Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Instalación automática mediante DHCP

Ejemplo:

Verificación

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona información sobre cómo utilizar la función AutoInstall para que las LAN configuren automáticamente los puntos de acceso autónomos (AP) Cisco Aironet.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Soluciones inalámbricas autónomas de Cisco

- Configuración de un servidor DHCP en un router Cisco IOS®

Componentes Utilizados

- Cisco Aironet 1200 Series AP que ejecutan Cisco IOS Software Release 12.3(8)JA2

- Cisco 2800 Series Router (utilizado como servidor DHCP) que ejecuta Cisco IOS Software Release 12.4(11)T

- Cualquier servidor TFTP

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configurar

Instalación automática mediante DHCP

La función AutoInstall using DHCP for LAN Interfaces proporciona la configuración de un nuevo dispositivo automáticamente cuando se inicializa el dispositivo. El DHCP proporciona el marco para pasar información de configuración a los hosts en una red TCP/IP. El proceso AutoInstall se inicia cuando no se puede encontrar un archivo de configuración de inicio válido en NVRAM.

Hay dos fases principales del proceso de instalación automática:

- adquisición de dirección IP

- Descargar el archivo de configuración

Adquisición de direcciones IP: en esta fase, el dispositivo envía una solicitud DHCP en busca de un servidor DHCP. El servidor DHCP responde eliminando una dirección IP y devuelve las opciones configuradas (información TFTP en este caso).

En la fase del archivo de configuración de descarga, después de obtener una dirección IP, el proceso AutoInstall inicia los intentos de descargar un archivo de configuración del servidor TFTP.

Para obtener más información sobre AutoInstall, consulte AutoInstall Using DHCP for LAN Interfaces.

Ejemplo:

El ejemplo de este documento tiene un AP autónomo Cisco Aironet 1200 Series listo para usar que utiliza la función AutoInstall para LAN para descargar el archivo de configuración almacenado en el servidor TFTP.

A título ilustrativo, el router Cisco IOS se utiliza como servidor DHCP y se almacena un archivo de configuración válido en el directorio raíz del servidor TFTP.

En el ejemplo de este documento, el router Cisco IOS se utiliza como servidor DHCP. Estas direcciones IP se utilizan:

- 10.78.177.16 - Servidor TFTP

- 10.78.177.30 - Servidor DHCP

Se supone que el router Cisco IOS ya está configurado y activo en la red. Aquí, sólo se muestra la configuración DHCP requerida para este documento:

2800-ISR-TSWEB#show run

Building configuration...

Current configuration : 2029 bytes

!

!

ip dhcp pool autoinst

network 10.78.177.0 255.255.255.192

bootfile 1200_AP_confg

option 150 ip 10.78.177.16

!

Luego, el servidor TFTP debe estar habilitado y el archivo de configuración válido debe estar almacenado en el directorio raíz del servidor TFTP.

En este ejemplo, el servidor TFTP se ha habilitado y el archivo de configuración se ha almacenado en el directorio raíz.

Verificación

Debe arrancar el AP autónomo listo para usar y verificar si la función AutoInstall funciona como se espera.

Estos son los registros de la Consola AP:

*Mar  1 00:00:17.032: AUTOINSTALL

*Mar  1 00:00:32.216: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BVI1, changed state to up

*Mar  1 00:00:40.350: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface BVI1 assigned DHCP address 10.78.177.4, mask 255.255.255.192, hostname ap

Loading 1200_AP_confg .from 10.78.177.16 (via BVI1): ![OK - 1885 bytes]

*Mar  1 00:01:03.662: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from tftp://10.78.177.16/1200_AP_confg by console

Como puede ver en los registros, el AP ha descargado exitosamente el archivo de configuración del servidor TFTP. Esto se puede verificar ejecutando el comando show run en el AP:

1200_AP#show run

Building configuration...

Current configuration : 1885 bytes

!

version 12.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname 1200_AP

!

enable secret 5 $1$VhbX$6jqz9MceJfKZJ8HWmTbtn/

!

ip subnet-zero

ip domain name shc.org

ip name-server 167.94.17.92

!

!

<Snipped>

!

interface Dot11Radio0

no ip address

no ip route-cache

shutdown

!

encryption key 1 size 40bit 7 055C207F4663 transmit-key

encryption mode wep mandatory

!

ssid ceteam

!

speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0

station-role root

bridge-group 1

bridge-group 1 subscriber-loop-control

bridge-group 1 block-unknown-source

no bridge-group 1 source-learning

no bridge-group 1 unicast-flooding

bridge-group 1 spanning-disabled

!

Información Relacionada

- Ejemplo de Configuración de AutoInstall en Controladores de LAN Inalámbricos (WLC) con Microsoft DHCP Server

- Ejemplo de Configuración de Conexión LAN de Elementos Básicos de Red Inalámbrica

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems