Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Resolver errores de llamada de bloqueo MGCP

Comandos show

Diagnóstico de llamadas de bloqueo PGW 2200

Información Relacionada

Introducción

Este documento explica los elementos vinculados a las llamadas colgadas en el gateway para la solución Cisco PGW 2200 Softswitch de control de llamadas, en combinación con un escenario para ayudarle a resolver problemas. Actualmente, la gateway Cisco IOS® no tiene la capacidad de correlacionar el elemento de procesamiento de servicios (SPE) (que se explica en el documento Introducción a las versiones SPE de NextPort) con una conexión de servicio digital cero (DS0) y un protocolo de control de gateway de medios (MGCP). Sin las depuraciones de Cisco IOS, no es posible asignar un DS0 a un procesador de señales digitales (DSP) con el comando Cisco IOS show tdm mapping para tipos de llamadas basados en MGCP. El Id. de error de Cisco CSCdz47711 (sólo clientes registrados) se introduce para corregir esta situación para las gateways AS5350, AS5400 y AS5850 Cisco IOS.

Prerequisites

Requirements

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de los siguientes temas:

- Documentación de la versión 9 del software Cisco Media Gateway Controller

- Notas de la versión 9.3(2) del software Media Gateway Controller de Cisco

- Notas de la versión 9.4(1) del software Media Gateway Controller de Cisco

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Software Cisco PGW 2200 versión 9.3(2) y 9.4(1)

- Cisco IOS Gateway Release 12.3 y 12.3T

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Resolver errores de llamada de bloqueo MGCP

Si experimenta un escenario de llamada MGCP colgado, el uso de depuraciones no es útil. Además, para un sistema activo, es difícil correlacionar el sobre de carga útil síncrono (SPE) con una conexión DS0 y MGCP. Si desea correlacionar el DS0 y el DSP para una llamada activa, este documento proporciona una explicación.

Antes de comenzar, en el PGW 2200, asegúrese de que la configuración MgcpBehavior (utilice el lenguaje Man-Machine [MML]) tenga un valor igual a 2 para el gateway de Cisco IOS. Refiérase al documento XECfgParm.dat File Parameters para obtener más información.

PGW 2200 versión 9.1(5):

- Si MgcpBehavior es igual a 1 (gateways que no se basan en el software Cisco IOS, como Cisco Voice Interworking Service Module [VISM] y Cisco MGX) al recibir el código de error 501, el PGW 2200 establece el circuito en un estado para evitar un mayor uso. Consulte el documento Componentes y propiedades para obtener más información.

- Si MgcpBehavior es igual a 2 (gateway de Cisco IOS), al recibir el código de error 501, el PGW 2200 establece el circuito en un estado para evitar un uso adicional. Al recibir el código de error 502 en respuesta al primer mensaje Create Connection (CRCX), el PGW 2200 envía el mensaje MGCP Delete Connection (DLCX), seguido de otro mensaje MGCP CRCX. Si el gateway del IOS de Cisco devuelve otro código de error 502, la llamada se libera. La suposición es que el circuito es nuevamente utilizable. Vea el documento Componentes y propiedades para obtener más información.

PGW 2200 versión 9.2(2) y posterior:

- Si MgcpBehavior es igual a 1 (para VISM y MGX), al recibir el código de error 501, el PGW 2200 establece el circuito en un estado para evitar un uso adicional.

- Si MgcpBehavior es igual a 2 (gateway de Cisco IOS), al recibir el código de error 501, el PGW 2200 establece el circuito en un estado para evitar un uso adicional. Al recibir el código de error 502 (para el primer mensaje MGCP CRCX), el PGW 2200 envía un mensaje MGCP DLCX seguido de otro mensaje MGCP CRCX. Si el PGW 2200 recibe otro código de error 502, la llamada se libera. El circuito está configurado en un estado para evitar un mayor uso. Al mismo tiempo, el circuito se incluye en una lista de circuitos en los que se realiza una auditoría de fondo (mini). Esta auditoría envía un mensaje MGCP DLCX forzado para todos los circuitos de la lista de mini auditoría para intentar hacer que el estado del circuito esté sincronizado con el PGW 2200.

El tiempo de espera de respuesta MGCP se trata como una condición GW_HELD de falla transitoria, y el mensaje MGCP DLCX se reintenta cada minuto. Sólo la recepción del mensaje Restart in Progress (RSIP) (graceful/forced) (Reinicio en curso), el código de error MGCP 500 o uno de los códigos de error especiales 501/502 provoca una falla permanente si la propiedad MgcpBehavior se establece correctamente. Tenga en cuenta que el código de error 500 siempre causa una falla, independientemente de MgcpBehavior, porque equivale a "terminal desconocido".

Nota: Con PGW 2200 versión 9.5(2) y posteriores, el PGW 2200 ha implementado MGCP 1.0. Esto proporciona mayor solidez y mejores procedimientos de control de errores.

Mensaje

Software Cisco IOS (5xxx)

CRCX

502

Modificar conexión (MDCX)

515

DLCX

250

Solicitud de notificación (RQNT)

400

Terminal de auditoría (AUEP)

500

La razón de esto es que el PGW 2200 tiene un mecanismo de auditoría para sincronizar los estados del canal con el elemento de red, como un gateway de Cisco IOS, con el que se comunica. El programa de auditoría del PGW 2200 se ejecuta a las 4.00 horas. (0400) cada mañana y realiza estas acciones de acuerdo con diferentes escenarios:

- Cuando el estado del canal es OCUPADO en el PGW 2200 así como en el gateway del IOS de Cisco, no hay ninguna acción.Escenario 1:

- Escenario 2: Cuando el estado del canal es INACTIVO en el PGW 2200 así como en el gateway del IOS de Cisco, se envía un MGCP DLCX al gateway del IOS de Cisco para ese punto final. Esto borra cualquier conexión bloqueada, si existe.

- Escenario 3: Cuando el estado del canal es OCUPADO en el PGW 2200 e IDLE en el gateway del IOS de Cisco, el PGW 2200 libera la llamada y envía un DLCX al gateway del IOS de Cisco para que el punto final correspondiente sincronice el gateway del IOS de Cisco.

- Cuando el canal está inactivo en el PGW 2200 y BUSY en el gateway del IOS de Cisco, el PGW 2200 envía un MGCP DLCX al gateway del IOS de Cisco para que el punto final correspondiente sincronice el gateway del IOS de Cisco. El procedimiento de auditoría de gateway PGW 2200 y Cisco IOS borra el canal en el gateway Cisco IOS. Escenario 4:

Si el procedimiento inicial que invoca el Lenguaje de definición de mensajes (MDL) no logra poner el circuito en estado de inactividad, invoca una interfaz del motor para marcar el terminal como inhabilitado y crear una entrada para el mecanismo de auditoría del terminal especial colgado/varado del motor.

Para cambiar el valor MgcpBehavior para el gateway de Cisco IOS, cambie la propiedad MgcpBehavior en los MGCPPATHs a 2.

mml> prov-sta::srcver="active",dstver="cisco1"

mml> prov-ed:sigsvcprop:name="sigmgcpto5xxx",MgcpBehavior="2"

mml> prov-cpy

Nota: En algunos casos, se solicita una recarga del gateway del IOS de Cisco para empezar de nuevo desde una situación limpia. Antes de hacerlo, el registro detallado del gateway del IOS de Cisco puede ayudar a resolver el problema.

Comandos show

Los comandos show que se describen aquí pueden ayudar con la verificación y resolución de problemas de una llamada bloqueada.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

¿La duración del comando show call active voice es más larga? puede ayudar a encontrar llamadas de larga duración en el gateway de Cisco IOS:

V5xxx-3# show call active voice compact duration more ?

<1-2147483647>  time in seconds

V5xxx-3#

El resumen de voz show call active | incluye el comando duration 4d que también puede proporcionar pautas:

V5xxx-3# show call active voice brief | include duration 4d

V5xxx-3# show call active voice brief | include duration ?

LINE    <cr>

V5xxx-3#

Estos comandos show pueden ayudar a determinar la llamada colgada:

- show mgcp statistics—Muestra las estadísticas de MGCP sobre los mensajes de red recibidos y transmitidos.

- show mgcp connection—Muestra información para las conexiones activas controladas por el MGCP.

- show rtpspi statistics: muestra las estadísticas de la interfaz de proveedor de servicios (SPI) del protocolo de transporte en tiempo real (RTP).

- show ip socket—Muestra información del socket IP.

- show voice call summary: muestra un resumen de todos los puertos de voz.

- show voice port summary—Muestra información de configuración de resumen sobre un puerto de voz específico.

- show vtsp call fsm: muestra el historial completo de todas las transiciones de la máquina de estado finito (FSM) del proveedor de servicios de telefonía de voz (VTSP).

- show csm voice: muestra la información relacionada con el módulo de conmutación de llamadas (CSM). La información es el estado CSM en el que se encuentra la máquina para la llamada asociada a ese canal DSP, la hora de inicio de la llamada, la hora de finalización de la llamada y el canal en el controlador utilizado por la llamada.

Nota: Si se trata de un MGCP Signaling System 7 (SS7), este comando no se utiliza mucho.

- show spe: muestra el estado de SPE.

- show spe voice summary—Muestra el estado de voz de SPE.

- show port operational-status slot/port (para el DSP sospechoso): muestra información para todos los puertos en la ranura especificada y SPE.

- show port voice log reverse slot/port (para el DSP sospechoso): muestra información para todos los puertos en la ranura especificada y SPE.

La información de la serie de comandos show que sigue a las llamadas MGCP a través de gateways AS5xxx, que incluyen Call_ID©) información (resaltada en negrita) para esta llamada. Esto también es importante para cuándo desea resolver problemas. El punto final MGCP se puede encontrar con el comando debug mgcp packet del software Cisco IOS o con la aplicación Cisco Snooper.

V5xxx-3# show mgcp connection

Endpoint  Call_ID©) Conn_ID(I) (P)ort (M)ode (S)tate (CO)dec (E)vent[SIFL]

(R)esult[EA]

1. S3/DS1-0/1   C=2F,1,2     I=0x2  P=16628,17204  M=3  S=4,4

CO=2  E=0,0,0,0  R=0,0

Nota: Verifique el estado M, que está vinculado al modo MGCP en Resolución de problemas de llamadas silenciadas en el Cisco PGW 2200.

El comando show call active voice brief proporciona información sobre la información de paquetes de transmisión (Tx)/recepción (Rx).

V5xxx-3# show call active voice brief

Telephony call-legs: 1

SIP call-legs: 0

H323 call-legs: 0

MGCP call-legs: 1

Multicast call-legs: 0

Total call-legs: 2

11DA : 37079hs.1 +-1 pid:0 Originate  connecting

dur 00:00:00 tx:1198/189454 rx:113437/18149920

IP 10.48.84.217:17204 rtt:0ms pl:16000/1290ms lost:29/34/29 delay:30/25/110ms

g711alaw

media inactive detected:n media contrl rcvd:n/a timestamp:n/a

11DA : 37079hs.2 +0 pid:52 Originate  active

dur 00:37:50 tx:113437/18149920 rx:1198/189454

Tele 3/0:0 (1) [3/0.1] tx:2270655/3000/0ms g711alaw noise:-65

acom:90  I/0:-51/-45 dBm

Telephony call-legs: 1

SIP call-legs: 0

H323 call-legs: 0

MGCP call-legs: 1

Multicast call-legs: 0

Total call-legs: 2

v5xxx-3#

Ejecute el comando show voip rtp connections para conocer los detalles de la puerta de enlace remota. Estos incluyen la información CallId para esa llamada. (En este caso, CallId es 1.)

v5xxx-3# show voip rtp connections

VoIP RTP active connections :

No. CallId  dstCallId  LocalRTP RmtRTP LocalIP    RemoteIP

1         2     1          16628     17204    10.48.84.26  10.48.84.217

Found 1 active RTP connections

v5xxx-3#

El comando show vtsp call fsm es un comando oculto de Cisco IOS Software y sólo se utiliza para el Soporte Técnico de Cisco y el equipo de desarrollo de Cisco. Con este comando, puede buscar las carcasas con la frase "FSM no válido". El comando show vtsp call fsm muestra el historial completo de todas las transiciones de VTSP FSM. Se activa automáticamente cuando se produce cualquier problema de DSP mientras se activa la interfaz de línea de comandos (CLI) debug vtsp error.

Nota: También puede convertir CallId = 1 en hexadecimal, lo que le da id = 0x1.

V5xxx-3# show vtsp call fsm

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

id=0x1 state=S_CONNECT chan_id=3/0:0 (1) DSM state=S_DSM_BRIDGED

Stack 0:

State Transitions: timestamp (state, event) -> (state, event) ...

370.796 (S_SETUP_REQUEST, E_TSP_PROCEEDING) ->

370.796 (S_SETUP_REQ_PROC, E_TSP_CONNECT) ->

Event Counts (zeros not shown): (event, count)

(E_TSP_PROCEEDING, 2) :(E_TSP_CONNECT, 2) :

State Counts (zeros not shown): (state, count)

(S_SETUP_REQ_PROC, 2) :(S_SETUP_REQUEST, 2) :

--------------------- DSM basic call state information ---------------------

id=0x1 state=S_DSM_BRIDGED chan_id=0

Stack 0:

State Transitions: timestamp (state, event) -> (state, event) ...

370.796 (S_DSM_INIT, E_DSM_CC_GEN_TONE) ->

370.796 (S_DSM_INIT, E_DSM_CC_CALL_MODIFY) ->

370.796 (S_DSM_INIT, E_DSM_CC_BRIDGE) ->

370.800 (S_DSM_BRIDGING, E_DSM_CC_CAPS_IND) ->

370.800 (S_DSM_BRIDGING, E_DSM_CC_CAPS_ACK) ->

475.764 (S_DSM_BRIDGED, E_DSM_CC_GET_LEVELS) ->

2641.564 (S_DSM_BRIDGED, E_DSM_CC_GET_LEVELS) ->

Event Counts (zeros not shown): (event, count)

(E_DSM_DSP_GET_VP_DELAY, 496) :(E_DSM_DSP_GET_VP_ERROR, 496) :(E_DSM_DSP_GET_TX,

496) :(E_DSM_DSP_GET_RX, 496)

(E_DSM_DSP_GET_LEVELS, 2) :(E_DSM_CC_BRIDGE, 1) :(E_DSM_CC_GEN_TONE, 1) :

(E_DSM_CC_REQ_PACK_STAT, 496)

(E_DSM_CC_CAPS_IND, 1) :(E_DSM_CC_CAPS_ACK, 1) :(E_DSM_CC_CALL_MODIFY, 1) :

(E_DSM_CC_GET_LEVELS, 2)

State Counts (zeros not shown): (state, count)

(S_DSM_INIT, 3) :(S_DSM_BRIDGING, 2) :(S_DSM_BRIDGED, 2484) :

v5xxx-3#

Para averiguar en qué DSP se está conectando la llamada, ejecute el comando show tdm mapping y vincule los detalles al punto final para el cual está realizando el seguimiento. En este caso, es S3/DS1-0/1:

v5xxx-3# show tdm mapping

E1 3/0 is up:

Loopback: NONE

DS0      Resource    Call Type

-----------------------------------

1          1/0         VOICE

E1 3/1 is up:

Loopback: NONE

DS0      Resource    Call Type

-----------------------------------

v5xxx-3#

Esto está conectado al puerto 1 del SPE 1. Ejecute el comando show spe para averiguar los estados Port y Call.

v5xxx-3# show spe

Settings  :

==========

Country code config : default T1 (u Law)

Country code setting: e1-default

History log events  : 50(per port)

Legend    :

==========

Port state: (s)shutdown   (r)recovery  (t)test  (a)active call

(b)busiedout  (d)download  (B)bad   (p)busyout pending

Call type : (m)modem      (d)digital   (v)voice (f)fax-relay       (_)not in use

Summary   :

==========

Ports     : Total   60  In-use     1  Free    59  Disabled     0

Calls     : Modem    0  Digital    0  Voice    1  Fax-relay    0

SPE          SPE     SPE  SPE   Port         Call

SPE#    Port #       State        Busyout Shut Crash State        Type

1/00    0000-0005    ACTIVE             0    0     0 a_____       v_____

1/01    0006-0011    ACTIVE             0    0     0 ______       ______

1/02    0012-0017    ACTIVE             0    0     0 ______       ______

1/03    0018-0023    ACTIVE             0    0     0 ______       ______

1/04    0024-0029    ACTIVE             0    0     0 ______       ______

1/05    0030-0035    ACTIVE             0    0     0 ______       ______

1/06    0036-0041    ACTIVE             0    0     0 ______       ______

1/07    0042-0047    ACTIVE             0    0     0 ______       ______

1/08    0048-0053    ACTIVE             0    0     0 ______       ______

1/09    0054-0059    ACTIVE             0    0     0 ______       ______

v5xxx-3#

En este caso, puede averiguar si los paquetes aún se envían dentro y fuera en ese puerto SPE si ejecuta el comando show port operational-status 1/0 (para el DSP sospechoso):

v5xxx-3# show port operational-status 1/0

Slot/SPE/Port -- 1/0/0

Service Type                            : Voice service

Voice Codec                             : G.711 a-law

Echo Canceler Length                    : 8 ms

Echo Cancellation Control               : Echo cancellation       - disabled

Echo update             - enabled

Non-linear processor    - enabled

Echo reset coefficients - disabled

High pass filter enable - disabled

Digit detection enable                  : DTMF signaling          - enabled

Voice activity detection                : Enabled

Comfort noise generation                : Generate comfort noise

Digit relay enable                      : OOB Digit relay         - enabled

IB Digit relay          - enabled

Information field size                  : 20 ms

Playout de-jitter mode                  : adaptive

Encapsulation protocol                  : RTP

Input Gain                              : 0.0 dB

Output Gain                             : 0.0 dB

Tx/Rx SSRC                              : 24/0

Current playout delay                   : 30 ms

Min/Max playout delay                   : 25/110 ms

Clock offset                            : 180505398 ms

Predictive concealment                  : 0 ms

Interpolative concealment               : 1105 ms

Silence concealment                     : 0 ms

Buffer overflow discards                : 19

End-point detection errors              : 23

Tx/Rx Voice packets                     : 944/88273

Tx/Rx signaling packets                 : 0/0

Tx/Rx comfort noise packets             : 11/0

Tx/Rx duration                          : 1767250/1767250 ms

Tx/Rx voice duration                    : 3000/16000 ms

Out of sequence packets                 : 0

Bad protocol headers                    : 0

Num. of late packets                    : 23

Num. of early packets                   : 28

Tx/Rx Power                             : -45.2/-51.2 dBm

Tx/Rx Mean                              : -44.3/-51.0 dBm

VAD Background noise level              : -65.8 dBm

ERL level                               : 27.7 dB

ACOM level                              : 90.1 dB

Tx/Rx current activity                  : silence/silence

Tx/Rx byte count                        : 151051/14123360

ECAN Background noise level             : 0.0 dBm

Latest SSRC value                       : 4144068239

Number of SSRC changes                  : 1

Number of payload violations            : 0

v5350-3#

Ejecute este comando varias veces para proporcionar detalles sobre el tipo de conexión que se combina con la puerta de enlace remota. Ejecute este comando en la puerta de enlace local/remota para averiguar el estado.

Si tiene una llamada bloqueada, puede ejecutar los comandos debug vtsp error y debug mgcp packet endpoint S3/DS1-0/1. Cuando se desactiva el punto final MGCP, el resultado es este mensaje de depuración:

Apr  9 12:30:18.602: MGCP Packet received from 10.48.84.25:2427-

DLCX 617 S3/DS1-0/1@v5300-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 1C

I: 4D

R:

S:

X: 268

Apr  9 12:30:18.626: 250 617 OK

P: PS=128, OS=20241, PR=16615, OR=2658400, PL=4, JI=24, LA=0

Estos comandos también son útiles:

v5xxx-3# show voice call summary

PORT           CODEC    VAD VTSP STATE       VPM STATE

============== ======== === ====================

3/0:0.1            g711alaw  y     S_CONNECT

v5xxx-3# show voice port summary

IN       OUT

PORT      CH   SIG-TYPE   ADMIN OPER STATUS   STATUS   EC

========= == ============ ===== ==== ======== ======== ==

3/0:0     01    xcc-voice   up   none  none   none     y

v5xxx-3#

El comando show mgcp statistics también proporciona detalles sobre la conexión fallida. Intente comprender la información de campo fallida. Una de las causas de la conexión MGCP fallida es el hecho de que los informes de terminal están en modo transitorio y no están disponibles temporalmente cuando el PGW 2200 envía un CRCX. A continuación, el PGW 2200 se libera con una falla temporal como causa e intenta ese punto final de nuevo más tarde porque sólo estaba en modo transitorio. Estos códigos de identificación del circuito SS7 (CIC) no tienen ninguna conexión MGCP. La razón de esta situación es que el MGCP en el gateway devuelve un código de error 400 MGCP (falla temporal para los nuevos mensajes CRCX enviados por el gateway del IOS de Cisco).

v5xxx-3# show mgcp statistics

UDP pkts rx 306, tx 330

Unrecognized rx pkts 0, MGCP message parsing errors 0

Duplicate MGCP ack tx 0, Invalid versions count 0

CreateConn rx 0, successful 0, failed 0

DeleteConn rx 0, successful 0, failed 0

ModifyConn rx 0, successful 0, failed 0

DeleteConn tx 0, successful 0, failed 0

NotifyRequest rx 0, successful 0, failed 0

AuditConnection rx 0, successful 0, failed 0

AuditEndpoint rx 306, successful 305, failed 1

RestartInProgress tx 1, successful 1, failed 0

Notify tx 0, successful 0, failed 0

ACK tx 305, NACK tx 1

ACK rx 0, NACK rx 0

IP address based Call Agents statistics:

IP address 10.48.84.25, Total msg rx 306,

successful 305, failed 1

System resource check is DISABLED. No available statistic

v5xxx-3#

Diagnóstico de llamadas de bloqueo PGW 2200

Esta sección proporciona los pasos para aislar un CIC SS7 colgado en el PGW 2200 de la misma manera que el CIC "x" a través del comando MML rtrv-tc:all se atasca como llamada OUT en el PGW 2200. Primero, ejecute el comando prt-call MML en este CIC.

Por ejemplo, en una conexión de red de retorno MGCP, si el portador solicitado en el mensaje SETUP no está disponible para esa llamada, el PGW 2200 genera la alarma PRI: B-Channel Not Available e informa errores CP_ERR_CHAN_NOT_ACQ en platform.log. Otros mensajes de error pueden aparecer en platform.log, dependiendo del tipo de escenario de llamada que esté ejecutando. Para obtener detalles, consulte la sección Diagnóstico de Llamadas Colgadas del documento Solución de problemas del nodo Cisco MGC para el PGW 2200.

Hay tres razones posibles para la no disponibilidad:

1. El portador no está configurado.

2. El portador no está en servicio. (Por ejemplo, se encuentra en estado Fuera de servicio (OOS), en estado bloqueado/bloqueado o MGCP desactivó el terminal.)

3. El portador está ocupado (estado de brillo).

Siga estos pasos:

1. Observe cuando el PGW 2200 informa errores para cada llamada.

2. Si ve errores al menos tres o cinco veces en un solo día en el mismo CIC (portador), es sospechoso.

3. Verifique el estado del CIC/portador con el uso del comando rtrv-tr:all MML.

Si está inactivo, el CIC no está colgado.

4. Si el CIC SS7 está ocupado, ejecute el comando prt-call en ese CIC.

Para obtener más detalles sobre el comando prt-call MML, ejecute el comando help :prt-call.

mgc-bru-20 mml> help :prt-call

�� � � � � � � � � �MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-11-29 19:32:35.998 GMT

� � � � � � � � � � �M� RTRV���

�����

���������������������������� PRT-CALL -- Print Call

���������������������������� ----------------------

Purpose:      Prints diagnostic information about hung calls to a log file.

Format:       prt-call:<sigpath>:CIC=<n>|span=<n>[bc=<n>|CID=<n>][,LOG=<logn]

[,EVT]

Input

Description:  Target parameters are as follows:

* sigPath -- Corresponding MML name for any of the

following component types:

- Signal path of in-band TDM up to MUX and then

time switched to TDM media and sent to Cisco MGC

- Signal path of in-band TDM signaling up to CU

and then encapsulated and sent over IP to the Cisco MGC

<Press 'SPACE' for next page, 'Enter' for next line or 'q' to quit this output>

Se escribe un archivo de llamada de impresión con la extensión .prt en el directorio /opt/CiscoMGC/var/trace.

5. Abra el archivo y busque la cadena LcmOrigSmState.

Si ve tanto OrigSmState como TermSmState como RelIdle, no tiene una CIC bloqueada.

Ejemplo:

VAR LcmOrigSmState: STATE

�� {

�� OsmRelIdle

�� } [8]

VAR LcmTermSmState: STATE

�� {

�� TsmRelIdle

�� }[8]

Si OrigSmState o TermSmState no es RelIdle, es probable que tenga un sospechoso. A continuación se muestran dos ejemplos de llamadas de impresión de CIC bloqueadas:

Ejemplo 1:

VAR LcmOrigSmState: STATE

�� {

�� OsmRelTerm3wAwaitConnDelInd

�� }[8]

VAR LcmTermSmState: STATE

�� {

�� TsmRelTermInit

�� }[8]

Ejemplo 2:

VAR LcmOrigSmState: STATE

�� {

�� OsmRelOrigInit

�� }[8]

VAR LcmTermSmState: STATE

�� {

�� TsmRelIdle

�� }[8]

Si alcanza el siguiente paso, ha identificado un CIC colgado.

6. Ejecute el comando stp-call MML para borrar el CIC colgado.

Ejecute el comando grep Osm file_name .prt. Deberías conseguir OsmRelIdle.

Ejecute el comando grep Tsm file_name .prt. Deberías conseguir TsmRelIdle.

Si no ve OsmRelIdle y TsmRelIdle, y si esta condición persiste después de ejecutar otro comando prt-call (puede ser parte de un comando transitorio), es probable que el CIC esté colgado.

7. Si el problema del comando stp-call no se resuelve, ejecute el comando kill-call MML.

El comando kill-call no borra la conexión en el gateway MGCP. Por lo tanto, se requiere una auditoría MGCP si ejecuta el comando kill-call. Realice la auditoría durante un período de tráfico bajo. Para obtener más detalles sobre el comando kill-call, ejecute el comando help :kill-call:

� �PGW2200A mml> help :kill-call

�� � � � � � � � � � �MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-11-29 19:34:52.084 GMT

� � � � � � � � � � � M� RTRV����

�����

��������������������� KILL-CALL -- Resolve a Stuck CIC

��������������������� --------------------------------

�����

�� Purpose:����� Resolves a stuck or hung CIC (forcefully releases a bearer channel

���������������� associated with a single call instance that cannot be returned to

���������������� the idle state with the reset-cic or stp-call command) on the MGC.

���������������� Note:� This command only releases bearer channels locally on the

���������������� MGC. No SS7 messages are sent to the remote call side (destination

���������������� MGW).

�� Syntax:������ kill-call:<sigpath_name>|<target>:CID=sip call id,confirm

���������������� kill-call:<sigpath_name>|<target>:[span= number,]confirm

���������������� kill-call:<sigpath_name>|<target>:[cic=<num>], [RNG=number,]com

���������������� kill-call:<dest_mgw>:span=<span>,bc=<bearer channel>,[RNG=numbm

�� Input�������� * sigpath_name -- MML name of the SS7 or ISDN-PRI signal path

�� Description:

<Press 'SPACE' for next page, 'Enter' for next line or 'q' to quit this output>

8. Cree una solicitud de servicio con Soporte Técnico de Cisco y envíe el resultado de llamada previa para su análisis.

Información Relacionada

- Notas técnicas de resolución de problemas de Softswitch Cisco PGW 2200

- Soporte de Productos de Cisco Signaling Controllers

- Soporte de tecnología de voz

- Soporte para productos de comunicaciones IP y por voz

- Troubleshooting de Cisco IP Telephony

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems