Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo reproducir datos/audio de modulación de código de pulso (PCM) tan pronto como la captura se complete, sin el uso de un descodificador PCM.

Prerequisites

Requirements

Esta función se desarrolló para las plataformas Cisco Integrated Services Router Generation 2 (ISRG2) y Cisco VG350 Analog Voice Gateway, que incluyen:

- Serie 2900

- Serie 3900

- Serie 3900e

- VG350

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Utilice la herramienta Command Lookup (sólo para clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en esta sección.

Se muestra una configuración de prueba y captura Argot DS0 dump/PCM:

monitor pcm-tracer

monitor pcm-tracer profile 1

!--- "10" is the active B-Channel

capture-tdm E1 0/1/1 ds0 10

!--- Must configure, unit in minutes

monitor pcm-tracer capture-duration 2

!--- File name that will store in flash:

monitor pcm-tracer capture-destination pcmdata

!--- Delay unit in seconds

monitor pcm-tracer delayed-start 2

!--- Command to enable debug to trigger and rest capture

Router#debug pcm-trace

!--- Command to start the capture

Router#monitor pcm-trace start profile 1

Router#show log

.

.

.

009636: Nov 19 03:56:10.487: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty1

(64.104.205.247)

009637: Nov 19 03:56:13.479: pcmt_capture_process: PCM Tracer to start after

2 seconds

009638: Nov 19 03:56:15.480: pcmt_capture_process: PCM Tracer: start capture

009639: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_config_init: path pcmdata

009640: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_reset

009641: Nov 19 03:56:15.480: %PCM_TRACER-6-PCMT_START: Starting PCM Trace on

channel under profile 1

009642: Nov 19 03:56:15.480: pcmt_start_capture: Slot 0, subslot 1, port 1, chan 10

009643: Nov 19 03:56:15.480: ds0_tdm_get_connect_info(0/1/1:10)

009644: Nov 19 03:56:15.480: ds0_tdm_get_connect_info: rx_str 80, rx_chan 0,

tx_str 32, tx_chan 42

009645: Nov 19 03:56:15.480: pcmt_start_capture: PCM Tracer configure for

trace 0/1/1:10

009646: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_configure_ctcr

009647: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_configure_ctcr: ds0_dump_info index 0,

str 80, ts 0

009648: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_configure_ctcr: ds0_dump_info index 1,

str 32, ts 42

009649: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_configure_ctcr: tdm_map count 2

009650: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_configure_ctcr: DS0 dump PCM Tracer:

trace channel: 0/1/1:10

009651: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_mem_init

009652: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_mem_init: Allocated capture buffer ptr

0x0EA30000, size 0x001D4C00

009653: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_start_capture: Capture_type 2, slot 0

009654: Nov 19 03:56:15.480: %DS0_DUMP-6-PCM_TRACE_STARTED: PCM capture started.

009655: Nov 19 03:58:15.479: %DS0_DUMP-6-PCMT_COPY_STARTED: PCM capture file

copy started.

009656: Nov 19 03:58:15.479: ds0_copy_dump_data_to_ifs: begin addr 0x0EA30000,

end addr 0x0EC04C00

009657: Nov 19 03:58:15.479: ds0_copy_dump_data_to_ifs: Allocate copy buffer ptr

0x2AC67260, size 0x000EA600

009658: Nov 19 03:58:15.481: ds0_copy_dump_data_to_ifs: Copy trace contents to

pcmdata_rx_0_1_1_10 size 0x000EA600

009659: Nov 19 03:58:17.256: ds0_copy_dump_data_to_ifs: Copy trace contents to

pcmdata_tx_0_1_1_10 size 0x000EA600

009660: Nov 19 03:58:19.078: %DS0_DUMP-6-PCMT_COPY_COMPLETED: PCM capture copy

completed.

009661: Nov 19 03:58:19.078: ds0_dump_mem_init

009662: Nov 19 03:58:19.078: ds0_dump_mem_init: Free capture buffer ptr 0x0EA30000,

size 0x001D4C00

.

.

.

Una vez finalizada la captura, los archivos capturados se pueden encontrar desde la memoria flash:

Router#show flash:

-#- --length-- -----date/time------ path

.

.

.

19      960000 Nov 19 2012 04:13:26 +00:00 pcmdata_rx_0_1_1_10

20      960000 Nov 19 2012 04:13:28 +00:00 pcmdata_tx_0_1_1_10

.

.

.

El archivo capturado se puede reproducir en Audacity o Adobe Audition sin un descodificador PCM.

Para configurar y configurar la reproducción de audio en Audacity, complete estos pasos:

1. Abra la aplicación Audacity.

2. Elija Project > Import Raw Data.

3. Abra el archivo de captura PCM.

4. En la ventana Importar datos sin procesar, elija o configure estos parámetros:

1. U-Law (para T1) o A-Law (para E1)

2. Big-endian

3. 1 canal (mono)

4. Desplazamiento inicial: 0 bytes

5. Cantidad a importar: 100%

6. Tasa de muestreo: 8000 Hz

Para configurar y configurar la reproducción de audio en Adobe Audition, complete estos pasos:

1. Asigne un nombre al archivo de captura PCM con una extensión .pcm.

2. Abra la aplicación Adobe Audition.

3. Elija Archivo > Abrir.

4. Elija PCM Raw Data para abrir el archivo de captura PCM.

5. En la ventana Interpretar formato de ejemplo como, elija o configure estos parámetros:

1. Velocidad de muestra: 8000

2. Canales: Mono

3. Resolución: 16 bit

6. En la ventana Data Formatted As (Datos con formato como), elija 8 bits mu-law Compress (para T1) u 8 bits A-Law Compress (para E1).

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.