Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componente utilizado

Configurar

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar la tarjeta SM-X-1T3/E3 en la plataforma Cisco Integrated Service Router (ISR) serie 4000.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componente utilizado

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Esta es la configuración para la tarjeta SM-X-1T3/E3 en ISRG3.

Nota: Use la Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para obtener más información sobre los comandos usados en esta sección.

Router# configure terminal

Router (config)# card type t3 1

Configure la tarjeta en el slot 1 para que funcione en el modo T3:

Router(config)# controller t3 1/0

Router(config-controller)# clock source line

Nota: No hay ninguna interfaz de módulo de servicio (SM) en la tarjeta SM-X-1T3/E3 en la plataforma ISR 4000, a diferencia de lo que ocurre en las plataformas ISR de segunda generación (ISRG2) (por ejemplo; 3900 Series Router).

Router#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0/1 unassigned YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES NVRAM administratively down down

Serial1/0/0                   10.1.1.1           YES  NVRAM up up

Router#

En una plataforma 3900, verá una interfaz SM lógica:

Router# show ip interface brief

Serial1/0          10.1.1.1          YES   NVRAM up up

SM1/1              192.168.2.1 YES   NVRAM up up

En la plataforma ISR G2, la tarjeta SM-X-1T3/E3 tiene una interfaz SM 1/1 lógica que obtiene la dirección IP a través del plano posterior dentro del rango 192.168. (1+número de ranura).0 dinámicamente.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Comprensión y resolución de problemas del módulo DS3 SM [SM-X-1T3/E3] en plataformas de router ISR-G2

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems