Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Diagrama de flujo

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona un diagrama de flujo para Hard Plug Loopback Test.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Diagrama de flujo

Haga clic en los cuadros de comandos del diagrama para obtener más información.

Información Relacionada

- Resolución de problemas de T1

- Resolución de problemas de capa 1 de T1

- Resolución de problemas de la alarma T1

- Resolución de problemas de eventos de error de T1

- Diagnóstico de T1 PRI