Contenido

Introducción

Problema

Ejemplo de mensajes de Syslog relacionados con el cliente DNS de StarOS

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los detalles de los códigos de error del Sistema de nombres de dominio (DNS) que se imprimen en los registros del sistema cuando la función DNS-Client está habilitada en StarOS.

Problema

El cliente DNS de StarOS imprime los mensajes de Syslog con códigos de motivo de error cuando encuentra problemas con las consultas DNS. Estos mensajes de Syslog contienen principalmente códigos de error de respuesta. La comprensión de estos códigos de error puede ayudarle a resolver los problemas de DNS.

Ejemplo de mensajes de Syslog relacionados con el cliente DNS de StarOS

A continuación se muestran algunos ejemplos de mensajes de Syslog que muestran varios códigos de motivo de error.

[diameter-dns 92604 error] [3/1/44451 <diamproxy:20> er_dns_client.c:2938] [software internal security system syslog] Diameter DNS : response received with failreason : 4. Query : servername.dcca.example.com

[diameter-dns 92604 error] [3/1/44451 <diamproxy:49> er_dns_client.c:2938] [software internal security system syslog] Diameter DNS : response received with failreason : 11. Query : servername.dcca.example.com

[diameter-dns 92604 error] [3/1/44451 <diamproxy:31> er_dns_client.c:2938] [software internal security system syslog] Diameter DNS : response received with failreason : 12. Query : servername.dcca.example.com

Solución

Esta tabla proporciona una explicación del código de motivo de error que se puede utilizar para reducir el problema y solucionar el problema aún más. Normalmente, el mensaje Syslog indica si la falla está relacionada con un mensaje recibido o un problema interno con el cliente DNS.

Código de motivo de error

Detalles

1

No hay respuesta relevante para el tipo de registro

2

No se puede interpretar la solicitud. Error de formato

3

Falla interna del servidor

4

El registro DNS no existe

5

Opcode no admitido

6

El servidor se negó a realizar la operación

11

Conexión rechazada

12

Se agotó el tiempo de espera de la consulta DNS

128

Se ha excedido la profundidad de la consulta DNS

Nota: Los códigos de motivo de error de StarOS son diferentes de los valores de RCODE de respuesta DNS enumerados en RFC-6895

Información Relacionada

- Guía de configuración de Cisco PGW