Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Descripción del temporizador T310

Información Relacionada

Introducción

Este documento aporta información sobre las configuraciones del temporizador T310 en Cisco PGW2200 con un gateway. La información de este documento se aplica específicamente a Cisco SS7 Interconnect for Voice/Data Gateways Solution.

El Cisco PGW 2200 tiene la capacidad de cambiar el temporizador NI2+ (Extended Q.931) T310 a través del comando MML prov-ed:sigsvcprop:name=<NAS-1>,T310Time=<msec_value> .

El NI2+ T310 es el temporizador que se configura cuando un sistema ISDN recibe un mensaje de Call Proceeding . Si no se recibe ningún mensaje de alerta, progreso o conexión durante el T310, la llamada se borra. En este caso, hay temporizadores T310 para la especificación de usuario/red.

Temporizadores para la interfaz de usuario

T310 (mensaje de proceso de llamada saliente)

Mensaje de tiempo de parada en alerta, conexión, desconexión o progreso recibido

Temporizadores de la Interfaz de Red

T310 (mensaje de procesamiento de llamada entrante)

Mensaje de detención del temporizador en alerta, conexión o desconexión recibido

La siguiente figura muestra el flujo de llamada entre el PGW 2200 y un servidor de acceso.

La siguiente figura ilustra el flujo de llamada para una solución Cisco SS7 Interconnect para gateways de voz.

Prerequisites

Requirements

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de lo siguiente:

- Notas de la versión 7 del software Media Gateway Controller de Cisco

- Notas de la versión 9 del software Media Gateway Controller de Cisco

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en las versiones de hardware:

- Cisco PGW 2200 versión 7.4(11) y posterior

Nota: De Cisco PGW 2200 versión 7.4(11), era imposible cambiar el temporizador T310 a través de MML. A partir de la versión 7.4(12), el temporizador T310 se puede modificar usando comandos MML y un reinicio del software.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Descripción del temporizador T310

Nota: Si lee las especificaciones Q.931, que indican que el valor predeterminado para T310 es de 10 segundos (red), observe la nota que indica que esto varía según los diferentes tipos de switch. Para el tipo de switch primary-ni (en este caso, la solución PGW 2200 - Nails), el valor predeterminado es 30 segundos para el usuario y 10 segundos para la red.

Nota: Del Software Cisco Media Gateway Controller versión 9.3(2):

PGW2200 mml> prov-sta::srcver="active",dstver="cisco1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:07:47.852 MET M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200 mml> prov-add:profile:name="set1",type="isuptmrprofile",

variant="isupv2_german",T9="18000"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:12:56.507 MET M  DENY

SROF

"profile::t9:

value "18000" is less than minimum "60000" (inclusive)"

/* Status, Requested Operation Failed on the component */

;

PGW2200 mml> prov-add:profile:name="set1",type="isuptmrprofile",

variant="isupv2_german",T9="180000"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:13:23.502 MET M  COMPLD

"profile"

;

PGW2200 mml>

Nota: Si la trayectoria SS7 no está asociada al isuptimerprofile, el valor predeterminado es T9 (2 minutos). Si hace un prov-rtrv:profile:name="set1","PROP" es el isuptimerprofile que se creó y se estableció en T9=18000, pero no se asoció a la trayectoria SS7. Para hacerlo, agregue el comando prov-add:sigpathprof:name="ss7path",isuptmrprofile="set1" para asociar esto con la trayectoria SS7 y establezca el isuptimerprofile en T9 = 18000.

PGW2200 mml> prov-add:sigpathprof:name="ss7path",isuptmrprofile="set1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:16:33.974 MET M  COMPLD

"sigpathprof"

;

PGW2200 mml> prov-cpy

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:16:49.199 MET M  COMPLD

"PROV-CPY"

;

PGW2200 mml>

PGW2200 mml>  prov-rtrv:profile:name="set1","PROP"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:18:14.245 MET M  RTRV

"session=cisco1:profile"

/*

ProfileName          ProfileType

-------------------- --------------------

set1                 isuptmrprofile

t1 = 15000

t12 = 15000

t13 = 300000

t14 = 15000

t15 = 300000

t16 = 15000

t17 = 300000

t18 = 15000

t19 = 300000

t2 = 180000

t20 = 15000

t21 = 300000

t22 = 15000

t23 = 300000

t24 = 2000

t25 = 0

t26 = 180000

t27 = 240000

t28 = 10000

t33 = 15000

t34 = 2000

t35 = 15000

t36 = 10000

t38 = 125000

t4 = 300000

t5 = 300000

t6 = 120000

t7 = 30000

t8 = 10000

t9 = 180000

*/

;

PGW2200 mml>

To check the link between profile and SS7.

PGW2200 mml>  prov-rtrv:profile:name="set1","comp"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:24:42.189 MET M  RTRV

"session=cisco1:profile"

/*

ProfileName          ProfileType          Component

-------------------- -------------------- --------------------

set1                 isuptmrprofile       ss7path

*/

;

PGW2200 mml>

Para verificar y cambiar el valor predeterminado para T310, ejecute el comando debug isdn 931 en el gateway y también agregue los siguientes comandos de configuración:

#service timestamps debug datetime msec

#service timestamps log datetime msec

Jul  1  00:53:56.044: ISDN Se0/0:28:23 SC Q931: RX <- SETUP pd = 8

callref = 0x0BD8

Bearer Capability i = 0x8090A2

Standard = CCITT

Transer Capability = Speech

Transfer Mode = Circuit

Transfer Rate = 64 kbit/s

Channel ID i = 0xE99D8383

Exclusive, Interface 29, Channel 3

Progress Ind i = 0x8181 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

Called Party Number i = 0x91, '123456789'

Plan:ISDN, Type:International

Jul  1 00:53:56.056: ISDN Se0/0:28:23 SC Q931: TX -> CALL_PROC

pd = 8 callref = 0x8BD8

Channel ID i = 0xE19D8383

Preferred, Interface 29, Channel 3

Jul  1 00:54:06.083: ISDN Se0/0:28:23 SC Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8

callref = 0x0BD8

Cause i = 0x83E6 - Recovery on timer expiry

Jul  1 00:54:06.087: ISDN Se0/0:28:23 SC Q931: TX -> RELEASE

pd = 8 callref = 0x8BD8

Configuration example :

!--- When you want to change the T310 timer from !--- 30 seconds to 10 seconds.

!

interface Serial0/0:28:23

isdn T310 10000

!

Descripción detallada del resultado debug isdn 931

Esta lista proporciona una descripción detallada del resultado del comando debug isdn 931 que se muestra arriba.

- RX <- SETUP - Este es un mensaje del PGW 2200.

- pd=8 - pd significa discriminador de protocolo y es un mensaje Q.931/I.451 de control de llamadas de red de usuario.

- callref = 0x0BD8 - El sitio de origen de la interfaz asigna los valores de referencia de llamada para una llamada. Estos valores son exclusivos del lado de origen solamente dentro de una conexión de link lógico de Capa 2 de canal D específica. El valor de referencia de llamada se asigna al principio de una llamada y permanece fijo durante el período de duración de una llamada (excepto en el caso de la suspensión de llamada).

- Capacidad portadora 1=0x8090A2

- 0x80 - 10000000 es igual al estándar de codificación ITU-T con Speech.

- 0x90 - 10010000 es igual al modo de circuito y 64 kbits.

- 0xA2 - 10100010 es igual al protocolo de nivel 1 de información de usuario y al u-law (T1) si el valor es 0xA3 en lugar de 0xA2, significa a-law (E1).

- ID de canal i = 0xE99D8383

Exclusivo, interfaz 29, canal 3

- ID de canal: identificación de canal.

- 0xE9808397

- 0xE9 - 11101001 (bit MSB 8 a bit LSB 1)

- Bit 7: 1 ,interfaz identificada explícitamente en uno o más octetos, empezando por el octeto 3.1

- Bit 6: 1, interfaz PRI

- Bit 5: repuesto

- Bit 4: 1, Exclusivo; sólo el canal indicado es aceptable

- Bit 3: 0, el canal identificado no es el canal D

- Bit 2, 1: 01, como se indica en el siguiente octeto

- 0x9D - 10000000 interfaz 29.

- 0x83 - 10000011 que es la codificación estandarizada ITU-T. El canal se indica por el número en el octeto siguiente, canal B.

- 0x83 - 10000111 que es Canal 3.

- Número de la persona a la que se llama i = 0x91, '123456789'

Plan:ISDN, tipo:Internacional

- 0x91 - 10010001

- Tipo: el tipo de número es igual a internacional

- Plan: el plan de numeración es igual al plan de numeración de ISDN/Telefonía [Recomendación E.164].

- '123456789' - Llamado al número de teléfono de la persona 123456789.

- Progress Ind i = 0x8181 La llamada no es ISDN de extremo a extremo, puede tener información en banda

- Progress Ind i - Call Progress Indicator (Indicador de progreso de llamada).

- 0x8181 - 0x81 es igual a la codificación estandarizada ITU-T con la ubicación como usuario. El segundo 0x81 es igual a la llamada NO es ISDN de extremo a extremo; puede que haya disponible más información sobre el progreso de la llamada.

- TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8BD8 - Enviar mensaje a PGW 2200.

- pd = 8 - El discriminador de protocolo es igual a 8 y es un mensaje de control de llamadas de red de usuario Q931/I.451.

- callref = 0x8BD8 - Al comparar el mensaje 1, puede ver que los valores de callref son diferentes entre el mensaje SETUP y CALL_PROC. En este caso, significa que esta referencia de llamada se envía "TO" al lado que origina la referencia de llamada, por lo tanto la referencia de llamada = 0x8BD8. Si vemos 0BD8, indica que el mensaje se envía "FROM" el lado que origina la referencia de llamada.

Utilice el comando show isdn timers para verificar los temporizadores ISDN.

Nota: El valor predeterminado de T310 para el tipo de switch NI2+ es de 30 segundos en el gateway IOS.

#show isdn timers

ISDN Serial0:15 Timers (dsl 0) Switchtype = primary-ni2c

ISDN Layer 2 values

K     =   7 outstanding I-frames

N200  =   3 max number of retransmits

T200  =   1.000 seconds

T202  =   2.000 seconds

T203  =  30.000 seconds

ISDN Layer 3 values

T301  = 300.000 seconds

T303  =   4.000 seconds

T304  =  20.000 seconds

T305  =  30.000 seconds

T306  =  60.000 seconds

T307  = 180.000 seconds

T308  =   4.000 seconds

T309  =  90.000 seconds

T310  =  30.000 seconds

T313  =   4.000 seconds

T314  =   6.000 seconds

T316  =  30.000 seconds

T318  =   4.000 seconds

Nota: Según la forma en que el Cisco PGW 2200 recibe el mensaje, en el caso de la interfaz de red, por ejemplo, el mensaje de progreso se recibe en respuesta a un mensaje de configuración Q.931 en la interfaz NI2 entre el PGW 2200 y un naspath, el temporizador T310 en el PGW 2220000 no es se ha detenido y puede caducar, lo que provoca un error de llamada. El temporizador T310 se detiene si la respuesta al mensaje de configuración Q.931 es un mensaje de alerta. La solución temporal es forzar al gateway a enviar un mensaje de alerta en lugar de un mensaje de progreso con el comando global CLI voice call send-alert.

Nota: También es importante tener en cuenta que los valores del temporizador T310 son iguales en el PGW 2200 y el gateway.

Utilice el siguiente conjunto de comandos para cambiar los valores del temporizador en el PGW 2200.

PGW2200  mml>prov-rtrv:all

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:02:43.256 MET

M  RTRV

"session=MCL2:all"

/*

NAME       COMPID    Parent Name     TID        Description

----      --------   -----------     ---        -----------

signas1   00140001   v5300-2        NASPATH    Signaling Service

to V5300-2

PGW2200 mml>prov-rtrv:sigsvcprop:name="signas1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:10:48.735 MET

M  RTRV

"session=MCL2:sigsvcprop"

/*

ADigitCCPrefix = 0

AInternationalPrefix = NULL

ANationalPrefix = NULL

BcInitState = OOS

BDigitCCPrefix = 0

BDigitCCrm = NULL

BInternationalPrefix = NULL

BNationalPrefix = NULL

BothwayWorking = 1

CCOrigin = NULL

CGBA2 = 0

CLIPEss = 0

CompressionType = 1

CorrelationCallIDFormat = 0

CotInTone = 2010

CotOutTone = 2010

<..........>

T309Time = 90000

T310Time = 10000

TMaxDigits = 24

TMinDigits = 0

TOverlap = 0

VOIPPrefix = 0

*/

;

PGW2200 mml>

Para cambiar el valor, inicie una sesión de aprovisionamiento.

PGW2200 mml> prov-sta::srcver="active",dstver="cisco1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:15:22.360 MET

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200 mml>

prov-ed:sigsvcprop:name="xxxxxx",t310time="30000"

where 'xxxxxx' is the name of the naspath to each gateway. [and where 30 sec = 30000 msec]

PGW2200 mml> prov-ed:sigsvcprop:name="signas1",T310Time="30000"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:18:09.692 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200 mml>

!--- Note: Starting with Cisco PGW 2200 release 7.4(12), !--- refer to Table 5-4: Provisionable Properties !--- for further information.

PGW2200 mml> prov-dply

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:23:38.869 MET

M  COMPLD

"PROV-DPLY"

;

PGW2200 mml>

El T310 comienza después de recibir el indicador de progreso de llamada del gateway, y el PGW 2200-A sólo detiene el T310 si se recibe un mensaje Alert o Connect del gateway de origen (OGW). Además, en caso de que el mensaje de progreso se envíe en lugar del mensaje de alerta, el T310 no se detiene y la llamada falla si no se contesta antes de la expiración del T310. El extremo remoto también es responsable. Consulte la siguiente figura para saber por qué se tarda mucho tiempo en responder. En algunos casos, debe aumentar el temporizador porque la gateway de terminación (TGW) (extremo remoto) está ejecutando la señalización R2/CAS. En otras situaciones, la llamada en el gateway de terminación se dirige a un teléfono móvil que también requiere más tiempo de señalización, como se muestra en la siguiente figura.

La siguiente figura ilustra Cisco SS7 Interconnect para gateways de voz:

Cuando la llamada se desconecta debido a que T310 vence, se envía un valor de causa con el mensaje Recuperación al vencimiento del temporizador.

Los mensajes enviados en Q.931 en respuesta a los eventos de activación especificados se desvían de Q.699. Los valores de Causa enviados en Q.761 en respuesta a los eventos de disparador especificados se desvían de Q.699.

Mensaje SS7

Evento Disparador

Evento NI2+

Liberación de la Recuperación de Causa de la Expiración del Temporizador

Sin alertas, conexión o desconexión después de la llamada (vencimiento T310)

Desconexión con Recuperación de Causa de la expiración del temporizador

Información Relacionada

- Notas técnicas para el PGW 2200

- Ejemplos de Configuración de PGW 2200

- Soporte de tecnología de voz

- Soporte para productos de comunicaciones IP y por voz

- Troubleshooting de Cisco IP Telephony

- Soporte Técnico - Cisco Systems