Contenido

Introducción

¿Cómo restablezco un PIMG/TIMG a los valores predeterminados de fábrica?

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo restablecer una puerta de enlace de medios IP (PIMG)/T1 Media Gateway (TIMG) PBX a los valores predeterminados de fábrica.

¿Cómo restablezco un PIMG/TIMG a los valores predeterminados de fábrica?

A veces puede que le resulte necesario restablecer un PIMG/TIMG a los valores predeterminados de fábrica. Una razón podría ser que recibió un PIMG de reemplazo y la dirección IP predeterminada no parece permitirle ingresar a la unidad.

Aquí se muestra el proceso para restablecer el gateway. Estos pasos se tomaron del proceso de Dialogics y el enlace a la documentación real en el sitio web de Dialogics se enumera en la sección Información Relacionada de este documento.

Para restablecer un gateway a los valores predeterminados de fábrica con el puerto serial, complete estos pasos:

1. Conéctese con HyperTerminal en un PC con Windows. Si Unity Connection tiene 2 puertos COM, utilice el segundo puerto para completar este procedimiento.

2. A continuación se muestra la velocidad en baudios de los puertos COM. Recuerde que si tiene 2 puertos COM en su unidad, utilice el segundo puerto.

COM1

Velocidad en baudios = 38400

Bits de parada = 1

Bits de datos = 8

Paridad = Ninguna

Control de flujo = ninguno

COM2

Velocidad en baudios = 115200

Bits de parada = 1

Bots de datos = 8

Paridad = Ninguna

Control de flujo = ninguno

3. Conecte a la puerta de enlace a través del puerto serie con un cable módem nulo. Presione Enter hasta que aparezca el mensaje PIMG>.

4. Cuando se le solicite, ingrese reset y presione Enter.

5. Cuando se le pida que valide su solicitud, ingrese yes o no y presione Enter. Debe escribir la palabra 'sí' completa, de lo contrario no se realizará el reinicio.

Los parámetros de la puerta de enlace se han restablecido a los valores predeterminados de fábrica. Después del reinicio, la dirección IP del gateway es 10.12.13.74, el nombre de usuario es admin y la contraseña es IpodAdmin (distingue entre mayúsculas y minúsculas). Puede reiniciar la puerta de enlace en este momento y volver a configurarla según sea necesario.

Información Relacionada

- Cómo restablecer los parámetros predeterminados de fábrica de DMG 1000/2000

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

Nota: Para ver Cómo Restablecer DMG 1000/2000 a los Valores Predeterminados de Fábrica  necesita crear un perfil después de hacer clic en el enlace para iniciar sesión.