Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configuración de EAP local en el controlador de LAN inalámbrica de Cisco

Configuración EAP local

Microsoft Certification Authority

Instalación

Instalación del certificado en el controlador de LAN inalámbrica de Cisco

Instalación del certificado de dispositivo en el controlador de LAN inalámbrica

Descargue un certificado de CA del proveedor al controlador de LAN inalámbrica

Configure el Wireless LAN Controller para utilizar EAP-TLS

Instalación del Certificado de Autoridad de Certificación en el Dispositivo Cliente

Descargue e instale un certificado de CA raíz para el cliente

Generar un certificado de cliente para un dispositivo cliente

EAP-TLS con Cisco Secure Services Client en el dispositivo cliente

Comandos de Debug

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe la configuración de un servidor local de Extensible Authentication Protocol (EAP) en un Controlador de LAN de Red Inalámbrica Cisco (WLC) para la autenticación de los usuarios de red inalámbrica.

EAP local es un método de autenticación que permite autenticar a usuarios y clientes inalámbricos de forma local. Se ha diseñado para su uso en oficinas remotas que desean mantener la conectividad con clientes inalámbricos cuando el sistema back-end se interrumpe o el servidor de autenticación externo se desactiva. Cuando habilita el EAP local, el controlador funciona como el servidor de autenticación y la base de datos de usuario local, eliminando así la dependencia de un servidor de autenticación externo. EAP local recupera las credenciales de usuario de la base de datos de usuario local o de la base de datos del protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) para autenticar a los usuarios. EAP local admite EAP ligero (LEAP), autenticación EAP-flexible a través de tunelación segura (EAP-FAST) y autenticación EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS) entre el controlador y los clientes inalámbricos.

Observe que el servidor EAP local no está disponible si hay una configuración de servidor RADIUS externo global en el WLC. Todas las solicitudes de autenticación se reenvían al RADIUS externo global hasta que el servidor EAP local esté disponible. Si el WLC pierde la conectividad con el servidor RADIUS externo, entonces el servidor EAP local se vuelve activo. Si no hay ninguna configuración de servidor RADIUS global, el servidor EAP local se activa inmediatamente. El servidor EAP local no se puede utilizar para autenticar clientes, que están conectados a otros WLC. En otras palabras, un WLC no puede reenviar su solicitud EAP a otro WLC para la autenticación. Cada WLC debe tener su propio servidor EAP local y una base de datos individual.

Nota: Use estos comandos para detener el WLC de enviar solicitudes a un servidor RADIUS externo .

config wlan disable

config wlan radius_server auth disable

config wlan enable

El servidor local EAP admite estos protocolos en la versión 4.1.171.0 del software y posteriores:

- LEAP

- EAP-FAST (tanto nombre de usuario/contraseña como certificados)

- EAP-TLS

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Conocimiento de cómo configurar WLC y puntos de acceso ligeros (LAP) para el funcionamiento básico

- Conocimiento del protocolo de punto de acceso ligero (LWAPP) y de los métodos de seguridad inalámbrica

- Conocimiento básico de la autenticación EAP local.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Windows XP con tarjeta de adaptador CB21AG y Cisco Secure Services Client versión 4.05

- Controlador de LAN inalámbrica Cisco 4400 4.1.171.0

- Microsoft Certification Authority en el servidor Windows 2000

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configuración de EAP local en el controlador de LAN inalámbrica de Cisco

Este documento asume que la configuración básica del WLC ya está completa.

Configuración EAP local

Complete estos pasos para configurar el EAP local:

1. Agregar un usuario de red local:

Desde la GUI. elija Security > Local Net Users > New, ingrese User Name, Password, Guest User, WLAN ID y Description y haga clic en Apply.

Desde la CLI puede utilizar el comando config netuser add <username> <password> <WLAN id> <description> :

Nota: Este comando se ha reducido a una segunda línea por razones espaciales.

(Cisco Controller) >config netuser add eapuser2 cisco123 1 Employee user local database

2. Especifique el orden de recuperación de credenciales de usuario.

Desde la GUI, elija Security > Local EAP > Authentication Priority. A continuación, seleccione LDAP, haga clic en el <" botón y haga clic en Aplicar. Esto coloca primero las credenciales de usuario en la base de datos local.

Desde la CLI:

(Cisco Controller) >config local-auth user-credentials local

3. Agregar un perfil EAP:

Para hacer esto desde la GUI, elija Security > Local EAP > Profiles y haga clic en New. Cuando aparezca la nueva ventana, escriba el nombre del perfil y haga clic en Aplicar.

También puede hacer esto usando el comando CLI En nuestro ejemplo, el nombre del perfil es config local-auth eap-profile add <profile-name>.EAP-test.

(Cisco Controller) >config local-auth eap-profile add EAP-test

4. Agregue un método al perfil EAP.

Desde la GUI elija Security > Local EAP > Profiles y haga clic en el nombre del perfil para el cual desea agregar los métodos de autenticación. Este ejemplo utiliza LEAP, EAP-FAST y EAP-TLS. Haga clic en Aplicar para establecer los métodos.

También puede utilizar el comando CLI config local-auth eap-profile method add <method-name> <profile-name> . En nuestra configuración de ejemplo, agregamos tres métodos a la prueba EAP del perfil. Los métodos son LEAP, EAP-FAST y EAP-TLS cuyos nombres de método son salto, rápido y tls respectivamente. Este resultado muestra los comandos de configuración CLI:

(Cisco Controller) >config local-auth eap-profile method add leap EAP-test

(Cisco Controller) >config local-auth eap-profile method add fast EAP-test

(Cisco Controller) >config local-auth eap-profile method add tls EAP-test

5. Configure los parámetros del método EAP. Esto sólo se utiliza para EAP-FAST. Los parámetros que se deben configurar son:

- Server Key (Clave de servidor): clave de servidor para cifrar/descifrar las credenciales de acceso protegido (PAC) (en formato hexadecimal).

- Tiempo de vida para PAC (pac-ttl): establece el tiempo de vida para el PAC.

- ID de autoridad (ID de autoridad) : establece el identificador de autoridad.

- Disposición anónima (no probada): configura si se permite una provisión anónima. Esto se activa como opción predeterminada.

Para la configuración a través de la GUI, elija Security > Local EAP > EAP-FAST Parameters e ingrese la clave del servidor, Time to live para los valores PAC, Authority ID (en hexadecimal) e Authority ID Information.

Estos son los comandos de configuración CLI que se deben utilizar para configurar estos parámetros para EAP-FAST:

(Cisco Controller) >config local-auth method fast server-key 12345678

(Cisco Controller) >config local-auth method fast authority-id 43697369f1 CiscoA-ID

(Cisco Controller) >config local-auth method fast pac-ttl 10

6. Habilitar autenticación local por WLAN:

Desde la GUI elija WLANs en el menú superior y seleccione la WLAN para la cual desea configurar la autenticación local. Aparece una nueva ventana. Haga clic en las fichas Seguridad > AAA. Verifique la autenticación EAP local y seleccione el nombre de perfil EAP correcto en el menú desplegable como muestra este ejemplo:

También puede ejecutar el comando de configuración CLI config wlan local-auth enable <profile-name> <wlan-id> como se muestra a continuación:

(Cisco Controller) >config wlan local-auth enable EAP-test 1

7. Establezca los parámetros de seguridad de la capa 2.

Desde la interfaz GUI, en la ventana WLAN Edit vaya a las pestañas Security > Layer 2 y elija WPA+WPA2 en el menú desplegable Layer 2 Security. En la sección Parámetros WPA+WPA2, establezca el cifrado WPA en TKIP y AES de cifrado WPA2. A continuación, haga clic en Aplicar.

Desde la CLI, utilice estos comandos:

(Cisco Controller) >config wlan security wpa enable 1

(Cisco Controller) >config wlan security wpa wpa1 ciphers tkip enable 1

(Cisco Controller) >config wlan security wpa wpa2 ciphers aes enable 1

8. Verifique la Configuración:

(Cisco Controller) >show local-auth config

User credentials database search order:

Primary ..................................... Local DB

Timer:

Active timeout .............................. Undefined

Configured EAP profiles:

Name ........................................ EAP-test

Certificate issuer ........................ cisco

Peer verification options:

Check against CA certificates ........... Enabled

Verify certificate CN identity .......... Disabled

Check certificate date validity ......... Enabled

EAP-FAST configuration:

Local certificate required .............. No

Client certificate required ............. No

Enabled methods ........................... leap fast tls

Configured on WLANs ....................... 1

EAP Method configuration:

EAP-FAST:

--More-- or (q)uit

Server key ................................ <hidden>

TTL for the PAC ........................... 10

Anonymous provision allowed ............... Yes

Authority ID .............................. 43697369f10000000000000000000

Authority Information ..................... CiscoA-ID

Puede ver parámetros específicos de wlan 1 con el comando show wlan <wlan id>:

(Cisco Controller) >show wlan 1

WLAN Identifier.................................. 1

Profile Name..................................... austinlab

Network Name (SSID).............................. austinlab

Status........................................... Disabled

MAC Filtering.................................... Disabled

Broadcast SSID................................... Enabled

AAA Policy Override.............................. Disabled

Number of Active Clients......................... 0

Exclusionlist Timeout............................ 60 seconds

Session Timeout.................................. 1800 seconds

Interface........................................ management

WLAN ACL......................................... unconfigured

DHCP Server...................................... Default

DHCP Address Assignment Required................. Disabled

Quality of Service............................... Silver (best effort)

WMM.............................................. Disabled

CCX - AironetIe Support.......................... Enabled

CCX - Gratuitous ProbeResponse (GPR)............. Disabled

Dot11-Phone Mode (7920).......................... Disabled

Wired Protocol................................... None

--More-- or (q)uit

IPv6 Support..................................... Disabled

Radio Policy..................................... All

Local EAP Authentication......................... Enabled (Profile 'EAP-test')

Security

802.11 Authentication:........................ Open System

Static WEP Keys............................... Disabled

802.1X........................................ Disabled

Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)............. Enabled

WPA (SSN IE)............................... Enabled

TKIP Cipher............................. Enabled

AES Cipher.............................. Disabled

WPA2 (RSN IE).............................. Enabled

TKIP Cipher............................. Disabled

AES Cipher.............................. Enabled

Auth Key Management

802.1x.................................. Enabled

PSK..................................... Disabled

CCKM.................................... Disabled

CKIP ......................................... Disabled

IP Security................................... Disabled

IP Security Passthru.......................... Disabled

Web Based Authentication...................... Disabled

--More-- or (q)uit

Web-Passthrough............................... Disabled

Conditional Web Redirect...................... Disabled

Auto Anchor................................... Disabled

Cranite Passthru.............................. Disabled

Fortress Passthru............................. Disabled

H-REAP Local Switching........................ Disabled

Infrastructure MFP protection................. Enabled

(Global Infrastructure MFP Disabled)

Client MFP.................................... Optional

Tkip MIC Countermeasure Hold-down Timer....... 60

Mobility Anchor List

WLAN ID     IP Address       Status

Hay otros parámetros de autenticación local que se pueden configurar, en particular el temporizador de tiempo de espera activo. Este temporizador configura el período durante el cual se utiliza el EAP local después de que todos los servidores RADIUS hayan fallado.

Desde la GUI, elija Security > Local EAP > General y establezca el valor de tiempo. A continuación, haga clic en Aplicar.

Desde la CLI, ejecute estos comandos:

(Cisco Controller) >config local-auth active-timeout ?

<1 to 3600> Enter the timeout period for the Local EAP to remain active,

in seconds.

(Cisco Controller) >config local-auth active-timeout 60

Puede verificar el valor al que se configura este temporizador cuando ejecuta el comando show local-auth config.

(Cisco Controller) >show local-auth config

User credentials database search order:

Primary ..................................... Local DB

Timer:

Active timeout .............................. 60

Configured EAP profiles:

Name ........................................ EAP-test

... Skip

9. Si necesita generar y cargar el PAC manual, puede utilizar la GUI o la CLI.

Desde la GUI, seleccione COMANDOS en el menú superior y elija Cargar archivo de la lista en el lado derecho. Seleccione PAC (Credencial de acceso protegido) en el menú desplegable Tipo de archivo. Introduzca todos los parámetros y haga clic en Cargar.

Desde la CLI, ingrese estos comandos:

(Cisco Controller) >transfer upload datatype pac

(Cisco Controller) >transfer upload pac ?

username     Enter the user (identity) of the PAC

(Cisco Controller) >transfer upload pac test1 ?

<validity>     Enter the PAC validity period (days)

(Cisco Controller) >transfer upload pac test1 60 ?

<password>     Enter a password to protect the PAC

(Cisco Controller) >transfer upload pac test1 60 cisco123

(Cisco Controller) >transfer upload serverip 10.1.1.1

(Cisco Controller) >transfer upload filename manual.pac

(Cisco Controller) >transfer upload start

Mode............................................. TFTP

TFTP Server IP................................... 10.1.1.1

TFTP Path........................................ /

TFTP Filename.................................... manual.pac

Data Type........................................ PAC

PAC User......................................... test1

PAC Validity..................................... 60 days

PAC Password..................................... cisco123

Are you sure you want to start? (y/N) y

PAC transfer starting.

File transfer operation completed successfully.

Microsoft Certification Authority

Para utilizar EAP-FAST versión 2 y autenticación EAP-TLS, el WLC y todos los dispositivos cliente deben tener un certificado válido y también deben conocer el certificado público de la Autoridad de certificación.

Instalación

Si el servidor de Windows 2000 aún no tiene instalados los servicios de Certification Authority, debe instalarlo.

Complete estos pasos para activar Microsoft Certification Authority en un Windows 2000 Server:

1. En el Panel de control, elija Agregar o quitar programas. :

2. Seleccione Add/Remove Windows Components en el lado izquierdo.

3. Verifique Servicios de Certificados.

Revise esta advertencia antes de continuar:

4. Seleccione el tipo de entidad de certificación que desea instalar. Para crear una autoridad independiente simple, seleccione CA raíz independiente.

5. Introduzca la información necesaria sobre la Autoridad de certificación. Esta información crea un certificado autofirmado para su Autoridad de Certificación. Recuerde el nombre de la CA que utiliza.

La Autoridad de Certificación almacena los certificados en una base de datos. Este ejemplo utiliza la configuración predeterminada propuesta por Microsoft:

6. Los servicios de Microsoft Certification Authority utilizan IIS Microsoft Web Server para crear y administrar certificados de cliente y servidor. Debe reiniciar el servicio IIS para lo siguiente:

Microsoft Windows 2000 Server instala ahora el nuevo servicio. Debe tener el CD de instalación del servidor de Windows 2000 para instalar nuevos componentes de Windows.

La Autoridad de certificación ya está instalada.

Instalación del certificado en el controlador de LAN inalámbrica de Cisco

Para utilizar EAP-FAST versión 2 y EAP-TLS en el servidor EAP local de un controlador LAN inalámbrico de Cisco, siga estos tres pasos:

1. Instale el certificado del dispositivo en el controlador de LAN inalámbrica.

2. Descargue un certificado de CA del proveedor al controlador de LAN inalámbrica.

3. Configure el Wireless LAN Controller para utilizar EAP-TLS.

Tenga en cuenta que en el ejemplo que se muestra en este documento, Access Control Server (ACS) se instala en el mismo host que Microsoft Active Directory y Microsoft Certification Authority, pero la configuración debe ser la misma si el servidor ACS se encuentra en un servidor diferente.

Instalación del certificado de dispositivo en el controlador de LAN inalámbrica

Complete estos pasos:

1. . Complete estos pasos para generar el certificado para importar al WLC:

1. Vaya a http://<serverIpAddr>/certsrv.

2. Elija Request a Certificate y haga clic en Next.

3. Elija Advanced Request y haga clic en Next.

4. Elija Submit a certificate request to this CA using a form y haga clic en Next.

5. Elija servidor Web para la plantilla de certificados e introduzca la información pertinente. A continuación, marque las claves como exportables.

6. Ahora recibirá un certificado que necesita instalar en su equipo.

2. Complete estos pasos para recuperar el certificado del equipo:

1. Abra un explorador de Internet Explorer y elija Herramientas > Opciones de Internet > Contenido.

2. Haga clic en Certificados.

3. Seleccione el certificado recién instalado en el menú desplegable.

4. Haga clic en Exportar.

5. Haga clic en Next dos veces y elija Yes export the private key. Este formato es PKCS#12 (formato .PFX).

6. Elija Enable strong protection.

7. Escriba una contraseña.

8. Guárdelo en un archivo <tme2.pfx>.

3. Copie el certificado en el formato PKCS#12 en cualquier equipo en el que tenga instalado Openssl para convertirlo al formato PEM.

openssl pkcs12 -in tme2.pfx -out tme2.pem

!--- The command to be given, -in

.

Enter Import Password:

!--- Enter the password given previously, from step 2g.

MAC verified OK

Enter PEM pass phrase:

!--- Enter a phrase.

Verifying - Enter PEM pass phrase:

4. Descargue el certificado de dispositivo con formato PEM convertido en el WLC.

(Cisco Controller) >transfer download datatype eapdevcert

(Cisco Controller) >transfer download certpassword password

!--- From step 3.

Setting password to <cisco123>

(Cisco Controller) >transfer download filename tme2.pem

(Cisco Controller) >transfer download start

Mode............................................. TFTP

Data Type........................................ Vendor Dev Cert

TFTP Server IP................................... 10.1.1.12

TFTP Packet Timeout.............................. 6

TFTP Max Retries................................. 10

TFTP Path........................................ /

TFTP Filename.................................... tme2.pem

This may take some time.

Are you sure you want to start? (y/N) y

TFTP EAP Dev cert transfer starting.

Certificate installed.

Reboot the switch to use new certificate.

5. Una vez reiniciado, verifique el certificado.

(Cisco Controller) >show local-auth certificates

Certificates available for Local EAP authentication:

Certificate issuer .............................. vendor

CA certificate:

Subject: C=US, ST=ca, L=san jose, O=cisco, OU=wnbu, CN=tme

Issuer: C=US, ST=ca, L=san jose, O=cisco, OU=wnbu, CN=tme

Valid: 2007 Feb 28th, 19:35:21 GMT to 2012 Feb 28th, 19:44:44 GMT

Device certificate:

Subject: C=US, ST=ca, L=san jose, O=cisco, OU=wnbu, CN=tme2

Issuer: C=US, ST=ca, L=san jose, O=cisco, OU=wnbu, CN=tme

Valid: 2007 Mar 28th, 23:08:39 GMT to 2009 Mar 27th, 23:08:39 GMT

Descargue un certificado de CA del proveedor al controlador de LAN inalámbrica

Complete estos pasos:

1. Complete estos pasos para recuperar el Certificado CA del Proveedor:

1. Vaya a http://<serverIpAddr>/certsrv.

2. Elija Recuperar el certificado de CA y haga clic en Siguiente.

3. Elija el certificado CA.

4. Haga clic en DER codificado.

5. Haga clic en Descargar certificado de CA y guarde el certificado como rootca.cer.

2. Convierta la CA del proveedor desde el formato DER en formato PEM con el comando openssl x509 -en rootca.cer -report DER -out rootca.pem -outform PEM.

El archivo de salida es rootca.pem en formato PEM.

3. Descargue el certificado de la CA del proveedor:

(Cisco Controller) >transfer download datatype eapcacert

(Cisco Controller) >transfer download filename ?

<filename>     Enter filename up to 16 alphanumeric characters.

(Cisco Controller) >transfer download filename rootca.pem

(Cisco Controller) >transfer download start ?

(Cisco Controller) >transfer download start

Mode............................................. TFTP

Data Type........................................ Vendor CA Cert

TFTP Server IP................................... 10.1.1.12

TFTP Packet Timeout.............................. 6

TFTP Max Retries................................. 10

TFTP Path........................................ /

TFTP Filename.................................... rootca.pem

This may take some time.

Are you sure you want to start? (y/N) y

TFTP EAP CA cert transfer starting.

Certificate installed.

Reboot the switch to use new certificate.

Configure el Wireless LAN Controller para utilizar EAP-TLS

Complete estos pasos:

En la GUI, elija Security > Local EAP > Profiles, elija el perfil y verifique estas configuraciones:

- Se habilita el certificado local requerido.

- El certificado de cliente requerido está habilitado.

- El emisor del certificado es el proveedor.

- La comprobación en los certificados de CA está activada.

Instalación del Certificado de Autoridad de Certificación en el Dispositivo Cliente

Descargue e instale un certificado de CA raíz para el cliente

El cliente debe obtener un certificado CA raíz de un servidor de la Autoridad de certificación. Hay varios métodos que puede utilizar para obtener un certificado de cliente e instalarlo en el equipo de Windows XP. Para adquirir un certificado válido, el usuario de Windows XP debe iniciar sesión con su ID de usuario y debe tener una conexión de red.

Se utilizó un explorador web en el cliente de Windows XP y una conexión por cable a la red para obtener un certificado de cliente del servidor de la autoridad de certificación raíz privada. Este procedimiento se utiliza para obtener el certificado de cliente de un servidor de Microsoft Certification Authority:

1. Utilice un explorador web en el cliente y señale el explorador al servidor de la Autoridad de certificación. Para hacerlo, ingrese http://IP-address-of-Root-CA/certsrv.

2. Inicie sesión con Domain_Name\user_name. Debe iniciar sesión utilizando el nombre de usuario de la persona que va a utilizar el cliente XP.

3. En la ventana de bienvenida, elija Recuperar un certificado de CA y haga clic en Siguiente.

4. Seleccione Base64 Encoding y Download CA certificate.

5. En la ventana Certificado emitido, haga clic en Instalar este certificado y haga clic en Siguiente.

6. Elija Automáticamente seleccione el almacén de certificados y haga clic en Siguiente para ver el mensaje de importación correcto.

7. Conéctese a la Autoridad de Certificación para recuperar el certificado de la Autoridad de Certificación:

8. Haga clic en Descargar certificado de CA.

9. Para verificar que el certificado de la Autoridad de Certificación esté correctamente instalado, abra Internet Explorer y elija Herramientas > Opciones de Internet > Contenido > Certificados.

En Autoridad de certificación raíz de confianza, debe ver a su entidad de certificación recién instalada:

Generar un certificado de cliente para un dispositivo cliente

El cliente debe obtener un certificado de un servidor de la Autoridad de Certificación para que el WLC autentique un cliente WLAN EAP-TLS. Hay varios métodos que puede utilizar para obtener un certificado de cliente e instalarlo en el equipo de Windows XP. Para adquirir un certificado válido, el usuario de Windows XP debe iniciar sesión con su ID de usuario y debe tener una conexión de red (una conexión con cable o una conexión WLAN con seguridad 802.1x desactivada).

Se utiliza un explorador web en el cliente de Windows XP y una conexión por cable a la red para obtener un certificado de cliente del servidor de la autoridad de certificación raíz privada. Este procedimiento se utiliza para obtener el certificado de cliente de un servidor de Microsoft Certification Authority:

1. Utilice un explorador web en el cliente y señale el explorador al servidor de la Autoridad de certificación. Para hacerlo, ingrese http://IP-address-of-Root-CA/certsrv.

2. Inicie sesión con Domain_Name\user_name. Debe iniciar sesión utilizando el nombre de usuario de la persona que utiliza el cliente XP. (El nombre de usuario se incrusta en el certificado del cliente.)

3. En la ventana de bienvenida, elija Solicitar un certificado y haga clic en Siguiente.

4. Elija Solicitud avanzada y haga clic en Siguiente.

5. Elija Submit a certificate request to this CA using a form y haga clic en Next.

6. En el formulario de solicitud de certificado avanzado, elija la plantilla de certificado como usuario, especifique el tamaño de clave como 1024 y haga clic en Enviar.

7. En la ventana Certificado emitido, haga clic en Instalar este certificado. Esto da como resultado la instalación correcta de un certificado de cliente en el cliente de Windows XP.

8. Seleccione Certificado de autenticación de cliente.

El certificado de cliente se ha creado.

9. Para verificar que el certificado está instalado, vaya a Internet Explorer y elija Herramientas > Opciones de Internet > Contenido > Certificados. En la ficha Personal, debe ver el certificado.

EAP-TLS con Cisco Secure Services Client en el dispositivo cliente

Complete estos pasos:

1. El WLC, de forma predeterminada, transmite el SSID, por lo que se muestra en la lista Crear Redes de SSID escaneados. Para crear un perfil de red, puede hacer clic en el SSID en la lista (Empresa) y hacer clic en Crear red.

Si la infraestructura WLAN se configura con el SSID de broadcast inhabilitado, debe agregar manualmente el SSID. Para hacerlo, haga clic en Agregar en Dispositivos de acceso e introduzca manualmente el SSID adecuado (por ejemplo, Enterprise). Configure el comportamiento de la sonda activa para el cliente. Es decir, donde el cliente sondea activamente para su SSID configurado. Especifique Búsqueda activa para este dispositivo de acceso después de ingresar el SSID en la ventana Add Access Device .

Nota: La configuración del puerto no permite modos empresariales (802.1X) si la configuración de autenticación EAP no se configura primero para el perfil.

2. Haga clic en Crear red para iniciar la ventana Perfil de red, que le permite asociar el SSID seleccionado (o configurado) con un mecanismo de autenticación. Asigne un nombre descriptivo al perfil.

Nota: En este perfil de autenticación se pueden asociar varios tipos de seguridad WLAN y/o SSID.

3. Active la autenticación y verifique el método EAP-TLS. A continuación, haga clic en Configurar para configurar las propiedades EAP-TLS.

4. En Resumen de configuración de red, haga clic en Modificar para configurar los parámetros EAP / credenciales.

5. Especifique Activar autenticación, elija EAP-TLS en Protocolo y elija Nombre de usuario como Identidad.

6. Especifique Usar credenciales de inicio de sesión único para utilizar las credenciales de inicio de sesión para la autenticación de red. Haga clic en Configurar para configurar los parámetros EAP-TLS.

7. Para tener una configuración EAP-TLS segura, debe verificar el certificado del servidor RADIUS. Para hacer esto, marque Validar certificado de servidor.

8. Para validar el certificado del servidor RADIUS, debe proporcionar información de Cisco Secure Services Client para aceptar solamente el certificado correcto. Elija Client > Trusted Servers > Manage Current User Trusted Servers.

9. Asigne un nombre a la regla y verifique el nombre del certificado del servidor.

La configuración EAP-TLS ha finalizado.

10. Conéctese al perfil de red inalámbrica. Cisco Secure Services Client solicita el inicio de sesión del usuario:

Cisco Secure Services Client recibe el certificado del servidor y lo verifica (con la regla configurada y la Autoridad de certificación instalada). A continuación, solicita que el certificado se utilice para el usuario.

11. Después de que el cliente se autentique, elija SSID en el Perfil en la pestaña Administrar redes y haga clic en Estado para consultar los detalles de la conexión.

La ventana Detalles de la conexión proporciona información sobre el dispositivo cliente, el estado y las estadísticas de la conexión, y el método de autenticación. La ficha Detalles de WiFi proporciona detalles sobre el estado de la conexión 802.11, que incluye el canal RSSI, 802.11 y la autenticación/cifrado.

Comandos de Debug

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

Nota: Consulte Información Importante sobre Comandos Debug antes de utilizar los comandos debug.

Estos comandos debug se pueden emplear en el WLC para monitorear el progreso del intercambio de autenticación:

- debug aaa events enable

- debug aaa detail enable

- debug dot1x events enable

- debug dot1x state enable

- debug aaa local-auth eap events enable

O

- debug aaa all enable

Información Relacionada

- Guía de Configuración del Controlador de LAN Inalámbrica de Cisco, versión 4.1

- Soporte de la Tecnología de la WLAN

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems