Contenido

Introducción

Conexiones y estándares ISDN y TANDBERG Codian ISDN GW

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con los productos Cisco TelePresence ISDN GW 3241 y Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321.

P. Conexiones y estándares ISDN y TANDBERG Codian ISDN GW

Este artículo incluye la siguiente información:A.

- Estándares ISDN compatibles

- Aprovisionamiento de una conexión ISDN

- Resolución de problemas de llamada ISDN

Estándares ISDN compatibles

Circuitos T1 PRI

Las series 3200 y 8320 de ISDN Codian admiten:

- NI-2

Las series 3201 y 8321 de ISDN Codian admiten:

- NI-2

- DMS-100 (versión de software 1.5 y posteriores)

- 4ESS (versión de software 1.5 y posteriores)

E1

Solamente se soporta Euro ISDN.

> Arriba

Aprovisionamiento de una conexión ISDN

Se recomienda que su conexión ISDN tenga las siguientes características:

- PRI: El tamaño del intervalo DID que especifique para su PRI depende únicamente del número de terminales o destinos diferentes de la red local. Por ejemplo, si tiene 100 terminales en la red, obtendría un número DID por cada uno y tendría que configurar reglas de plan de marcación en el gateway IDSN para asignar números DID a terminales

- US: NI-2; DMS-100 (sólo aplicable a ISDN GW 3241 y MSE 8321); 4ESS (sólo aplicable a ISDN GW 3241 y MSE 8321). Europa: ETSI

- codificación B8ZS

- Super Frame extendido

- La CSU se recomienda en EE. UU. (hemos probado con los productos de Adtran CSU)

- Obtenemos el reloj del proveedor ISDN

- 64k línea ISDN o 56k (restringido - desde la versión de software 1.5 ahora soportamos 56k restricción/robo de bits). Para obtener más información, vea ¿Los gateways ISDN de TANDBERG Codian soportan canales de 56k (restringidos o robados a bits)?

- Compatibilidad con datos, vídeo y voz

> Arriba

Resolución de problemas de llamada ISDN

Si tiene problemas para realizar llamadas en su GW ISDN:

1. Vaya a Status > ISDN.

2. Verifique que tanto la Capa 1 como la Capa 2 aparezcan para el PRI conectado.

Si estos campos son correctos pero las llamadas salientes no llegan a su destino:

1. Vaya a Settings > ISDN.

2. Establezca los bits nacionales (Sa4Sa8) en 01000.

3. Reinicie el GW ISDN.

> Arriba

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems