especialmente porque es poco intuitivo cuando se compara con los puertos no LAG. La conclusión es que los contadores de npu de puerto para LAG en cada puerto no están disponibles y se informan para todo el grupo LAG solamente hasta al menos StarOS v18, que es el momento de escribir este artículo. Esto podría cambiar en futuras versiones.

Explicación

Debido a limitaciones de diseño/arquitectura, la notificación de los contadores de npu de puerto se limita a la conglomeración de todos los puertos en un grupo LAG y no a nivel de puerto individual. Esto no se aplica a los contadores de link de datos de puerto que continúan informando según lo esperado.

Debido a que la implementación de LAG requiere que todos los puertos del LAG estén activos, "show port usage table" informa de la utilización de todos los puertos LAG, tanto si están distribuyendo (activos) como si están acordados (en espera) para ASR 5000/5500. Sidenote: Los puertos normalmente acordados no muestran tráfico, pero ha habido casos en los que la dirección Rx y/o Tx de los puertos acordados también están transportando tráfico (no el tema de este artículo, sino simplemente señalándolo).

Mientras tanto, para los puertos no LAG, existe una diferencia entre lo que se informa para ASR 5000 y ASR 5500. ASR 5000 no informa de la utilización de los puertos en espera, mientras que ASR 5500 sí informa de la utilización de los puertos en espera (aunque esos puertos estén operacionalmente inactivos)

De acuerdo con lo que se acaba de mencionar, "show port table" para LAG informa que todos los puertos están operativamente activos, en comparación con no LAG donde solamente el puerto activo de un par de puertos está operativamente activo.

Para "show port npu counters", se enumeran TODOS los puertos LAG, pero lo siguiente es cierto:

- ASR 5000:

- los contadores bajo el puerto primario (configurado) son un recuento TOTAL en todos los puertos ACTIVOS actualmente

- los contadores para TODOS los demás puertos (incluido el par del puerto primario) no son relevantes y no deben utilizarse

- ASR 5500:

- los contadores bajo el puerto primario y su standby son un recuento TOTAL en todos los puertos ACTIVE actualmente (ambos informarán un valor similar pero ligeramente diferente - use cualquiera de los dos)

- los contadores para TODOS los otros puertos son 0s

Para los puertos no LAG, sólo se informan los contadores para los puertos activos. Los puertos en espera ni siquiera aparecen en la salida en el nivel NPU (y nunca lo han estado).

Ejemplo de salida

El resultado aquí es para soportar las explicaciones anteriores. Se basa en las configuraciones de hardware de la siguiente manera:

ASR 5000: Puertos LAG 19/20, 23/26, 27/28 y puertos no LAG 21/37

ASR 5500: Puertos LAG 5/10, 11, 15, 16; 6/10, 11, 15, 16 y puertos no LAG 5/28 y 6/28, 5/29 y 6/29

Recuerde: El foco de este artículo son los contadores para los puertos LAG.

ASR 5000

******** show port utilization *******

Wednesday May 28 12:28:04 UTC 2014

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

19/1  10G Ethernet              514     572      503     534      490     517

20/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

21/1  1000 Ethernet             0       0        0       0        0       0

23/1  10G Ethernet              460     529      448     516      431     510

26/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

27/1  10G Ethernet              674     532      634     519      619     499

28/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

******** show port table all *******

Wednesday May 28 12:28:03 UTC 2014

Port  Role Type                      Admin    Oper Link State    Pair  Redundant

----- ---- ------------------------  -------- ---- ---- -------  ----- ---------

19/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -        None  LA+ 19/1

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2423         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2424         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2401         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2009         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2010         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2007         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2498         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2499         Enabled  Up   -    Active   -     -

20/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

21/1  Srvc 1000 Ethernet             Enabled  -    Up   -        37/1  L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Active   -     -

Tagged VLAN    30         Enabled  Up   -    Active   -     -

23/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA+ 19/1

26/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

27/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA+ 19/1

28/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

37/1  Srvc 1000 Ethernet             Enabled  -    Up   -        21/1  L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN    30         Enabled  Down -    Standby  -     -

******** show port npu counters *******

Counters for port 19/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast              74783944546254086740066587874 69151428800023783215178712378

Counters for port 20/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 23/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 26/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 27/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 28/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

mientras que para NON-LAG, sólo se enumeran los puertos activos y esos valores SON relevantes:

Counters for port 21/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

ASR 5500

[local]PGW> show port utilization table

Sunday June 01 03:57:59 UTC 2014

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

5/10 10G Ethernet              1919    1973     1982    2066     2025    2094

5/11 10G Ethernet              1911    1751     1976    1828     2023    1883

5/15 10G Ethernet              1910    2064     1975    2064     2004    2130

5/16 10G Ethernet              1933    1943     1987    2012     2014    2019

5/28 10G Ethernet              9       69       9       70       9       71

5/29 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/10 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/11 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/15 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/16 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/28 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/29 10G Ethernet              1       0        1       10       1       11

[local]PGW> show port table all

Sunday June 01 03:58:48 UTC 2014

Port  Role Type                      Admin    Oper Link State    Pair  Redundant

----- ---- ------------------------  -------- ---- ---- -------  ----- ---------

5/10 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/10 LA+  5/10

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2011         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2405         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2015         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2427         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2407         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2455         Enabled  Up   -    Active   -     -

5/11 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/11 LA+  5/10

5/15 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/15 LA+  5/10

5/16 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/16 LA+  5/10

5/28 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/28 L2 Link

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2400         Enabled  Up   -    Active   -     -

5/29 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/29 L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN    31         Enabled  Down -    Standby  -     -

6/10 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/10 LA~  5/10

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2011         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2405         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2015         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2427         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2407         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2455         Enabled  Up   -    Active   -     -

6/11 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/11 LA~  5/10

6/15 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/15 LA~  5/10

6/16 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/16 LA~  5/10

6/28 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/28 L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN  2400         Enabled  Down -    Standby  -     -

6/29 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/29 L2 Link

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN    31         Enabled  Up   -    Active   -     -

[local]PGW> show port npu counters

Counters for port 5/10

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast               936150697918 636869996072149  9369282682521055230987905964

Counters for port 5/11

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast                          0               0             0               0

Counters for port 5/15

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 5/16

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/10

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast               936156167721 636873912574349  9369336716261055237102737046

Counters for port 6/11

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/15

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/16

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

De nuevo, este comando sólo enumera los puertos activos:

Counters for port 5/28

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/29

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes