Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Configuración y resolución de problemas de Cisco PGW 2200 - SS7 COT en modo de señalización

SS7 COT en funcionamiento

Configuración SS7 COT en Cisco PGW 2200

Resolución de problemas de SS7 COT en el Cisco PGW 2200 en el modo de señalización

Resolución de problemas de SS7 COT en el Cisco PGW 2200 en el control de llamadas

Información Relacionada

Introducción

Este documento explica cómo funciona Continuity Testing (COT) para Cisco PGW 2200 en el modo de señalización configurado. COT es un procedimiento de diagnóstico automatizado que se realiza en la red pública de telefonía conmutada (PSTN) del sistema de señalización 7 (SS7) entre switches para garantizar que los circuitos están en funcionamiento y no experimentan una pérdida excesiva de señal. Esta validación se realiza enviando tonos a través del canal portador. Se realiza por muestreo. Por ejemplo, en el 10% de las llamadas (en el Cisco PGW 2200, la tasa de muestreo se define por CotPerpercent).

Prerequisites

Requirements

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de los siguientes temas:

- Cisco Media Gateway Controller versión 7

- Cisco Media Gateway Controller versión 9

- Prueba de continuidad

- COT SS7 - Temporizadores ISUP (consulte ITU Q.704 - Sección 16.8 para obtener más información).

- Pruebas COT - Ver ITU Q.784 - Sección 1.4.x Prueba de continuidad y Sección 6.1.x Comprobación de continuidad.

- COT SS7 - Aplicación de la parte del usuario ISDN del Sistema de señalización CCITT N.º 7 para las interconexiones ISDN internacionales (véase Q.767 ).

- GR-246-CORE Anexo B: Explica la precisión de la generación de tonos, la detección de COT, las interrupciones del tono, el tiempo de reconocimiento final del tono y el tiempo de reconocimiento del tono.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en el Cisco PGW 2200 Softswitch.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Antecedentes

Dado que la trayectoria portadora es distinta de la trayectoria de señalización, SS7 requiere medios específicos para validar el canal portador antes de establecer la llamada.

El Cisco PGW 2200 solicita COT como una solicitud IAM o como un mensaje ISUP SS7 independiente mediante la Solicitud de verificación de continuidad (CCR) o el Mensaje de reserva de circuito (CRM). Dos tipos de COT son los métodos Loopback y Transponder (Tone check) (consulte la tabla). El Cisco PGW 2200 de destino coloca el circuito relacionado en el modo Loopback 2010 Hz o en el modo Transpondedor 1780 Hz (consulte la tabla). La forma de loopback de COT se utiliza en los troncales de 4 cables. En la carcasa de 2 cables, cuando el switch de origen envía un tono, el switch de recepción envía un tono de frecuencia diferente en respuesta. Este es el modo de transpondedor de COT. Si la prueba del circuito falla durante COT, se genera información de alarma que permite que el software de diagnóstico ocupe el tronco, lo que se puede verificar con el comando man-machine language (MML) rtrv-alms. Las llamadas no se pueden enrutar al circuito y se produce un error de COT.

Tipo COT (loop y/o tono) NI2+

Tonos Rx

Tonos Tx

Bucle

2010

2010

Tono

1780

2010

Configuración y resolución de problemas de Cisco PGW 2200 - SS7 COT en modo de señalización

La aplicación de software Cisco PGW2200 realiza las tareas de señalización o control de llamadas. Esta sección hablará sobre el modo de señalización. El Cisco PGW 2200 envía comandos NI2+ a NAS para transmitir y detectar tonos o circuito de loopback.

- Terminación: el Cisco PGW 2200 recibe un IAM, CCR o CRM que indica que se requiere COT.

Tono único (bucle)

- Origen: el Cisco PGW 2200 envía un IAM, un CCR o un CRM que indica que se requiere COT.

- Tono único (bucle)

- Porcentaje basado (0 - 100%)

- El comando tst-cot de Cisco PGW 2200 MML.

SS7 COT en funcionamiento

Mire un rastro de sabueso SS7 (Cisco Snooper PT-MTC) para un mensaje SS7 IAM. Esto se utiliza para verificar el mensaje en el IAM en CONTINUITY CHECK IND que tiene un valor igual a 1. Esto indica que necesita hacer un CCR requerido en este circuito.

Nota: No se realiza ninguna prueba en caso de que el valor sea igual a 0 (0 Continuity_check_not_required).

ISUP. -> IAM (01) CIC=0001

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            1

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x08

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND    1 Continuity_check_required_on_this_circuit

<snip>

******************       END_OF_MSG              ******************

14:37:21.854899  10.15.13.6:3001  10.15.13.132:3001

NMM....... -> NSCMD_REQ (03) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04)

IN_TONE: 218     OUT_TONE: 218

14:37:21.865164  10.15.13.132:3001  10.15.13.6:3001

NMM....... -> NSCMD_RES (02) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04) RESULT: SUCCESSFUL (02)

14:37:23.796451  214-110-005   214-110-035  ITU ISUP. -> COT (05) CIC=0001

SLS=123 Pr:2 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

Puede verificar el estado en el canal de interfaz ISDN del servidor de acceso a la red (NAS) mediante el comando show isdn service. También puede verificar el estado del canal B que actualmente envía la prueba COT al estado 5 [ Mantenimiento pendiente].

nas#show isdn service 2

PRI Channel Statistics:

ISDN Se2:23 SC, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 2

Channel State (0=Idle 1=Proposed 2=Busy 3=Reserved 4=Restart  5=Maint_Pend)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Channel blocked? (0=No 1=Yes)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Configuración SS7 COT en Cisco PGW 2200

Si desea verificar la configuración usando MML, ejecute el comando prov-rtrv:sigsvcprop para averiguar la configuración COT. Debe editar properties.dat mediante comandos MML para configurar correctamente el método (bucle o tono) y los tonos (2010 y 1780).

PGW2200a mml>prov-rtrv:sigsvcprop:name="ss7path"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:07:36.727 MET

M  RTRV

"session=cot11:sigsvcprop"

/*

ACCRespCatName = default

ACCRespCntlInhibit = 0

ACLDur = 5

ADigitCCPrefix = 0

AInternationalPrefix = NULL

ANationalPrefix = NULL

<snip>

COLDefaultAllowed = 0

CotInTone = 2010

CotOutTone = 2010

CotPercentage = 0

EchoCanRequired = 0

ExtCOT = Loop

<snip>

Info: Percentage (0-100) is the percentage of the trunk group COT has passed

Nota: En general, los comandos MML no distinguen entre mayúsculas y minúsculas (ExtCOT es un ejemplo de un comando que distingue entre mayúsculas y minúsculas). Sin embargo, los valores de las propiedades distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Para cambiar el valor:

PGW2200a  mml>prov-sta::srcver="active",dstver="cot11"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:05:49.681 MET

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",ExtCOT="Loop"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:11:34.972 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",CotInTone="2010"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-03 16:51:50.233 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-cpy or prov-dply

Nota: Los dos valores que se pueden aprovisionar son 1780 y 2010 para los tonos COT. Tabla 4-4: Provisioning Properties muestra las propiedades que se pueden aprovisionar e indica si el valor de la propiedad modificado entra en vigor sin detener ni reiniciar el software Media Gateway Controller.

En el NAS, no se solicita ninguna tarea de configuración COT. Tenga en cuenta que para la solución Nails está utilizando ISDN switch-type isdn switch-type primary-ni2c entre PGW 2200 y NAS.

Resolución de problemas de SS7 COT en el Cisco PGW 2200 en el modo de señalización

Si se produce una falla en la prueba COT, esto se puede ver en el Cisco PGW 2200 de varias maneras. Lo más simple es utilizar la utilidad MML y el comando MML rtrv-alms:cont para recibir actualizaciones continuas de la alarma.

PGW2200a mml>rtrv-alms:cont

Virtual Switch Controller 2003-12-20 091938

M  RTRV

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092041.308

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092043.488

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

1. Borre las alarmas usando el comando MML clr-alm:<comp>:"<alm cat>".

Nota: De Cisco PGW 2200 versión 9.4(1) clr-alms se elimina del comando MML (consulte Cisco bug ID CSCdy63984 (sólo clientes registrados) para obtener más información). Primero puede recuperar el estado de alarma actual usando rtrv-alms. Al ingresar ayuda en el mensaje mml>, obtendrá una lista de todos los comandos MML.

2. Intente volver a poner en servicio el código de identificación del circuito (CIC) (es posible que el extremo remoto no lo cumpla).

1. En Cisco PGW 2200, utilice el comando MML unblk-cic:<point code>:CIC=<number>. A continuación, puede recuperar el estado de CIC mediante el comando MML rtrv-cic:<point code>:CIC=<number> o mediante el comando rtrv-tc:all.

2. En el NAS, utilice el comando de configuración isdn service dsl <dsl #> b_channel <channel #> state <0 = In service> disponible bajo el comando de interfaz interface Serial0:15. A continuación, puede recuperar el estado del canal B mediante el comando show isdn service en el registro de la consola.

Por ejemplo:

AS5300(config-if)#isdn service dsl 0 b_channel 1 state 0

3. A continuación, también puede ejecutar una prueba COT manual de nuevo. Las pruebas COT manuales se pueden iniciar en el Cisco PGW 2200 sin necesidad de que la red SS7 inicie una prueba COT.

Por ejemplo, en PGW2200a:

mml> tst-cot:

:CIC=

Si se encuentra con problemas COT, ejecute el comando debug isdn q931 en el NAS, como se muestra en esta figura.

Esta figura explica el comando tst-cot MML y el CCR enviado al SS7, incluida la salida del comando debug isdn q931.

Resolución de problemas de SS7 COT en el Cisco PGW 2200 en el control de llamadas

Esta sección contiene el flujo de llamadas MGCP COT para la situación de Control de llamadas PGW 2200. El protocolo de control de gateway de medios (MGCP) organiza la comunicación entre un controlador de gateway de medios [Cisco PGW2200] y un gateway de medios [Cisco AS5xxx]. Esta sección muestra los detalles de seguimiento de snooper de Cisco para una llamada hairpinning con loopback COT' y una prueba manual de MML cot del PGW 2200.

En esta figura, COT es iniciado por el switch PSTN que envía la solicitud IAM. Este switch PSTN informa el resultado de la prueba utilizando un mensaje SS7 COT si se realiza correctamente o un mensaje SS7 Release si falla. El Cisco PGW 2200 pone el circuito relacionado en modo loopback o en modo transpondedor. El Cisco PGW 2200 que recibe un IAM que solicita COT (o un mensaje CCR) verifica primero el parámetro ExtCOT en el archivo /opt/CiscoMGC/etc/properties.dat.

Ejemplo de Llamada de Recepción con Loopback COT

Al recibir el mensaje SS7 IAM con CONTINUITY CHECK IND = 1 que significa Continuity_check_required_on_this_circuit, el PGW 2200 reconoce que se ha solicitado una prueba de continuidad. Envía inmediatamente un mensaje CRCX CreateConnection a la puerta de enlace de Cisco con una M: loopback para poner un loopback en el trunk entrante.

16:41:04.349197  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00093  CDPN=52929728 CGPN=3600

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x04

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           1 Continuity_check_required_on_this_circuit

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x01 0x13 0x25 0x29 0x79 0x82

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        52929728

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:04.380800  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 411 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose

M: loopback

R:

S:

X: 19A

El gateway de Cisco reconoce [200 OK] los mensajes CRCX de la conexión y devuelve la identificación de la conexión recién creada y la descripción de la sesión utilizada para recibir datos de audio:

16:41:04.406307  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 411 OK

I: 2

v=0

o=- 2 0 IN IP4 10.48.84.26

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.26

t=0 0

m=audio 17906 RTP/AVP 0 8 99 101 2 102 4 103 104 105 106 18 0 125 100

a=rtpmap:99 G.726-16/8000

a=rtpmap:101 G.726-24/8000

a=rtpmap:102 G.723.1-H/8000

a=rtpmap:103 G.723.1-L/8000

a=rtpmap:104 G.729b/8000

a=rtpmap:105 G.723.1a-H/8000

a=rtpmap:106 G.723.1a-L/8000

a=rtpmap:125 G.nX64/8000

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 audio RTP/AVP 100

a=X-cpar: a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar: a=fmtp:100 200-202

a=X-cap: 2 image udptl t38

16:41:04.430601  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 412 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose,nt:LOCAL

M: sendrecv

16:41:04.433474  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 412 OK

I: 3

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.354843  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> COT (05) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

El COT pasa y la PSTN envía un mensaje de "continuidad pasada" (COT). A continuación, el PGW 2200 envía un mensaje de conexión de modificación al gateway de Cisco.

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x05 COT - Continuity_Msg

CONTINUITY IND.                1 continuity_check_successful

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.370661  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 414 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 2

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

S:

X: 19D

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.371148  1-003-1[02073]       1-010-1[02129]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00040  CDPN=929728F CGPN=3600

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           0 Continuity_check_not_required

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x81 0x10 0x29 0x79 0x82 0x0F

ODD/EVEN IND                   1 odd_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        929728F

EXTENSION DIGIT                F -ST

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x3D

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x1F

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x39

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x3D 0xC0

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.372707  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 414 OK

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.623454  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.640586  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 416 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 3

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

X: 19F

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.642898  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 416 OK

v=0

o=- 3 1 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.660510  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.384246  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.492711  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

También puede ejecutar el comando tst-cot MML para ejecutar una prueba de continuidad en un circuito de switch remoto especificado.

- Formato: tst-cot:<sig path>:CIC=<number>

- Descripción:

- * sig path: nombre de componente MML de una ruta de señal de componente de aprovisionamiento.

- * CIC=<number>: valor numérico que identifica el número de código de identificación del circuito ISUP.

Por ejemplo, este comando MML ejecuta una prueba de continuidad en c7srv-ņs7 para CIC-2:

PGW2200a mml>tst-cot:c7srv-bru7:cic=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2002-09-19 13:26:51.530 WET

M RTRV

SCNF

"c7srv-bru7"

/* Passed */

;

PGW2200a mml>

Desde el mensaje MGCP CRCX, puede ver el co1 de 2010 Hz o [co2 de 1780 Hz].

-----------------

MESSAGES DISPLAY

-----------------

Time stamp       Orig IP address      Dest IP address      Prot          Msg  Data

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:26:48.590752  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.050405  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.096961  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 200 12587 OK

I: D

v=0

o=- 13 0 IN IP4 10.48.84.110

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.110

t=0 0

m=audio 19198 RTP/AVP 18 0 8 101 102 2 103 4 104 105 106 107 125

99

a=rtpmap:101 G726-16/8000

a=rtpmap:102 G726-24/8000

a=rtpmap:103 G7231-H/8000

a=rtpmap:104 G7231-L/8000

a=rtpmap:105 G729b/8000

a=rtpmap:106 G7231a-H/8000

a=rtpmap:107 G7231a-L/8000

a=rtpmap:125 GnX64/8000

a=rtpmap:99 telephone-event/8000

a=fmtp:99 0-15

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 image udptl t38

13:26:51.120463  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> CCR (11) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.517150  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> NTFY 4 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

X: 312A

O: T/co1

13:26:51.531608  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> REL (0c) CIC=00002  Cause 16 = Normal Call Clearing

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.531939  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> 200 4 OK

C: 1AF

13:26:51.532220  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> DLCX 12589 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

I: D

R:

S:

X: 312C

13:26:51.577503  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 250 12589 OK

P: PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PL=0, JI=0, LA=0

13:26:51.652675  3-005-1[06185]       3-005-2[06186]       ITU  ISUP. -> RLC (10) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

Nota: La prueba de continuidad no forma parte del mensaje de ISUP V3 del Reino Unido y COT no es un mensaje válido para este protocolo.

Información Relacionada

- Notas técnicas para el PGW 2200

- Ejemplos de Configuración de PGW 2200

- Soporte de tecnología de voz

- Soporte para productos de comunicaciones IP y por voz

- Troubleshooting de Cisco IP Telephony

- Soporte Técnico - Cisco Systems