Contenido

Introducción

¿Puedo seguir realizando llamadas si el VCS "maestro de configuración" de un clúster falla o está fuera de servicio?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se refiere a Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. ¿Puedo seguir realizando llamadas si el VCS "maestro de configuración" en un clúster falla o está fuera de servicio?

R. Sí. El VCS principal solo se utiliza para administrar los cambios de configuración de los VCS del clúster.

Sin embargo, si falla cualquier VCS de un clúster, los terminales registrados en ese VCS deben volver a registrarse en uno de los otros VCS del clúster antes de poder realizar más llamadas. Los terminales H.323 deben volver a registrarse en otro VCS automáticamente, pero la mayoría de los terminales SIP requieren una reconfiguración manual.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems