Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Señalización T1: CAS y CCS

CCS

CAS

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Comandos para resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

Este documento ilustra las configuraciones necesarias para que los dos routers en este documento se comuniquen a través de Voz sobre IP (VoIP) y Señalización de Canal Común (CCS) a través de una PRI digital.

Es importante tener en cuenta que en esta configuración, los dos routers están conectados adosados a través de un segmento IP. Sin embargo, en la mayoría de las topologías, los routers habilitados para voz pueden existir en cualquier lugar. Normalmente, los routers de voz están conectados mediante conectividad LAN a otros routers que se encuentran conectados a la WAN. Esto es importante de tener en cuenta porque si los routers de voz no están conectados a través de una línea arrendada, todos los comandos de configuración de conectividad WAN se configuran en los routers que están conectados a la WAN, y no en los routers de voz, como están en las configuraciones en este documento.

Mientras que un router Cisco 3640 y un router Cisco AS5300 se utilizan en este ejemplo de configuración, estas configuraciones también se pueden utilizar para los routers de la serie Cisco 2600.

Prerequisites

Requirements

Antes de poder configurar el router de Cisco para que utilice VoIP, es mejor que comprenda los conceptos de funciones de calidad de servicio (QoS) del software Cisco IOS®. Para obtener más información sobre las funciones de QoS, consulte Colocación en Cola, Modelado de tráfico y Filtrado y Señalización de QoS en la página Cisco IOS QoS en Cisco.com.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco 2600 y 3640 Series Routers

- AS5300 de Cisco

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Señalización T1: CAS y CCS

La señalización en el mundo de la telefonía proporciona funciones como supervisar y anunciar el estado de la línea, alertar a los dispositivos cuando una llamada intenta conectarse y enrutar y direccionar información.

Existen dos tipos diferentes de información de señalización dentro del mundo T1:

- CCS

- Señalización asociada al canal (CAS)

CCS

CCS es la transmisión de información de señalización fuera de la banda de información. La forma más notable y ampliamente utilizada de este tipo de señalización es ISDN. Una desventaja para el uso de un ISDN PRI es la remoción de un DS0, o canal de voz. En este caso, para uso de señalización. Por lo tanto, un T1 tendría veintitrés DS0, o canales B para datos de usuario, y un DS0, o canal D para señalización. Es posible controlar varios PRI con un único canal D con cada uno mediante la señalización asociada a instalaciones (NFAS). Por lo tanto, puede configurar los otros PRI en el grupo NFAS para utilizar los veinticuatro DS0 como canales B. El uso de la señalización PRI asegura la máxima velocidad de conexión posible, especialmente con la llegada de módems 56 K. Esto ilustra la clara capacidad de canal de ISDN.

Otra desventaja de usar CCS (como se ve en el diagrama de red) es que el PBX necesita una tarjeta T1 PRI digital, que es más cara que una tarjeta de señalización E/M. Una tarjeta de señalización E/M se utiliza en el mismo diagrama de red si ejecuta CAS entre el AS5300 y el PBX.

CAS

CAS es la transmisión de información de señalización dentro de la banda de información, o señalización dentro de la banda. Esto significa que las señales de voz viajan en los mismos circuitos que las señales de estado de línea, dirección y alerta. Como hay veinticuatro canales en una línea T1 completa, CAS intercala los paquetes de señalización dentro de los paquetes de voz. Por lo tanto, hay veinticuatro canales completos para usar para voz.

Hay varios tipos de señalización CAS disponibles en el mundo T1. Las formas más comunes de señalización CAS son loopstart, ground y E&M signaling. La mayor desventaja de la señalización CAS es que la red utiliza bits de los paquetes IP de información, como los paquetes de voz, para realizar funciones de señalización. Por lo tanto, la señalización CAS se denomina a menudo señalización de bit robado.

CAS no es la elección óptima cuando se intenta alcanzar las velocidades de conexión más altas posibles con módems. La mayoría de los módems pueden ajustarse a la calidad de la señal y aún así proporcionan conexiones fiables de alta velocidad. Sin embargo, el uso de módems 56 K en líneas CAS reduce las velocidades de conexión en casi 2 K en la dirección descendente de comunicación por tronco que utiliza la señalización CAS.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Cisco 3640 San José

- Cisco AS5300 Raleigh

Cisco 3640 San José

sanjose3640A#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 3640

!

logging buffered 60000 debugging

enable password cisco

!

no ip subnet-zero

!

!

!

!

voice-port 1/0/0

!

voice-port 1/0/1

!

voice-port 3/0/0

operation 4-wire

!

voice-port 3/0/1

operation 4-wire

!

voice-port 3/1/0

!

voice-port 3/1/1

!

dial-peer voice 1 pots

!--- More on dial peers.

destination-pattern 4552468

port 1/0/1

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern 3006

session target ipv4:10.2.1.2

!

dial-peer voice 3 pots

destination-pattern 5551234

port 1/0/0

!

dial-peer voice 4 voip

destination-pattern 4005

fax-rate 9600

session target ipv4:10.2.1.2

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

shutdown

no fair-queue

clockrate 64000

!

interface Serial2/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

clockrate 38000

!

interface Serial2/2

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface Serial2/3

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Cisco AS5300 Raleigh

AS5300#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname AS5300

!

boot system flash c5300-js-mz_113-6_na2.bin

enable password cisco

!

isdn switch-type primary-dms100

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

clock source internal

!

controller T1 2

clock source internal

!

controller T1 3

clock source internal

!

!

dial-peer voice 1 voip

!--- More on dial peers.

destination-pattern 4552468

session target ipv4:10.2.1.1

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 3...

direct-inward-dial

port 0:D

prefix 3

!

dial-peer voice 4 pots

destination-pattern 4...

direct-inward-dial

port 0:D

prefix 4

!

dial-peer voice 3 voip

destination-pattern 5551234

fax-rate 9600

session target ipv4:10.2.1.1

!

!

voice-port 0:D

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.1.2 255.255.255.0

!

interface Serial0:23

no ip address

isdn switch-type primary-dms100

isdn tei-negotiation first-call

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface FastEthernet0

no ip address

shutdown

!

ip classless

!

logging buffered 60000 debugging

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Comandos para resolución de problemas

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Nota: Antes de ejecutar un comando debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

- debug voip ccapi inout —Se utiliza para rastrear la trayectoria de ejecución a través de la API de control de llamadas, que sirve como interfaz entre la aplicación de sesión de llamada y el software específico de la red subyacente. Puede utilizar el resultado de este comando para comprender cómo el router maneja las llamadas.

- debug vpm all —Utilizado para habilitar todos los comandos debug vpm: debug vpm spi, debug vpm signal y debug vpm dsp.

Nota: Esta depuración genera muchos resultados.

- show call active voice : se utiliza para mostrar el contenido de la tabla de llamadas activas, que muestra todas las llamadas conectadas actualmente a través del router.

- show call history voice : se utiliza para mostrar la tabla del historial de llamadas. La tabla del historial de llamadas contiene una lista de todas las llamadas conectadas a través de este router en orden de tiempo descendente desde que se habilitó VoIP. Puede mostrar subconjuntos de la tabla del historial de llamadas mediante palabras clave específicas.

- show voice port —Se utiliza para mostrar información de configuración sobre un puerto de voz específico.

Información Relacionada

- Soporte de tecnología de voz

- Soporte de Productos de Voice and Unified Communications

- Troubleshooting de Cisco IP Telephony

- Soporte Técnico - Cisco Systems