Contenido

Introducción

¿Debo reiniciar el VCS después de cargar una secuencia de comandos CPL?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. ¿Debo reiniciar el VCS después de cargar una secuencia de comandos CPL?

No. El VCS sondeará los cambios de la secuencia de comandos CPL cada 5 segundos, por lo que independientemente de cómo se cargue la secuencia de comandos CPL (por ejemplo, a través de la interfaz web o copiada mediante SCP), el VCS comenzará casi inmediatamente a utilizar la secuencia de comandos CPL actualizada.A.

Tenga en cuenta que este comportamiento difiere del control de acceso y controlador de borde TANDBERG. En esos productos, la secuencia de comandos CPL se implementaría inmediatamente si se carga a través de la interfaz web, pero si se carga a través de SCP, el sistema necesitaría un reinicio para que la secuencia de comandos entrara en vigor.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems