Contenido

Introducción

¿Por qué el DTMF no funciona a través del GW ISDN de Codian desde un punto final IP?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con los productos Cisco TelePresence ISDN GW 3241 y Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321.

P. ¿Por qué el DTMF no funciona a través del GW ISDN de Codian desde un punto final IP?

El gateway ISDN de Codian no transcodifica DTMF fuera de banda a DTMF dentro de banda para videollamadas.A.

Versiones de gateway ISDN anteriores a la versión 1.4 anunciada fuera de banda para videollamadas; con esta versión de software, la mayoría de los terminales IP optaron por utilizar DTMF fuera de banda en lugar de DTMF dentro de banda y, por lo tanto, DTMF funcionaría con el contestador automático de la puerta de enlace ISDN, pero no lo detectarían los terminales en el lado ISDN de la red.

La actualización a 1.4 o superior detendrá el anuncio de DTMF fuera de banda de la puerta de enlace ISDN para las videollamadas; Los terminales IP tendrán que utilizar DTMF en banda, que el GW ISDN reenviará al extremo ISDN.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems