Contenido

Introducción

¿Cómo resuelve el error recibido en Unified Presence Server cuando intenta iniciar servicios en un nuevo suscriptor?

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo resolver el error "Update Failed for the Service(s)" recibido en Unified Presence Server cuando intenta iniciar servicios en un nuevo suscriptor.

¿Cómo resuelve el error recibido en Unified Presence Server cuando intenta iniciar servicios en un nuevo suscriptor?

Este mensaje de error se muestra cuando el nodo del suscriptor de Cisco Unified Presence Server (CUPS) no se ha agregado al subclúster de DetaultCUPSubcluster una vez instalado el segundo nodo.

1. Vaya a la página de administración de Cisco Unified Presence Server > Sistema > Topología de clúster > Subclústeres. Arrastre el suscriptor de Cisco Unified Presence recientemente instalado al subclúster DefaultCUPSúster.

2. Active los servicios.

Información Relacionada

- Guía de instalación y actualización de Cisco Unified Presence Server

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems