Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

¿Cómo puedo habilitar el acceso HTTPS para la GUI de CUE?

Introducción

Este documento describe cómo habilitar el acceso HTTPS para la GUI de Cisco Unity Express (CUE).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Unity Express

- HTTPS

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión 8 y posterior de Cisco Unity Express.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

¿Cómo puedo habilitar el acceso HTTPS para la GUI de CUE?

Complete estos pasos para habilitar el acceso HTTPS para la GUI de CUE:

1. En el modo de configuración de CUE CLI, ejecute el comando crypto key generate rsa label gui module 1024.

2. Recarga CUE.

3. En el modo de configuración de CUE CLI, ejecute el comando web session security keyLabel gui.

4. Habilite Transport Layer Security (TLS) 1.0 en Microsoft Internet Explorer y Mozilla Firefox.

5. En la barra de direcciones del navegador, ingrese https://<cue-ip-address> O http://<cue-ip-address>:443.