Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Nivel del sistema

Nivel de usuario

Introducción

Este documento describe los pasos para cambiar el temporizador de cierre de sesión del usuario inactivo en Evolved Programmable Network Manager (EPNM).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda tener conocimientos de EPN Manager.

Nota: Necesita tener acceso a la GUI de EPNM.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en EPNM.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Debe realizar este cambio en dos niveles (nivel de sistema y nivel de usuario).

Nivel del sistema

Vaya aAdministration > Setting > System Settings.BajoGeneral,seleccionar Servery cambie el valor de tiempo de espera como se muestra en esta imagen:

Nivel de usuario

Haga clic en el icono Configuración de la parte superior derecha y seleccioneMy Preferences.

Cambie el valor del tiempo de espera como desee y haga clic enSave.

Cierre la sesión y vuelva a iniciarla para que los cambios surtan efecto.