Contenido

Introducción

Conceptos básicos

Capacidades

Asociación

Configuración

Direccionamiento IP

Security

Marcación manual

Números de producto de estación de base

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona información sobre las preguntas más frecuentes sobre las estaciones base Cisco Aironet.

Nota: Este producto ha llegado al final de su ciclo de vida. Cisco ya no admite este producto después del 3 de septiembre de 2006.

Conceptos básicos

P. ¿Dónde puedo descargar el software más reciente?

El equipo Cisco Aironet funciona mejor cuando carga todos los componentes con las versiones actuales de software. Puede descargar el software y los controladores más recientes en el A.Cisco Software Center.

P. ¿Cómo puedo recuperar las contraseñas olvidadas o recuperar los valores predeterminados de fábrica en la base?

Debido a que no hay ninguna configuración de contraseña en la base, debe restablecer la base a los valores predeterminados de fábrica pulsando el botón A.Reset pinhole durante dos segundos. Al presionar este reinicio, restablece la unidad a su estado predeterminado, out-of-the-box.

P. ¿Por qué la luz de estado central parpadea siempre en amarillo o ámbar?

La estación base comienza con los parámetros predeterminados Service Set Identifier (SSID) y Encryption (Cifrado). Cuando parpadea una luz amarilla o ámbar, se muestra una alerta visual que no ha personalizado la instalación ni modificado los parámetros predeterminados de fábrica. Cuando cambia los parámetros SSID o Encryption (Encriptación), cambia el LED Status (Estado) a Parpadear o verde fijo.A.

Capacidades

P. ¿A qué velocidad se encuentra el puerto Ethernet de la base?

El puerto Ethernet de la estación base admite 10 Mbps en modo semidúplex a través de un conector RJ-45 10BaseT. No hay opción para cambiar la configuración de velocidad y dúplex en el puerto LAN.A.

P. ¿Cuál es el rango típico de una estación base?

El alcance interior (entorno doméstico típico) y exterior de una estación base depende de la velocidad:A.

- Intervalo interior

- 100 pies (30 m) a 11 Mbps

- 300 pies (90 m) a 1 Mbps

- Rango exterior

- 300 pies (90 m) a 11 Mbps

- 1000 pies (300 m) a 1 Mbps

P. ¿Puedo viajar entre estaciones base?

No, no hay función de roaming incorporada en la base.A.

P. ¿Cómo puedo administrar la estación base?

La base no tiene un conector de consola. Configure la estación base con uno de estos métodos:A.

- Instale la utilidad Base Station Client Utility (BSCU) en el cliente inalámbrico. Asegúrese de que el cliente obtiene una dirección IP a través de DHCP desde la estación base. Esta dirección IP debe estar en el rango 192.168.200.x. A continuación, inicie BSCU y configure la base.

- Escriba http://192.168.200.1 en el campo Address o Location de su navegador web. La estación base viene preconfigurada con esta dirección IP. Cuando se escribe esta dirección IP en el explorador, se establece una conexión con la estación base.

- Ejecute el comando telnet en un símbolo del sistema, como se muestra a continuación:

> telnet 192.168.200.1

Asociación

P. ¿Cuántos clientes puedo asociar a la estación base?

Puede asociar un máximo de 253 clientes a una estación base. Puede ceder 100 direcciones IP desde el servidor DHCP de la estación base. Los clientes adicionales deben utilizar direcciones IP estáticas entre A.192.168.200.102 y 192.168.200.254.

P. ¿Puede una estación base asociarse a un puente de grupo de trabajo?

Sí, un puente de grupo de trabajo y una estación base pueden asociarse entre sí si la estación base está en el modo Punto de acceso.A.

P. ¿Dónde puedo encontrar la tabla de asociación de radiofrecuencia (RF)?

No se mantiene una tabla de asociación de estación base, pero puede comprobar la asociación cuando ve el menú A.Registro y historial de alarmas desde la página de inicio de la estación base o desde el menú de la utilidad Base Station Client (BSCU).

Configuración

P. ¿Por qué la estación base no acepta los cambios configurados a través de un navegador?

Cuando se modifica la configuración a través de un explorador, se debe presionar A.Enter después de establecer cada parámetro.

P. Cuando intento configurar mi estación base para utilizar mi línea de suscriptor digital asimétrica (ADSL) PPP sobre Ethernet (PPPoE) y se me solicita un "nombre de servicio". ¿Qué es un nombre de servicio y dónde lo encuentro?

El nombre de servicio es el nombre de dominio del distribuidor de servicios de Internet (ISP). Por ejemplo, el nombre del servicio para Cisco sería A.cisco.com. También puede ser el nombre del dispositivo ADSL al final de la conexión para el proveedor. Por ejemplo, si Cisco tenía un concentrador ADSL denominado 192.168.1.1-sj_ca.6400.dslam1.cisco.com que proporcionó físicamente su servicio ADSL, utilizaría el nombre 6400.dslam1 como su nombre de servicio. El ISP puede proporcionar esta información de configuración en función de los servicios que tenga en la línea telefónica.

P. Si utilizo Base Station Client Utility (BSCU) para cambiar los parámetros de la estación base (por ejemplo, Service Set Identifier [SSID]), ¿se desasociará al cliente?

No, BSCU cambia la configuración del cliente que transmitió el cambio así como la configuración de la estación base misma. Sin embargo, otros clientes pueden ser desasociados, pero eso depende del parámetro que se cambie.A.

Direccionamiento IP

P. ¿Puedo utilizar direcciones IP estáticas en clientes con cables e inalámbricos?

Sí, puede utilizar direcciones IP estáticas en el rango A.192.168.200.102 a 192.168.200.254.

P. ¿Puedo cambiar la dirección IP interna (192.168.200.1) o el conjunto de direcciones DHCP (192.168.200.2-101) de la estación base?

No, la dirección IP interna y el conjunto de direcciones DHCP no se pueden configurar.A.

P. ¿Cómo puedo encontrar la dirección IP externa o DHCP de una estación base?

Puede utilizar la interfaz web para localizar la dirección IP externa o DHCP en la parte inferior de la página de inicio de la estación base o dentro del menú A.Registro e historial de alarmas.

P. ¿Cuánto dura una concesión DHCP de la estación base?

Una concesión DHCP de la estación base dura un día.A.

P. ¿Por qué no puedo navegar o usar Telnet para acceder a la estación base en su dirección IP externa?

La estación base está diseñada para evitar las conexiones Telnet o del navegador por razones de seguridad. Aunque no puede conectarse a la dirección IP, puede utilizar el comando A.ping para verificar que la estación base esté activa en la red. Sólo puede utilizar un navegador web o Telnet para acceder a la dirección IP interna de la estación base (192.168.200.1).

Security

P. ¿Puedo configurar filtros de direcciones MAC o filtros de asociación en la estación base?

No, el filtrado no está disponible en la estación base.A.

P. ¿La estación base y la utilidad de cliente de estación base (BSCU) admiten la encriptación de privacidad equivalente a conexión con cables (WEP) de 40 bits?

No, solo admiten encriptación WEP de 128 bits o sin encriptación.A.

P. En Base Station Client Utility (BSCU), ¿qué sucede si se introduce la clave Hexadecimal Wired Equivalent Privacy (WEP) con menos de 26 caracteres?

La clave WEP tiene un carácter nulo predeterminado (00 hexadecimales) que agrega a la clave para mantener 26 caracteres para las claves WEP de 128 bits.A.

P. ¿Cuál es el tipo de autenticación WEP para la estación base y un cliente con Base Station Client Utility (BSCU)?

Está codificado de forma rígida para la autenticación abierta. No se puede cambiar.A.

P. Olvidé la clave WEP que se ha configurado en algunos clientes y estaciones base. ¿Puedo utilizar la misma clave WEP para un nuevo cliente sin reemplazar las claves WEP que funcionan?

Sí, puede duplicar la clave WEP sin descifrarla mediante la utilidad Base Station Client (BSCU) en el cliente habilitado para WEP. Complete estos pasos para duplicar la clave WEP:A.

1. En el menú BSCU de un cliente que tenga la clave WEP deseada, elija Opciones > Instalar equipo adicional > Guardar en unidad de disquete.

2. Guarde el archivo de configuración en un disquete.

3. En el menú BSCU del nuevo cliente, elija Clientes > Editar propiedades del cliente > Cargar desde unidad de disquete.

4. Seleccione el archivo de configuración del disquete.

Marcación manual

P. ¿El módem de la estación base admite el estándar V.90?

Yes.A.

P. ¿Por qué no suena mi módem de estación base cuando marco?

La estación base no tiene un altavoz del módem. Puede comprobar el estado de marcación y los resultados de marcación desde la utilidad del cliente cuando accede a la utilidad Base Station Connection Status (BSCS) o al menú A.Log and Alarm History en la estación base. Para obtener más información, consulte Base Station Connection Status Utility.

P. ¿Por qué la estación base (módem) no se conecta a América en línea?

Las conexiones de acceso telefónico en línea de América no utilizan métodos de negociación PPP estándar del sector. La estación base utiliza sólo PPP y sólo puede conectarse a proveedores de servicios de Internet (ISP) de marcación manual que utilizan PPP.A.

Números de producto de estación de base

P. ¿Cuáles son los números de producto de las estaciones base Cisco Aironet?

Los números de producto de las estaciones base Cisco Aironet son:A.

- AIR-BSE342: estación base DSSS 802.11b de 11 Mbps serie 340 con WEP de 128 bits, antena capturada y sin módem.

- AIR-BSM342—340 Series 11 Mbps estación base DSSS 802.11b con WEP de 128 bits, antena capturada y módem.

Información Relacionada

- Guía de inicio rápido de la estación base Cisco Aironet serie 340

- Soporte de Tecnología de LAN Switching

- Soporte de Productos de Switches

- Soporte Técnico - Cisco Systems