Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Información Relacionada

Introducción

Este documento provee información sobre cómo resolver problemas del T1 Alarm Azul y Amarilla.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Antecedentes

Para obtener más información sobre el gráfico de indicación de alarma remota de recepción (amarillo), haga clic en los siguientes enlaces que corresponden a los cuadros de comandos del gráfico:

- La caja Inserte el conector de loopback en los enlaces del puerto a la prueba de loopback del conector duro.

- La casilla Verifique los enlaces del cableado a la resolución de problemas de la alarma T1.

- La caja Encender el router enlaza con la Resolución de problemas de alarma T1.

- La caja Conecte la línea T1 a un puerto diferente y los links a la resolución de problemas de alarma T1.

- La caja Realiza una prueba de loopback Plug de hardware con los enlaces a la prueba de loopback del conector de hardware.

- El cuadro Eventos de error enlaza al Diagrama de Flujo de Troubleshooting de Eventos de Error T1.

Para obtener más información sobre el gráfico Señal de indicación de alarma de transmisión (azul), haga clic en los siguientes enlaces que corresponden a los cuadros de comandos del gráfico:

- El cuadro Configure terminal controller t1 x framing {SF/ESF} enlaza a Troubleshooting de Alarma T1.

- La caja Conecte el T1 a un puerto diferente y los links a la Resolución de problemas de alarma T1.

- La caja Realiza una prueba de bujía de loopback de hardware en los enlaces del puerto original a la prueba de loopback de conector duro.

- El cuadro Eventos de error enlaza al Diagrama de Flujo de Troubleshooting de Eventos de Error T1.

Información Relacionada

- Resolución de problemas de la alarma T1

- Prueba de loopback del conector de hardware

- Diagrama de Flujo de Troubleshooting de Eventos de Error T1