Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Cómo utilizar la matriz

Matriz de compatibilidad

Compatibilidad CUACS con CUCM

Compatibilidad CUACS con CUCM y Windows

Compatibilidad de CUACS versión 10.0.1 con CUCM y Windows

Compatibilidad de CUACS versión 10.5.1 con CUCM y Windows

Compatibilidad de CUACS versión 10.5.1 SR1 con CUCM y Windows

Compatibilidad de CUACS versión 10.6.0 con CUCM y Windows

Compatibilidad de CUACS versión 11.0.1 con CUCM y Windows

Compatibilidad de CUACS versión 11.0.2 con CUCM y Windows

Compatibilidad de CUACS versión 11.0.3 con CUCM y Windows

Compatibilidad de CUACS versión 12.0.X con CUCM y Windows

Introducción

Este documento describe la compatibilidad entre Cisco Unified Attendant Console Standard (CUACS) con Cisco Unified Communications Manager (CUCM) y una máquina de Microsoft Windows. No proporciona información sobre la instalación. Consulte Release Notes and Install Guide (Notas de la versión y guía de instalación) para obtener información sobre todos los requisitos antes de la instalación del servidor.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento de CUCM y CUAC.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Cómo utilizar la matriz

Busque la versión de CUACS que se ejecuta en el eje Y de la tabla. Compruebe la versión de CUCM admitida en el eje X. En las tablas X significa soportado.

Matriz de compatibilidad

Compatibilidad CUACS con CUCM

Esta es la matriz de compatibilidad de CUACS con CUCM:

CUCM

>>>>>

CUACS

7.1(5) **

8.O.1*

8.0.3*

8.5***

8.6

9.0.1

9.1(1)

9.1(2)

10.0(1) ****

10.5(1) ****

10.5(2)

11.0.1

11.5.X

12.0.1

10.0.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1SR1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.6.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

X

X

X

11.0.2

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.3

X

X

X

X

X

X

X

X

12.0.X

X

X

X

X

X

X

* No se admite cuando se ejecuta en un sistema operativo (OS) de 64 bits.

** No se admite cuando se ejecuta en Windows 7 (32 bits) o en cualquier otro sistema operativo de 64 bits. Cisco Unified Presence versión 7.1.5 no es compatible.

*** Compatible con la actualización de servicio (SU) 1 y superior.

**** La única versión de CUCM admitida en Windows 8 (64 bits). Compatible con Windows 8.1 cuando se ejecuta con CUCM 10.5.1 y versiones posteriores.

Compatibilidad CUACS con CUCM y Windows

Esta es la matriz de compatibilidad para versiones específicas de CUACS con CUCM y Windows.

Compatibilidad de CUACS versión 10.0.1 con CUCM y Windows

Versión de CUCM

Windows XP de 32 bits

Windows Vista de 32 bits

Windows 7 de 32 bits

Windows 7 de 64 bits

Windows 8 de 64 bits

7.1.5*

X

X

8.0(1)

X

X

X

8.0(3)

X

X

X

8.5(1) **

X

X

X

X

8.6(1)

X

X

X

X

8.6(2)

X

X

X

X

9.0(1)

X

X

X

X

9.1(1)

X

X

X

X

9.1.(2)

X

X

X

X

10.0(1)

X

X

X

X

X

* No se admite CUP versión 7.1(5).

** La versión 8.5(1) de CUCM es compatible con SU1 y posteriores.

Compatibilidad de CUACS versión 10.5.1 con CUCM y Windows

Versión de CUCM

Windows Vista de 32 bits y Wow64

Windows 7 de 32 bits y Wow64

Windows 8 de 32 bits y Wow64

Windows 8.1

7.1.5*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

* No se admite CUP versión 7.1(5).

** La versión 8.5(1) de CUCM es compatible con SU1 y posteriores.

Compatibilidad de CUACS versión 10.5.1 SR1 con CUCM y Windows

Versión de CUCM

Windows Vista de 32 bits y Wow64

Windows 7 de 32 bits y Wow64

Windows 8 de 32 bits y Wow64

Windows 8.1 de 32 bits y Wow64

7.1.5*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

* No se admite CUP versión 7.1(5).

** La versión 8.5(1) de CUCM es compatible con SU1 y posteriores.

Compatibilidad de CUACS versión 10.6.0 con CUCM y Windows

Versión de CUCM

Windows Vista de 32 bits y Wow64

Windows 7 de 32 bits y Wow64

Windows 8 de 32 bits y Wow64

Windows 8.1 de 32 bits y Wow64

7.1.5*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5 x)

X

X

X

X

* No se admite CUP versión 7.1(5).

** La versión 8.5(1) de CUCM es compatible con SU1 y posteriores.

Compatibilidad de CUACS versión 11.0.1 con CUCM y Windows

Versión de CUCM

Windows Vista de 32 bits y Wow64

Windows 7 de 32 bits y Wow64

Windows 8 de 32 bits y Wow64

Windows 8.1 de 32 bits y Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

Compatibilidad de CUACS versión 11.0.2 con CUCM y Windows

Versión de CUCM

Windows Vista de 32 bits y Wow64

Windows 7 de 32 bits y Wow64

Windows 8 de 32 bits y Wow64

Windows 8.1 de 32 bits y Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

11.5.1*

X

X

X

X

Consulte el defecto CSCva24885 si ejecuta una versión de CUCM 11.5 anterior a 11.5 (1.13032-4).

Compatibilidad de CUACS versión 11.0.3 con CUCM y Windows

Versión de CUCM

Windows Vista de 32 bits y Wow64

Windows 7 de 32 bits y Wow64

Windows 8 de 32 bits y Wow64

Windows 8.1 de 32 bits y Wow64

Windows 10 de 32 bits y Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

X*

11.0.1

X

X

X

X

X

11.5.1*

X

X

X

X

X

Consulte el defecto CSCva24885 si ejecuta una versión de CUCM 11.5 anterior a 11.5 (1.13032-4).

* Compatible con CUCM versión 10.5.2.14900-16 o posterior

Los requisitos descritos en Descripción del problema adicional deben cumplirse antes de las nuevas instalaciones y actualizaciones a CUACS 11.0(3).

Compatibilidad de CUACS versión 12.0.X con CUCM y Windows

Versión de CUCM

Windows 7 SP-1

Windows 8.1 Update 1

Windows 10 (modo de escritorio)

10.0(1)

X

10.5.1

X

X

10.5.2

X

X

X*

11.0.1

X

X

X **

11.5.1

X

X

X

12.0.1

X

X

X

* Compatible con la versión 10.5.2.14900-16 o posterior de CUCM.

** Compatible con la versión 11.0.1.22900-14 o posterior de CUCM.