Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Temporización

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

En el router asj3640-1

En el router asj3640-2

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento suministra una configuración de ejemplo para conectar y probar una conexión T1 con dos routers Cisco 3640 adosados.

En esta configuración de ejemplo, hemos configurado el router Cisco asj3640-1 con el origen del reloj configurado en interno. Esto significa que el proveedor de servicios o la compañía telefónica (telco) no proporciona el reloj, por lo que el T1 necesita derivar el reloj internamente, y es el "maestro" en este caso. También necesitamos configurar todos los demás dispositivos conectados directamente a este T1 para obtener la temporización del maestro (router cisco asj3640-1) y actuar como "esclavos". En nuestra configuración, el esclavo es el router Cisco asj3640-2.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Versión 11.3(10)T del software Cisco IOS® en asj3640-1. Aquí utilizamos el módulo de red NM-1CT1-CSU.

- Versión 12.2(1) del software del IOS de Cisco en asj3640-2. Aquí utilizamos el módulo de red NM-2CT1-CSU.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Antecedentes

Temporización

El temporizador es una función importante en las redes T1. El temporizador se refiere tanto a la sincronización de la portadora T1. La sincronización se codifica dentro de la señal de datos transmitida y se utiliza para garantizar la sincronización en toda la red. En una situación típica, un lado de la T1 proporciona el reloj maestro y el otro lado es esclavo del reloj maestro.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Figura 1: Diagrama de red

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- asj3640-1

- asj3640-2

asj3640-1

asj3640-1#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

!

hostname asj3640-1

!

!

controller T1 1/0

framing esf

clock source internal

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1 speed 64

!

!

interface Serial1/0:1

ip address 10.10.10.1 255.255.255.192

encapsulation ppp

!

interface Ethernet2/0

ip address 171.68.186.116 255.255.255.240

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 60 0

login

!

end

asj3640-2

asj3640-2#show running-config

Building configuration...

!

version 12.2

!

hostname asj3640-2

!

!

controller T1 1/0

framing esf

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1 speed 64

!

controller T1 1/1

shutdown

!

interface Serial1/0:1

ip address 10.10.10.2 255.255.255.192

encapsulation ppp

!

interface Ethernet2/0

ip address 171.68.186.117 255.255.255.240

!

!

line con 0

transport input none

line 1 18

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show interfaces serial: muestra información sobre una interfaz serial.

- show controllers: muestra información sobre un dispositivo de puerto físico.

- show diag: muestra las estadísticas ambientales y el estado de diagnóstico de encendido.

A continuación se muestra el resultado de estos comandos ingresados en los dispositivos que se muestran en la figura 1. Este resultado muestra que la red funciona correctamente.

En el router asj3640-1

asj3640-1#show interfaces serial 1/0:1

Serial1/0:1 is up, line protocol is up

Hardware is DSX1

Internet address is 10.10.10.1/26

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)

LCP Open

Open: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:02, output 00:00:02, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/2 (size/max/drops); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

56408 packets input, 3194092 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

52431 packets output, 1988028 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Timeslot(s) Used:1, Transmitter delay is 0 flags

asj3640-1#show controllers t1

T1 1/0 is up.

T1 with CSU interface.

Cable Length is LONG, Rcv gain is 36 db and Tx gain is 0 db.

No alarms detected.

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Internal.

Data in current interval (765 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

asj3640-1#show diag

Slot 1:

CT1 (CSU) port adapter, 1 port

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

Hardware revision 1.1           Board revision A0

Serial number     5706080       Part number    800-01228-03

Test history      0x0           RMA number     00-00-00

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 26 01 01 00 57 11 60 50 04 CC 03 00 00 00 00

0x30: 50 00 00 00 97 10 11 17 FF FF FF FF FF FF FF FF

En el router asj3640-2

asj3640-2#show interfaces serial 1/0:1

Serial1/0:1 is up, line protocol is up

Hardware is DSX1

Internet address is 10.10.10.2/26

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LCP Open

Open: IPCP, CDPCP

Last input 00:00:03, output 04:23:19, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 1d20h

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 8

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 48 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

34363 packets input, 1305984 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

37049 packets output, 2090260 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Timeslot(s) Used:1, Transmitter delay is 0 flags

asj3640-2#show controllers t1

T1 1/0 is up.

Applique type is Channelized T1

Cablelength is long gain36 0db

No alarms detected.

alarm-trigger is not set

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.

Data in current interval (557 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 1 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 1 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

asj3640-2#show diag

Slot 1:

CT1 (CSU) Port adapter, 2 ports

Port adapter is analyzed

Port adapter insertion time unknown

EEPROM contents at hardware discovery:

Hardware revision 1.1           Board revision B0

Serial number     16809907      Part number    800-01229-04

Test history      0x0           RMA number     00-00-00

EEPROM format version 1

EEPROM contents (hex):

0x20: 01 27 01 01 01 00 7F B3 50 04 CD 04 00 00 00 00

0x30: 58 00 00 00 99 11 02 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Páginas de soporte de la tecnología de acceso

- Soporte Técnico - Cisco Systems