Contenido

Introducción

¿Puedo utilizar un gatekeeper o controlador de borde TANDBERG como parte de mi clúster de VCS?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. ¿Puedo utilizar un gatekeeper o controlador de borde TANDBERG como parte de mi clúster de VCS?

No. Un clúster sólo puede estar compuesto por entre dos y seis VCS que ejecuten la misma versión de software.A.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems