Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento trata sobre un LED amarillo parpadeante de la base y explica cómo solucionar el problema.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento se aplica a todos los modelos de Cisco Aironet 340 Series Base Station y a todas las versiones de software.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Problema

Después de una primera activación de la base, a veces el LED central sigue parpadeando en amarillo. Esto ocurre después de que la base se haya configurado a través de la utilidad Base Station Client (BSCU). Esto puede indicar que la base no ha recibido la configuración a través del link inalámbrico del adaptador del cliente.

Solución

Utiliza esta solución para resolver el problema.

Para iniciar la BSCU, haga doble clic en el icono o seleccione BSCU en el menú Inicio de Windows. Complete estos pasos:

1. Seleccione Client y haga clic en Edit Client Properties.

2. Verifique que la casilla de encripción web NO esté marcada.

3. Seleccione Aceptar para finalizar.

4. Ahora puede asociarse a la base, pero el LED central aún parpadea en amarillo.

5. Para iniciar una sesión Telnet en su PC:

1. Seleccione Inicio

2. Seleccione Ejecutar

3. Escriba el comando telnet 192.168.200.1.

4. Press Enter.

5. Cuando Telnet se conecta a la base, aparece una pantalla con esta información:

Cisco BSM340 V8.48 Main Menu BSM340_37652a

Option Value Description

1 - SSID [ "tsunami" ] - SSID - Service set identification

2 - EncryptionKey - WEP encryption key in ASCII

3 - HexKey - WEP encryption key in hex

4 - Configure - Use new SSID and key

5 - Mode [ Access Point ] - Operating mode

6 - Name [ "BSM340_37652a" ] - Base station name

7 - DHCP [ on ] - Obtain network address automatically

8 - History - Log and alarm history

9 - Close - Close the telnet session

IP Address : 10.254.013.091 Mask: 255.255.255.192

Gateway: 10.254.013.065

DNS servers: 10.254.006.077, 10.254.006.148

Domain Name: cisco.com

Enter an option number or name

6. Escriba 1 para configurar el SSID.

7. Escriba el SSID que desee. Anote este número porque necesita este número más tarde.

8. Press Enter.

9. Escriba 3 para configurar la clave WEP.

10. Escriba la clave WEP que desee. Anote este número porque necesita este número más tarde.

11. Press Enter.

12. Repita los pasos del 9 al 11 cuando la base le pida que confirme la clave WEP.

13. Escriba 4 para activar los cambios de clave SSID y WEP que acaba de realizar. El cliente pierde la asociación con la base hasta que se completen los pasos.

14. Vuelva a la BSCU, seleccione Client y Edit Client Properties.

15. Active la casilla de verificación Cifrado web.

16. Introduzca la clave WEP y el SSID previamente configurados.

17. Haga clic en Aceptar cuando haya terminado.

El indicador luminoso LED central de la base es de color verde fijo y el cliente se reasocia.

Información Relacionada

- Preguntas frecuentes sobre la estación base Cisco Aironet

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems