Contenido

Introducción

Requisitos de configuración y ubicación de PSC

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los requisitos de la tarjeta de servicios de paquetes (PSC), en cuanto a la ubicación y configuración, que deben cumplirse para garantizar que todas las tarjetas de línea se puedan utilizar en el chasis del router de servicios de agregación (ASR) de Cisco serie 5000.

Requisitos de configuración y ubicación de PSC

Hay algunos requisitos para la colocación y configuración de PSC con respecto al funcionamiento de la tarjeta de línea. Puede descubrir que cuando intenta configurar un puerto de tarjeta de línea con puerto ethernet, se produce una falla: no existe tal mensaje de error de puerto.

Para que una tarjeta de línea sea utilizable, el PSC físicamente detrás debe tener su modo configurado como activo. Si el PSC se configura como modo en espera, incluso si hay suficientes PSC configurados con el modo activo que pueden conectarse a él, la tarjeta de línea no se puede utilizar e informa un estado preparado. Esto se aplica tanto a tarjetas de línea de tamaño completo XGLC (tarjetas de línea de 10 Gigabit Ethernet) como a tarjetas de línea de tamaño medio. Esto se explica mejor con el uso de un ejemplo.

En este ejemplo, el punto de inicio es siete de cada ocho PSC configurados como modo activo, y PSC 16 se configura como modo en espera. Además, el PSC 16 se activa a través de una migración anterior. Observe el estado de la tarjeta de línea 32 en el siguiente resultado, que está conectada físicamente a PSC 16 (16 + 16 = 32) y está en el estado listo. Esto se debe a que el PSC 16 está configurado como modo de espera.

card 4

mode active

#exit

card 5

mode active

#exit

card 6

mode active

#exit

card 11

mode active

#exit

card 12

mode active

#exit

card 13

mode active

#exit

card 14

mode active

#exit

port ethernet 28/1

link-aggregation member global group 40

no shutdown

#exit

port ethernet 29/1

link-aggregation master global group 40

link-aggregation redundancy standard hold-time 10 preferred slot 28

no shutdown

vlan 2016

no shutdown

#exit

vlan 2020

no shutdown

#exit

vlan 2019

no shutdown

#exit

vlan 2021

no shutdown

#exit

vlan 2010

no shutdown

bind interface 28/1_gn ivan_gn

#exit

vlan 2011

no shutdown

bind interface 28/1_internet ivan_gi

#exit

vlan 2012

no shutdown

bind interface 28/1_gy ivan_gy

#exit

#exit

port ethernet 30/1

no shutdown

#exit

port ethernet 37/1

no shutdown

#exit

port ethernet 37/2

no shutdown

#exit

port ethernet 37/3

no shutdown

#exit

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Standby        -       -  -

5: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      - 37

6: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      -  -

7: PSC      None                                    -              -       -  -

8: SMC      System Management Card                  Standby        No      -  -

9: SMC      System Management Card                  Active         No     24 25

10: PSC      None                                    -              -       -  -

11: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     27  -

12: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     28  -

13: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     29  -

14: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     30  -

15: PSC      None                                    -              -       -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      -  -

17: LC       None                                    -              -       -

18: LC       None                                    -              -       -

19: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

20: LC       None                                    -              -       -

21: LC       None                                    -              -       -

22: LC       None                                    -              -       -

23: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

24: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Standby        -       9

25: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Active         No      9

26: LC       None                                    -              -       -

27: LC       10/100 Ethernet Line Card               Standby        -      11

28: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    12

29: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    13

30: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      14

31: LC       None                                    -              -       -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Ready          -       -

33: LC       None                                    -              -       -

34: LC       None                                    -              -       -

35: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

36: LC       None                                    -              -       -

37: LC       Quad 1000 Ethernet Line Card            Standby        -       5

38: LC       None                                    -              -       -

39: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

40: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

41: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

42: LC       None                                    -              -       -

43: LC       None                                    -              -       -

44: LC       None                                    -              -       -

45: LC       None                                    -              -       -

46: LC       None                                    -              -       -

47: LC       None                                    -              -       -

48: LC       None                                    -              -       -

Después, el PSC 16 se configura en modo activo:

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode active

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

Esto hace que PSC 4 pase al modo activo porque, por diseño, el sistema intenta activar tantos PSC que estén configurados activos. También hace que la tarjeta de línea 32 pase al estado en espera, lo que permite configurarla/utilizarla y conectarla a PSC 16:

Thu Jun 11 17:59:40 2015 Internal trap notification 55 (CardActive) card 4 type

Packet Services Card 2

Thu Jun 11 17:59:40 2015 Internal trap notification 55 (CardActive) card 32 type

10 Gig Ethernet Line Card

Thu Jun 11 17:59:41 2015 Internal trap notification 93 (CardStandby) card 32 type

10 Gig Ethernet Line Card

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    32  -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      16

En el siguiente resultado, el PSC 16 se configura nuevamente en modo de espera, y la tarjeta de línea conectada 32 vuelve al estado preparado. Como precaución en el sistema para evitar pérdidas de sesiones no planificadas, cuando un PSC se configura en modo de espera, permanece activo a menos que se reinicie a la fuerza:

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode standby

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

Thu Jun 11 18:02:05 2015 Internal trap notification 60 (CardDown) card 32 type 10

Gig Ethernet Line Card

Thu Jun 11 18:02:06 2015 Internal trap notification 5 (CardUp) card 32 type 10

Gig Ethernet Line Card

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

5: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     - 37

6: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

7: PSC      None                                    -              -       -  -

8: SMC      System Management Card                  Standby        No      -  -

9: SMC      System Management Card                  Active         No     24 25

10: PSC      None                                    -              -       -  -

11: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    27  -

12: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    28  -

13: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    29  -

14: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    30  -

15: PSC      None                                    -              -       -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

17: LC       None                                    -              -       -

18: LC       None                                    -              -       -

19: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

20: LC       None                                    -              -       -

21: LC       None                                    -              -       -

22: LC       None                                    -              -       -

23: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

24: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Standby        -       9

25: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Active         No      9

26: LC       None                                    -              -       -

27: LC       10/100 Ethernet Line Card               Standby        -      11

28: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    12

29: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    13

30: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      14

31: LC       None                                    -              -       -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Ready          -       -

33: LC       None                                    -              -       -

34: LC       None                                    -              -       -

35: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

36: LC       None                                    -              -       -

37: LC       Quad 1000 Ethernet Line Card            Standby        -       5

38: LC       None                                    -              -       -

39: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

40: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

41: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

42: LC       None                                    -              -       -

43: LC       None                                    -              -       -

44: LC       None                                    -              -       -

45: LC       None                                    -              -       -

46: LC       None                                    -              -       -

47: LC       None                                    -              -       -

Si se configura una tarjeta de línea (no shutdown) y el PSC al que está conectado se configura en modo de espera, la configuración de la tarjeta de línea se pierde permanentemente:

show config

...

port ethernet 32/1

no shutdown

vlan 30

#exit

#exit

[local]ASR5000-2# config

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode standby

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

show config

...

no config for port 32/1

Un intento de configurar un puerto que se encuentra en estado preparado produce la falla: no existe tal error de puerto:

[local]ASR5000-2# config

[local]ASR5000-2(config)# port ethernet 32/1

Failure: no such port

[local]ASR5000-2(config)#

Información Relacionada

- Guía de instalación de ASR 5000 - Cisco Systems

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems