Contenido

Introducción

¿Qué opciones hay disponibles después de que caduque la licencia de 60 días?

Introducción

Este documento describe los siguientes pasos posibles cuando un período de licencia de evaluación de 60 días caduca antes de que se instale una licencia permanente en un servidor CUAC.

¿Qué opciones hay disponibles después de que caduque la licencia de 60 días?

Este problema suele aparecer cuando se ha pedido el CUAC, pero el pedido aún no se ha completado o se ha pedido el producto incorrecto, por lo que no se puede instalar la licencia (en este caso, se requiere un RMA y un nuevo pedido).

- No es técnicamente posible que el TAC o los equipos ARC extiendan una licencia de 60 días.

- Si la licencia de 60 días ha caducado y desea continuar el uso a través del sistema CUAC y no tienen una licencia permanente para ese servidor, debe instalar CUAC en otro servidor o volver a instalar CUAC en el servidor reinventado.

- Si el pedido del producto no ha recibido el código de activación de licencia, debe solicitar al gerente de cuentas el pedido y las licencias expeditivos.

- Si el producto aún no se ha solicitado, debe utilizar la herramienta de actualización del producto (PUT) para realizar el pedido. Puesto que la entrega electrónica es más rápida que la entrega postal del Código de activación de licencia.  Además, al realizar el pedido a través de PUT, el método de entrega para el concentrador de acceso L2TP (LAC) es eDelivery.

Nota: Esta limitación se especifica en la página web cisco.com/go/ac mientras se obtiene la licencia temporal de 60 días.