Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Configurar

Diagrama de la red

Proceso de llamada

Configuraciones

Verificación

Verificación del router Raleigh 5300A

Verificación para router Raleigh 3640A

Verificación del router San Jose 5300A

Verificación del router San Jose 3640A

Información de llamadas del control de acceso

Troubleshoot

Comandos para resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

Este documento ilustra cómo configurar y verificar una red VoIP con un gatekeeper.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Versión 12.1(1) del software del IOS® de Cisco

- Routers Cisco AS5300 y Cisco 3640

Nota: Hay un requisito para cargar el conjunto de funciones de Cisco IOS -x- para la funcionalidad del gatekeeper en todas las plataformas de Cisco.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Antecedentes

Un control de acceso es una entidad H.323 en una LAN que ofrece la traducción de direcciones y control de acceso en la LAN para terminales y puertas de enlaces H.323. El gatekeeper puede proporcionar otros servicios a los terminales H.323 y a las gateways, como la administración del ancho de banda y la ubicación de las gateways. Un control de acceso mantiene un registro de los dispositivos en la red multimedia. Los dispositivos se registran con el gatekeeper durante el inicio y le solicitan a éste la admisión a una llamada.

Puede utilizar la configuración del gatekeeper en este documento para estos fines:

- Para ayudar a ampliar una implementación de VoIP donde ha instalado varios gateways y dispositivos finales

Esta configuración permite realizar cambios en un punto central, el gatekeeper.

- Para ayudar a controlar el control de admisión de llamadas (CAC) a fin de limitar el número de llamadas en la red

- Para implementar el uso de un proxy en la red para manejar las llamadas VoIP independientemente del tráfico de datos

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

Esta red es una topología sencilla con dos gateways Cisco AS5300. Una puerta de enlace se encuentra en San José y la otra en Raleigh. En cada sitio, hay una configuración de gatekeeper que se ejecuta en un Cisco 3640. En la topología que muestra esta sección, un gatekeeper no es realmente necesario para realizar llamadas VoIP simples entre las dos gateways. Pero el diagrama incluye un gatekeeper para mostrar cómo se ve la configuración completa.

Las configuraciones de gatekeeper de Cisco para esta topología difieren de una implementación VoIP normal de estas maneras:

- Cada gateway para la configuración del gateway se registra con el gatekeeper local con el uso de los comandos h323-gateway voip interface. En este caso, las gateways son AS5300 y el gatekeeper es el 3640.

- El destino de la sesión en el comando dial-peer voice 2 voip señala al Registro, la Admisión y el Estado (RAS) en lugar de la dirección ip adecuada ipv4:ip. RAS realiza estas tareas:

- Define la ubicación para que el gateway se registre con el gatekeeper

- Envía solicitudes de admisión para cada llamada

- Realiza una encuesta de información de estado para las llamadas

En la red H.323, tiene un gatekeeper primario por zona. El gatekeeper puede controlar varios gateways o finalizar dispositivos H.323 en la zona. En la configuración que se muestra en esta sección, una llamada se dirige a la zona adecuada y al gatekeeper. A continuación, el control de acceso responde a la solicitud de llamada con la dirección IP del gateway registrado que tiene el prefijo tecnológico (tech-prefix) que coincide con el número llamado.

Proceso de llamada

Estos pasos explican cómo funciona el proceso del gatekeeper. Un teléfono del lado de Raleigh realiza una llamada a un teléfono del lado de San José:

1. Raleigh 5300A recibe una llamada del PBX al 4085556400, que es un teléfono que se conecta al PBX de San José.

Este número coincide con el número bajo el dial-peer voice 2 voip y también tiene un prefijo tecnológico de 408#.

2. La solicitud de admisión al gatekeeper de Raleigh, Raleigh 3640A, incluye el prefijo de tecnología y el número llamado en el formato 408#4085556400.

El 4085556400 coincide con el comando del prefijo de zona 408.......

3. El gatekeeper de Raleigh envía una solicitud de ubicación al gatekeeper de San José, San José 3640A.

4. Debido a que la configuración del gatekeeper de San José contiene San José 5300A con un prefijo tecnológico de 408#, el gatekeeper de San José responde al gatekeeper de Raleigh con la dirección IP de San José 5300.

5. Esta dirección IP se reenvía a Raleigh 5300A mediante una confirmación de admisión (ACF).

6. Raleigh 5300A abre una llamada H.323 normal con San José 5300A.

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Raleigh 5300A

- Raleigh 3640A

- San José 5300A

- San José 3640A

Raleigh 5300A

Raleigh5300A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 00:15:38 UTC Tue Mar 28 2000

! NVRAM config last updated at 00:15:39 UTC Tue Mar 28 2000

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname Raleigh5300A

!

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

resource–pool disable

!

!

!

!

!

clock calendar–valid

ip subnet–zero

!

isdn switch–type primary–5ess

isdn voice–call–failure 0

mta receive maximum–recipients 0

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri–group timeslots 1–24

!

controller T1 1

clock source line secondary 1

!

controller T1 2

!

controller T1 3

!

!

voice–port 0:D

!

!

dial–peer voice 1 pots

answer–address 9195552001

destination–pattern 919#9195552...

direct–inward–dial

port 0:D

prefix 919

!

dial–peer voice 2 voip

destination–pattern 4085556400

tech–prefix 408#

session target ras

!

num–exp 6... 4085556...

gateway

!

interface Ethernet0

no ip address

shutdown

!

interface Serial0:23

no ip address

ip mroute–cache

isdn switch–type primary–5ess

isdn incoming–voice modem

fair–queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface FastEthernet0

ip address 172.16.120.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

h323–gateway voip interface

h323–gateway voip id RALgk1 ipaddr 172.16.120.1 1718

h323–gateway voip h323–id RAL5300A@cisco.com

h323–gateway voip tech–prefix 919#

!

ip classless

ip route 172.16.110.0 255.255.255.0 172.16.120.10

no ip http server

!

line con 0

transport input none

line 1 48

transport output lat pad telnet rlogin udptn v120 lapb–ta

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp clock–period 17179850

ntp server 172.16.110.10

end

Raleigh 3640A

Raleigh3640A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname Raleigh3640A

!

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

!

!

ip subnet–zero

!

ip dvmrp route–limit 20000

!

!

!

!

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.16.120.1 255.255.255.0

!

interface Serial1/0

no ip address

no ip mroute–cache

no fair–queue

!

interface TokenRing1/0

no ip address

shutdown

ring–speed 16

!

ip classless

ip route 172.16.110.0 255.255.255.0 172.16.120.10

no ip http server

!

!

gatekeeper

zone local RALgk1 cisco.com

zone remote SJgk1 cisco.com 172.16.110.1 1719

zone prefix SJgk1 408.......

gw–type–prefix 408#*

no shutdown

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp clock–period 17179864

ntp server 172.16.110.10

end

San José 5300A

SanJose5300A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 00:15:49 UTC Tue Mar 28 2000

! NVRAM config last updated at 00:15:50 UTC Tue Mar 28 2000

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname SanJose5300A

!

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

resource–pool disable

!

!

!

!

!

ip subnet–zero

!

isdn voice–call–failure 0

mta receive maximum–recipients 0

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

ds0–group 1 timeslots 1–4 type e&m–immediate–start

!

controller T1 1

clock source line secondary 1

!

controller T1 2

!

controller T1 3

!

!

voice–port 0:1

!

!

dial–peer voice 1 pots

answer–address 4085556001

destination–pattern 408#4085556...

direct–inward–dial

port 0:1

prefix 6

!

dial–peer voice 2 voip

destination–pattern 9195552...

tech–prefix 919#

session target ras

!

num–exp 2... 9195552...

gateway

!

interface Ethernet0

no ip address

!

interface FastEthernet0

ip address 172.16.110.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

h323–gateway voip interface

h323–gateway voip id SJgk1 ipaddr 172.16.110.1 1718

h323–gateway voip h323–id SJ5300A@cisco.com

h323–gateway voip tech–prefix 408#

!

ip classless

ip route 172.16.120.0 255.255.255.0 172.16.110.10

no ip http server

!

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp clock–period 17179892

ntp server 172.16.110.10

end

San José 3640A

SanJose3640A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! NVRAM config last updated at 00:05:33 UTC Tue Mar 28 2000

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname SanJose3640A

!

boot system flash c3640–ix–mz.120–7.T

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

!

!

ip subnet–zero

!

ip dvmrp route–limit 20000

!

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.16.110.1 255.255.255.0

!

interface Serial1/0

no ip address

no ip mroute–cache

shutdown

no fair–queue

!

interface Ethernet1/1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 172.16.120.0 255.255.255.0 172.16.110.10

no ip http server

!

tftp–server flash:c3640–ix–mz.121–1.bin

!

gatekeeper

zone local SJgk1 cisco.com

zone remote RALgk1 cisco.com 172.16.120.1 1719

zone prefix RALgk1 919.......

gw–type–prefix 919#*

no shutdown

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp server 172.16.110.10

end

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para comprobar que su configuración funciona correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show debug—Muestra los comandos debug que están habilitados

- undebug all: desactiva todas las depuraciones

- show gatekeeper—Muestra el estado del gatekeeper

- show log—Muestra la salida del archivo de registro

- show call active voice brief: muestra una versión abreviada del contenido de la tabla de llamadas activa.

La pantalla muestra todas las llamadas con la conexión actual a través del router.

- show call active voice: muestra el contenido de la tabla de llamadas activa.

Esta visualización muestra todas las llamadas con conexión actual a través del router.

- show gatekeeper endpoints—Muestra el estado de registro de los puntos finales en el gatekeeper

- show gatekeeper call: muestra las llamadas activas procesadas por el gatekeeper

- show gatekeeper gw: muestra el estado de registro de los puntos finales para el prefijo de tecnología

Verificación del router Raleigh 5300A

Raleigh5300A# show debug

ISDN:

ISDN Q931 packets debugging is on

ISDN Q931 packets debug DSLs. (On/Off/No DSL:1/0/–)

DSL  0 ––>  7

1 – – – – – – –

H.323 RAS:

H.323 RAS Messages debugging is on

voip:

voip ccAPI function enter/exit debugging is on

Raleigh5300A# undebug all

All possible debugging has been turned off

Raleigh5300A# show gatekeeper

Gateway  RAL5300A@cisco.com  is registered to Gatekeeper RALgk1

Alias list (CLI configured)

H323–ID RAL5300A@cisco.com

Alias list (last RCF)

H323–ID RAL5300A@cisco.com

H323 resource thresholding is Disabled

Raleigh5300A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 1048 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 1048 messages logged

Trap logging: level informational, 106 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:47.624: ISDN Se0:23: RX <–  SETUP pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:22:47.624:         Bearer Capability i = 0x8090A2

Mar 28 00:22:47.624:         Channel ID i = 0xA98393

Mar 28 00:22:47.624:  Calling Party Number i = 0x2180, '9195552010', Plan:ISDN,

Type:National

Mar 28 00:22:47.624:  Called Party Number i = 0xA1, '4085556400', Plan:ISDN,

Type:National

Mar 28 00:22:47.628: ISDN Se0:23: TX –>  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:47.628:         Channel ID i = 0xA98393

Mar 28 00:22:47.628: ISDN Se0:23: TX –>  ALERTING pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:48.016: cc_api_call_setup_ind (vdbPtr=0x61B9ADAC,

callInfo={called=4085556400,

calling=9195552010, fdest=1 peer_tag=1}, callID=0x61A088C4)

Mar 28 00:22:48.020: cc_process_call_setup_ind (event=0x61BB71B8)

handed call to app "SESSION"

Mar 28 00:22:48.020: sess_appl: ev(23=CC_EV_CALL_SETUP_IND), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallSetContext (callID=0x20, context=0x61A2C368)

Mar 28 00:22:48.020: ssaCallSetupInd finalDest cllng(9195552010),

clled(4085556400)

Mar 28 00:22:48.020: ssaSetupPeer cid(32) peer list:  tag(2)

called number (4085556400)

Mar 28 00:22:48.020: ssaSetupPeer cid(32), destPat(4085556400),

matched(10), prefix(),

peer(61C088AC)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallProceeding (callID=0x20, prog_ind=0x0)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallSetupRequest (Inbound call = 0x20, outbound

peer =2, dest=,

params=0x61A2C37C mode=0, *callID=0x61BBE868)

Mar 28 00:22:48.020: callingNumber=9195552010, calledNumber=4085556400,

redirectNumber=

Mar 28 00:22:48.020: accountNumber=, finalDestFlag=1,

guid=1acb.27d8.98f4.0043.0000.0000.205d.0abc

Mar 28 00:22:48.020: peer_tag=2

Mar 28 00:22:48.020: ccIFCallSetupRequest: (vdbPtr=0x6174EC64, dest=, callParams=

{called=4085556400, calling=9195552010, fdest=1, voice_peer_tag=2}, mode=0x0)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallSetContext (callID=0x21, context=0x61A8FD88)

Mar 28 00:22:48.024: RASlib::ras_sendto: msg length 115 from 172.16.120.2:51726 to

172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:48.024: RASLib::RASSendARQ: ARQ (seq# 12119) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:22:48.028: RASLib::RASRecvData: successfully

rcvd message of length 7 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:48.028: RASLib::RASRecvData: RIP (seq# 12119) rcvd

from [172.16.120.1:1719] on sock[61A18664]

Mar 28 00:22:48.044: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 24 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:48.044: RASLib::RASRecvData: ACF (seq# 12119)

rcvd from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_call_alert(vdbPtr=0x6174EC64,

callID=0x21, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.232: sess_appl: ev(7=CC_EV_CALL_ALERT), cid(33), disp(0)

Mar 28 00:22:49.232: ssaTraceSct: cid(33)st(1)oldst(0)cfid(–1)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(32)st2(1)oldst2(0)

Mar 28 00:22:49.232: ccCallAlert (callID=0x20, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.232: ccConferenceCreate (confID=0x61BBE8B0,

callID1=0x20, callID2=0x21, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_bridge_done (confID=0xD, srcIF=0x6174EC64,

srcCallID=0x21,

dstCallID=0x20, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_bridge_done (confID=0xD,

srcIF=0x61B9ADAC, srcCallID=0x20,

dstCallID=0x21, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x6174EC64,

dstCallId=0x21, srcCallId=0x20,

caps={codec=0xEBF7, fax_rate=0xFF, vad=0x3, modem=0x3

codec_bytes=1638535964, signal_type=2})

Mar 28 00:22:49.236: sess_appl: ev(28=CC_EV_CONF_CREATE_DONE), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:49.236: ssaTraceSct: cid(32)st(3)oldst(0)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(3)oldst2(1)

Mar 28 00:22:49.844: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x61B9ADAC,

dstCallId=0x20, srcCallId=0x21,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.844: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x61B9ADAC,

dstCallId=0x20, srcCallId=0x21,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.848: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x6174EC64,

dstCallId=0x21, srcCallId=0x20,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:51.504: cc_api_call_connected(vdbPtr=0x6174EC64, callID=0x21)

Mar 28 00:22:51.508: sess_appl: ev(8=CC_EV_CALL_CONNECTED), cid(33), disp(0)

Mar 28 00:22:51.508: ssaTraceSct: cid(33)st(4)oldst(1)cfid(13)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(32)st2(4)oldst2(3)

Mar 28 00:22:51.508: ccCallConnect (callID=0x20)

Mar 28 00:22:51.508: ssaFlushPeerTagQueue cid(32) peer list: (empty)

Mar 28 00:22:51.508: ISDN Se0:23: TX –>  CONNECT pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:51.564: ISDN Se0:23: RX <–  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:22:51.564: ISDN Se0:23: CALL_PROGRESS:

CALL_CONNECTED call id 0x11, bchan –1, dsl 0

Mar 28 00:22:54.620: cc_api_call_digit_begin

(vdbPtr=0x61B9ADAC, callID=0x20, digit=1, flags=0x1,

timestamp=0xCAAF06B, expiration=0x0)

Mar 28 00:22:54.620: sess_appl: ev(10=CC_EV_CALL_DIGIT_BEGIN),

cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:54.620: ssaTraceSct: cid(32)st(5)oldst(3)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(5)

oldst2(4)

Mar 28 00:22:54.620: ccCallDigitBegin (callID=0x21, db=0x61BBE8EC)

Mar 28 00:22:54.700: cc_api_call_digit (vdbPtr=0x61B9ADAC,

callID=0x20, digit=1, duration=130)

Mar 28 00:22:54.700: sess_appl: ev(9=CC_EV_CALL_DIGIT), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:54.700: ssaTraceSct: cid(32)st(5)oldst(5)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(5)

oldst2(4)

Mar 28 00:22:54.700: ccCallDigitEnd (callID=0x21, de=0x61BBE8EC)

Mar 28 00:22:55.120: ISDN Se0:23: RX <–  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:22:55.120:         Cause i = 0x8090 – Normal call clearing

Mar 28 00:22:55.120: %ISDN–6–DISCONNECT: Interface Serial0:18

disconnected from 9195552010 , call lasted 3 seconds

Mar 28 00:22:55.124: ISDN Se0:23: TX –>  RELEASE pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:55.124: cc_api_call_disconnected(vdbPtr=0x61B9ADAC,

callID=0x20, cause=0x10)

Mar 28 00:22:55.124: sess_appl: ev(12=CC_EV_CALL_DISCONNECTED),

cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:55.124: ssaTraceSct: cid(32)st(5)oldst(5)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(5)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.124: ssa: Disconnected cid(32) state(5) cause(0x10)

Mar 28 00:22:55.124: ccConferenceDestroy (confID=0xD, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x6174EC64, srcCallID=0x21,

dstCallID=0x20, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x61B9ADAC, srcCallID=0x20,

dstCallID=0x21, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: sess_appl: ev(29=CC_EV_CONF_DESTROY_DONE), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:55.124: ssaTraceSct: cid(32)st(6)oldst(5)cfid(–1)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(6)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.124: ccCallDisconnect (callID=0x20, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: ccCallDisconnect (callID=0x21, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.128: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from 172.16.120.2:51726 to

172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:55.128: RASLib::RASSendDRQ: DRQ (seq# 12120) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:22:55.132: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 3 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:55.132: RASLib::RASRecvData: DCF (seq# 12120) rcvd

from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Mar 28 00:22:55.132: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x6174EC64,

callID=0x21, disp=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.132: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE),

cid(33), disp(0)

Mar 28 00:22:55.132: ssaTraceSct: cid(33)st(7)oldst(4)cfid(–1)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(32)st2(7)oldst2(6)

Mar 28 00:22:55.140: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x61B9ADAC,

callID=0x20, disp=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.140: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:55.140: ssaTraceSct: cid(32)st(7)oldst(6)cfid(–1)

csize(1)in(1)fDest(1)

Mar 28 00:22:55.172: ISDN Se0:23: RX <–  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:23:14.251: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from 172.16.120.2:51726 to

172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:14.251: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12121) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:23:14.255: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:14.255: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12121) rcvd

from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Mar 28 00:23:59.255: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from

172.16.120.2:51726 to 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:59.255: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12122) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:23:59.259: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:59.259: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12122)

rcvd from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Raleigh5300A#

Raleigh5300A# show call active voice brief

<ID>: <start>hs.<index> +<connect> pid:<peer_id> <dir>

<addr> <state>

dur hh:mm:ss tx:<packets>/<bytes> rx:<packets>/<bytes> <state>

IP <ip>:<udp> rtt:<time>ms pl:<play>/<gap>ms lost:<lost>/<early>/<late>

delay:<last>/<min>/<max>ms <codec>

FR <protocol><y/n><y/n><y/n><on/off> [int dici cid] vad: dtmf: seq:

sig: <codec> (payload size)

Tele <int>: tx:<tot>/<v>/<fax>ms <codec> noise:<l> acom:<l> i/o:<l>/<l> dBm

4B   : 54320146hs.1 +1112 pid:1 Answer 9195552010 active

dur 00:00:15 tx:954/15972 rx:259/8288

Tele 0:D:36: tx:24500/5180/0ms g729r8 noise:–55 acom:0  i/0:–56/–44 dBm

4B   : 54320146hs.2 +1112 pid:2 Originate 4085556400 active

dur 00:00:15 tx:259/5180 rx:954/19080

IP 172.16.110.2:17024 rtt:4ms pl:16250/0ms lost:0/0/0 delay:50/50/70ms g729r8

Raleigh5300A# show call active voice

GENERIC:

SetupTime=54320146 ms

Index=1

PeerAddress=9195552010

PeerSubAddress=

PeerId=1

PeerIfIndex=56

LogicalIfIndex=26

ConnectTime=54321258

CallDuration=00:00:24

CallState=4

CallOrigin=2

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=1414

TransmitBytes=20900

ReceivePackets=615

ReceiveBytes=19680

TELE:

ConnectionId=[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

TxDuration=33700 ms

VoiceTxDuration=12300 ms

FaxTxDuration=0 ms

CoderTypeRate=g729r8

NoiseLevel=–55

ACOMLevel=0

OutSignalLevel=–45

InSignalLevel=–55

InfoActivity=2

ERLLevel=19

SessionTarget=

ImgPages=0

GENERIC:

SetupTime=54320146 ms

Index=2

PeerAddress=4085556400

PeerSubAddress=

PeerId=2

PeerIfIndex=57

LogicalIfIndex=0

ConnectTime=54321258

CallDuration=00:00:24

CallState=4

CallOrigin=1

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=615

TransmitBytes=12300

ReceivePackets=1415

ReceiveBytes=28300

VOIP:

ConnectionId[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

RemoteIPAddress=172.16.110.2

RemoteUDPPort=17024

RoundTripDelay=4 ms

SelectedQoS=best–effort

tx_DtmfRelay=inband–voice

SessionProtocol=cisco

SessionTarget=ras

OnTimeRvPlayout=25900

GapFillWithSilence=0 ms

GapFillWithPrediction=0 ms

GapFillWithInterpolation=0 ms

GapFillWithRedundancy=0 ms

HiWaterPlayoutDelay=70 ms

LoWaterPlayoutDelay=50 ms

ReceiveDelay=50 ms

LostPackets=0

EarlyPackets=0

LatePackets=0

VAD = enabled

CoderTypeRate=g729r8

CodecBytes=20

SignalingType=cas

Raleigh5300A#

Verificación para router Raleigh 3640A

Raleigh3640A# show gatekeeper end

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    F

––––––––––––––– ––––– ––––––––––––––– ––––– –––––––––         ––––    ––

172.16.120.2    1720  172.16.120.2    51726 RALgk1            VOIP–GW

H323–ID: RAL5300A@cisco.com

Total number of active registrations = 1

Raleigh3640A# show gatekeeper gw

GATEWAY TYPE PREFIX TABLE

=========================

Prefix: 408#*

Prefix: 919#*

Zone RALgk1 master gateway list:

172.16.120.2:1720 RAL5300A

Raleigh3640A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 239 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 239 messages logged

Trap logging: level informational, 106 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:48.019: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of

length 115 from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:48.019: RASLib::RASRecvData: ARQ (seq# 12119) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]      RASLib::parse_arq_nonstd: ARQ

Nonstd decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.023:  RASlib::ras_sendto: msg length 7 from

172.16.120.1:1719 to 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:48.023: RASLib::RASSendRIP: RIP (seq# 12119) sent to

172.16.120.2

Mar 28 00:22:48.023: RASLib::RAS_WK_TInit: ipsock [0x612328CC] setup

successful

Mar 28 00:22:48.027:       RASlib::ras_sendto: msg length 79 from

172.16.120.1:52893 to 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.027: RASLib::RASSendLRQ: LRQ (seq# 20) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:22:48.035: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

128 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.035:  RASLib::RASRecvData: LCF (seq# 20) rcvd from

[172.16.110.1:1719] on sock [0x612328CC] RASLib::parse_lcf_nonstd:

LCF Nonstd decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.039: RASlib::ras_sendto: msg length 24 from 172.16.120.1:1719 to

172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:48.039: RASLib::RASSendACF: ACF (seq# 12119) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:22:55.123: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

76 from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:55.123: RASLib::RASRecvData: DRQ (seq# 12120) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:22:55.127: RASlib::ras_sendto: msg length 3 from 172.16.120.1:1719 to

172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:55.127: RASLib::RASSendDCF: DCF (seq# 12120) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:23:14.247: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:14.251: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12121) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:23:14.251: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.120.1:1719 to

172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:14.251: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12121) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:23:59.251: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:59.251: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12122) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:23:59.255: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from

172.16.120.1:1719 to 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:59.255: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12122) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:24:44.255: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:24:44.255: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12123) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:24:44.259: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.120.1:1719

to 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:24:44.259: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12123) sent to 172.16.120.2

Raleigh3640A#

Raleigh3640A# show gatekeeper call

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID                        Age(secs)   BW

18–6872                            41          64(Kbps)

Endpt(s): Alias        E.164Addr     CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port

src EP: RAL5300A     9195552010    172.16.120.2    1720  172.16.120.2    51726

dst EP:              408#408555640 172.16.110.2    1720  172.16.110.2    1720

Raleigh3640A#

Verificación del router San Jose 5300A

SanJose5300A# show gatekeeper

Gateway  SJ5300A@cisco.com  is registered to Gatekeeper SJgk1

Alias list (CLI configured)

H323–ID SJ5300A@cisco.com

Alias list (last RCF)

H323–ID SJ5300A@cisco.com

H323 resource thresholding is Disabled

SanJose5300A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 1695 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 1695 messages logged

Trap logging: level informational, 96 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:48.043: RASlib::ras_sendto: msg length 122 from

172.16.110.2:52521 to 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.043: RASLib::RASSendARQ: ARQ (seq# 12092) sent to

172.16.110.1

Mar 28 00:22:48.047: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

24 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.047: RASLib::RASRecvData: ACF (seq# 12092) rcvd from

[172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:22:48.047: cc_api_call_setup_ind (vdbPtr=0x616F8D2C,

callInfo={called=408#4085556400,

calling=9195552010, fdest=1 peer_tag=2}, callID=0x6199B54C)

Mar 28 00:22:48.051: cc_process_call_setup_ind (event=0x619B3954)

handed call to app "SESSION"

Mar 28 00:22:48.051: sess_appl: ev(23=CC_EV_CALL_SETUP_IND), cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallSetContext (callID=0x19, context=0x61A643D8)

Mar 28 00:22:48.051: ssaCallSetupInd finalDest cllng(9195552010),

clled(408#4085556400)

Mar 28 00:22:48.051: ssaSetupPeer cid(25) peer list:  tag(1)

called number (408#4085556400)

Mar 28 00:22:48.051: ssaSetupPeer cid(25), destPat(408#4085556400),

matched(11), prefix(6),

peer(61A03B88)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallProceeding (callID=0x19, prog_ind=0x0)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallSetupRequest (Inbound call = 0x19,

outbound peer =1, dest=,

params=0x61A643EC mode=0, *callID=0x619BB9F0)

Mar 28 00:22:48.051: callingNumber=9195552010, calledNumber=408#4085556400,

redirectNumber=

Mar 28 00:22:48.051: accountNumber=, finalDestFlag=1,

guid=1acb.27d8.98f4.0043.0000.0000.205d.0abc

Mar 28 00:22:48.051: peer_tag=1

Mar 28 00:22:48.051: ccIFCallSetupRequest: (vdbPtr=0x619AC884,

dest=, callParams=

{called=408#4085556400, calling=9195552010, fdest=1, voice_peer_tag=1}, mode=0x0)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallSetContext (callID=0x1A, context=0x61A6DCC8)

Mar 28 00:22:48.235: cc_api_call_proceeding(vdbPtr=0x619AC884, callID=0x1A,

prog_ind=0x0)

Mar 28 00:22:48.235: sess_appl: ev(20=CC_EV_CALL_PROCEEDING), cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:48.235: ssaTraceSct: cid(26)st(1)oldst(0)cfid(–1)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(25)st2(1)oldst2(0)

Mar 28 00:22:48.235: ssaIgnore cid(26), st(1),oldst(1), ev(20)

Mar 28 00:22:49.215: cc_api_call_alert(vdbPtr=0x619AC884,

callID=0x1A, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.215: sess_appl: ev(7=CC_EV_CALL_ALERT), cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:49.215: ssaTraceSct: cid(26)st(1)oldst(1)cfid(–1)csize(0)in(0)fDest(0)

–cid2(25)st2(1)oldst2(0)

Mar 28 00:22:49.215: ccCallAlert (callID=0x19, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.215: ccConferenceCreate (confID=0x619BBA38, callID1=0x19,

callID2=0x1A, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.219: cc_api_bridge_done (confID=0xD, srcIF=0x616F8D2C,

srcCallID=0x19,dstCallID=0x1A, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.219: cc_api_bridge_done (confID=0xD, srcIF=0x619AC884,

srcCallID=0x1A, dstCallID=0x19, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.219: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x616F8D2C, dstCallId=0x19,

srcCallId=0x1A, caps={codec=0xEBF7, fax_rate=0xFF, vad=0x3,

modem=0x3codec_bytes=1637472312, signal_type=2})

Mar 28 00:22:49.219: sess_appl: ev(28=CC_EV_CONF_CREATE_DONE),

cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:49.219: ssaTraceSct: cid(25)st(3)oldst(0)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26)st2(3)oldst2(1)

Mar 28 00:22:49.631: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x619AC884,

dstCallId=0x1A, srcCallId=0x19 caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.631: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x619AC884,

dstCallId=0x1A, srcCallId=0x19,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.635: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x616F8D2C,

dstCallId=0x19, srcCallId=0x1A,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:51.491: cc_api_call_connected(vdbPtr=0x619AC884, callID=0x1A)

Mar 28 00:22:51.491: sess_appl: ev(8=CC_EV_CALL_CONNECTED), cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:51.491: ssaTraceSct: cid(26)st(4)oldst(1)cfid(13)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(25)st2(4)oldst2(3)

Mar 28 00:22:51.491: ccCallConnect (callID=0x19)

Mar 28 00:22:51.491: ssaFlushPeerTagQueue cid(25) peer list: (empty)

Mar 28 00:22:55.119: cc_api_call_disconnected(vdbPtr=0x0, callID=0x19, cause=0x10)

Mar 28 00:22:55.119: sess_appl: ev(12=CC_EV_CALL_DISCONNECTED), cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:55.119: ssaTraceSct: cid(25)st(5)oldst(3)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26) st2(5)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.119: ssa: Disconnected cid(25) state(5) cause(0x10)

Mar 28 00:22:55.119: ccConferenceDestroy (confID=0xD, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x616F8D2C, srcCallID=0x19, dstCallID=0x1A, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x619AC884, srcCallID=0x1A, dstCallID=0x19, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: sess_appl: ev(29=CC_EV_CONF_DESTROY_DONE),

cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:55.119: ssaTraceSct: cid(25)st(6)oldst(5)cfid(–1)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26)st2(6)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.119: ccCallDisconnect (callID=0x19, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: ccCallDisconnect (callID=0x1A, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.123: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from

172.16.110.2:52521 to 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.123: RASLib::RASSendDRQ: DRQ (seq# 12093) sent to

172.16.110.1

Mar 28 00:22:55.127: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 3 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.127: RASLib::RASRecvData: DCF (seq# 12093) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:22:55.127: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x0,

callID=0x19, disp=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.127: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE),

cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:55.127: ssaTraceSct: cid(25)st(7)oldst(6)cfid(–1)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26)st2 (7)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.139: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x619AC884,

callID=0x1A, disp=0, tag=0x61A630BC)

Mar 28 00:22:55.139: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE),

cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:55.139: ssaTraceSct: cid(26)st(7)oldst(4)cfid(–1)

csize(1)in(0)fDest(0)

Mar 28 00:22:55.443: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.443: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12094) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:22:55.447: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.447: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12094) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:23:40.448: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:23:40.448: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12095) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:23:40.452: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:23:40.452: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12095) rcvd from

[172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:24:25.452: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:24:25.452: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12096) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:24:25.456: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of

length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:24:25.456: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12096) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:25:10.457: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:25:10.457: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12097) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:25:10.461: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:25:10.461: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12097) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

SanJose5300A#

Raleigh5300A# show call active voice brief

<ID>: <start>hs.<index> +<connect> pid:<peer_id> <dir> <addr> <state>

dur hh:mm:ss tx:<packets>/<bytes> rx:<packets>/<bytes> <state>

IP <ip>:<udp> rtt:<time>ms pl:<play>/<gap>ms lost:<lost>/<early>/<late>

delay:<last>/<min>/<max>ms <codec>

FR <protocol><y/n><y/n><y/n><on/off> [int dici cid] vad: dtmf: seq:

sig: <codec> (payload size)

Tele <int>: tx:<tot>/<v>/<fax>ms <codec> noise:<l> acom:<l> i/o:<l>/<l> dBm

4B   : 54285525hs.1 +1107 pid:2 Answer 9195552010 active

dur 00:00:38 tx:2106/42120 rx:1023/20460

IP 172.16.120.2:17698 rtt:4ms pl:19920/0ms lost:0/0/0 delay:30/30/70ms g729r8

4B   : 54285543hs.1 +1089 pid:1 Originate 408#4085556400 active

dur 00:00:38 tx:1023/–5040 rx:2125/68000

Tele 0:1 (30): tx:47730/42500/0ms g729r8 noise:–72 acom:0  i/0:–41/–41 dBm

SanJose5300A# show call active voice

GENERIC:

SetupTime=54285525 ms

Index=1

PeerAddress=9195552010

PeerSubAddress=

PeerId=2

PeerIfIndex=17

LogicalIfIndex=0

ConnectTime=54286632

CallDuration=00:00:44

CallState=4

CallOrigin=2

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=2415

TransmitBytes=48300

ReceivePackets=1055

ReceiveBytes=21100

VOIP:

ConnectionId[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

RemoteIPAddress=172.16.120.2

RemoteUDPPort=17698

RoundTripDelay=65535 ms

SelectedQoS=best–effort

tx_DtmfRelay=inband–voice

SessionProtocol=cisco

SessionTarget=

OnTimeRvPlayout=21090

GapFillWithSilence=0 ms

GapFillWithPrediction=0 ms

GapFillWithInterpolation=0 ms

GapFillWithRedundancy=0 ms

HiWaterPlayoutDelay=70 ms

LoWaterPlayoutDelay=30 ms

ReceiveDelay=30 ms

LostPackets=0

EarlyPackets=0

LatePackets=0

VAD = enabled

CoderTypeRate=g729r8

CodecBytes=20

SignalingType=cas

GENERIC:

SetupTime=54285543 ms

Index=1

PeerAddress=408#4085556400

PeerSubAddress=

PeerId=1

PeerIfIndex=16

LogicalIfIndex=13

ConnectTime=54286632

CallDuration=00:00:44

CallState=4

CallOrigin=1

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=1055

TransmitBytes=–8108

ReceivePackets=2434

ReceiveBytes=77888

TELE:

ConnectionId=[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

TxDuration=53920 ms

VoiceTxDuration=48690 ms

FaxTxDuration=0 ms

CoderTypeRate=g729r8

NoiseLevel=–72

ACOMLevel=0

OutSignalLevel=–71

InSignalLevel=–43

InfoActivity=2

ERLLevel=9

SessionTarget=

ImgPages=0

SanJose5300A#

Verificación del router San Jose 3640A

SanJose3640A# show gatekeeper end

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    F

––––––––––––––– ––––– ––––––––––––––– ––––– –––––––––         ––––    ––

172.16.110.2    1720  172.16.110.2    52521 SJgk1             VOIP–GW

H323–ID: SJ5300A@cisco.com

Total number of active registrations = 1

SanJose3640A# show gatekeeper gw

GATEWAY TYPE PREFIX TABLE

=========================

Prefix: 919#*

Prefix: 408#*

Zone SJgk1 master gateway list:

172.16.110.2:1720 SJ5300A

SanJose3640A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 1266 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 1258 messages logged

Trap logging: level informational, 102 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:48.025: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of

length 79 from 172.16.120.1:52893

Mar 28 00:22:48.029: RASLib::RASRecvData: LRQ (seq# 20) rcvd from

[172.16.120.1:52893] on sock [0x60FE9B04] RASLib::parse_lrq_nonstd: LRQ Nonstd

decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.033: RASlib::ras_sendto: msg length 128 from 172.16.110.1:1719

to 172.16.120.1:52893

Mar 28 00:22:48.033: RASLib::RASSendLCF: LCF (seq# 20) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:22:48.049: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

122 from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:48.049: RASLib::RASRecvData: ARQ (seq# 12092) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04] RASLib::parse_arq_nonstd:

ARQ Nonstd decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.053: RASlib::ras_sendto: msg length 24 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:48.053: RASLib::RASSendACF: ACF (seq# 12092) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:22:55.129: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.129: RASLib::RASRecvData: DRQ (seq# 12093) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:22:55.129: RASlib::ras_sendto: msg length 3 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.129: RASLib::RASSendDCF: DCF (seq# 12093) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:22:55.449: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 74

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.449: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12094) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:22:55.453: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.453: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12094) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:23:40.453: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 74

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:23:40.457: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12095) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:23:40.457: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:23:40.457: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12095) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:24:25.457: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 74

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:24:25.461: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12096) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:24:25.461: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:24:25.461: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12096) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:25:10.465: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

74 from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:25:10.465: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12097) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:25:10.465: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:25:10.469: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12097) sent to 172.16.110.2

SanJose3640A#

SanJose3640A# show gatekeeper call

Total number of active calls = 1

Información de llamadas del control de acceso

.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID                        Age(secs)   BW

15–6872                            60          64(Kbps)

Endpt(s): Alias        E.164Addr     CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port

src EP:              9195552010

dst EP: SJ5300A      408#408555640 172.16.110.2    1720  172.16.110.2    52521

SanJose3640A#

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Comandos para resolución de problemas

Nota: Antes de ejecutar comandos debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

- debug ras

- debug h245 asn1

- debug h225 asn1

Nota: Refiérase a Comprensión y Troubleshooting del Proceso de TTL y Aging Out del Gatekeeper. Este documento describe cómo Cisco Gatekeeper desactualiza los terminales con el uso del valor de Tiempo de vida (TTL).

Información Relacionada

- Soporte de tecnología de voz

- Soporte para productos de comunicaciones IP y por voz

- Troubleshooting de Cisco IP Telephony

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems