Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Actualización de ESXi

Tareas previas a la actualización

Validar la versión correcta de ESXi para actualizar

Validar la unidad virtual en la que se está iniciando ESXi

Descargar archivo ISO desde el portal VMware

Tareas de actualización

Tareas posteriores a la actualización

Actualizar licencia de ESXi

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo actualizar ESXi para Cisco Business Edition (BE6K/7K) mediante la interfaz vKVM de Cisco Integrated Management Controller (CIMC).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Modelos de servidor Cisco Business Edition

- ESXi vSphere

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Servidor Business Edition BE6H-M5-K9

- Versión de ESXi 6.7

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Actualización de ESXi

Tareas previas a la actualización

Validar la versión correcta de ESXi para actualizar

Determine la versión correcta de ESXi para actualizar el servidor BE. Debe validar la compatibilidad con dos aplicaciones:

1. Compatibilidad con aplicaciones de UC: Para validar las versiones compatibles de la aplicación de UC que se ejecuta en el servidor, consulte la Guía de virtualización de aplicaciones de UC.
Por ejemplo, si aloja una máquina virtual CUCM14, las versiones compatibles de VMware vSphere ESXi son 6.7, 7.0U1 y 8.0U1. En la tabla de virtualización se muestra la versión básica mínima, lo que significa que la compatibilidad con CUCM14 no es compatible con la versión 7.0, pero sí con las versiones 7.0U1, 7.0U2 o 7.0U3.

2. Compatibilidad con CIMC:

Vaya a la herramienta de compatibilidad de software y hardware de UCS para validar las versiones de CIMC compatibles para su versión de ESXi:

- Tipo de servidor: Servidores independientes de Cisco serie C

- Modelo de servidor: consulte la tabla y seleccione el modelo UCS correcto de acuerdo con su modelo BE.

Modelo BE

Modelo UCS

BE6M-M4-(K9/XU)

UCSC-C220-M4S

BE6H-M4-(K9/XU)

UCSC-C220-M4S

BE6M-M5-(K9/XU)

UCSC-C220-M5SX

BE6H-M5-(K9/XU)

UCSC-C220-M5SX

BE6K-M6-(K9/XU)

UCSC-C220-M6S

BE7M-M4-(K9/XU)

UCSC-C240-M4S2

BE7H-M4-(K9/XU)

UCSC-C240-M4SX

BE7M-M5-(K9/XU)

UCSC-C240-M5SX

BE7H-M5-(K9/XU)

UCSC-C240-M5SX

BE7M-M6-(K9/XU)

UCSC-C240-M6SX

BE7H-M6-(K9/XU)

UCSC-C240-M6SX

- Versión del procesador: Seleccione la última

- Sistema operativo: VMware

- Versión del sistema operativo: la versión de destino de ESXi.

Ejemplo de herramienta de compatibilidad

Si su versión actual de CIMC aparece como compatible, no es necesario que actualice su CIMC. De lo contrario, actualice su CIMC con el enlace Firmware Bundle especificado en la columna Details y consulte Guías de instalación y actualización en la columna Documents.

Resultados de la herramienta de compatibilidad

Validar la unidad virtual en la que se está iniciando ESXi

Inicie sesión en el portal de CIMC, navegue hasta Almacenamiento > Cisco Raid Controller > Virtual Drive Info e identifique el nombre de la unidad virtual que tiene Boot Drive como true.

unidad virtual de arranque CIMC

Descargar archivo ISO desde el portal VMware

Para obtener el archivo ISO correcto para la actualización, navegue hasta VMWare Portal > Select Version > Custom ISO > find Cisco Custom Image for ESXi > click Go To Downloads.

Página de descarga de ISO del portal VMware

Seleccione la última versión de ESXi y haga clic en Descargar ahora para el tipo de archivo: ISO

Selección de descarga de ESXi ISO

Tareas de actualización

Advertencia: Debe apagar las máquinas virtuales correctamente. Para los dispositivos UC, el proceso correcto es iniciar sesión a través de SSH y escribir el comando utils system shutdown.

1. Establezca ESXi en modo de mantenimiento. Navegue hasta Interfaz GUI de ESXi > haga clic con el botón derecho en Host > Modo de mantenimiento > Ingresar en el modo de mantenimiento.

2. Abra la interfaz CIMC y haga clic en Iniciar vKVM en la barra de herramientas.

Sugerencia: el explorador debe permitir ventanas emergentes cuando la consola vKVM se abra en una ventana diferente.

3. En la consola vKVM, haga clic en Virtual Media. Si no está habilitado, haga clic en Activar dispositivos virtuales.

Activar el menú de dispositivos virtuales

3. A continuación, haga clic en Map CD/DVD.

Menú de CD/DVD de mapas

5. Seleccione el archivo ISO que desea cargar y, a continuación, haga clic en Conectar a unidad.

Ventana Asignar archivo de imagen

6. Vaya al menú Virtual Drive y confirme que el archivo de imagen está asignado.

Validar menú de unidad virtual

7. Para reiniciar el servidor, navegue hasta Power > Reset System (arranque en caliente).

Restablecer menú del sistema

8. El servidor comienza a arrancar.

Ventana de arranque del servidor

9. Cuando aparezca el logotipo de Cisco, escriba F6 para seleccionar el menú de arranque, aparecerá el mensaje Entering Boot selection menu.

Ventana Selección del menú de arranque del servidor

10. Se muestra el menú Boot (Inicio), seleccione la opción Cisco vKVM-Mapped vDVD.

Ventana del menú de arranque

11. Seleccione ESXi Installer antes de activar el arranque automático.

Ventana de selección del instalador de ESXi

12. UCS comienza a cargar el instalador de ESXi.

Precaución: Asegúrese de que la sesión permanece activa. Si la conexión del explorador se desconecta, el proceso de arranque desde vDVD fallará.

Consejo: Realice la actualización desde un equipo local en la misma red UCS para reducir el tiempo que se tarda en cargar el archivo ISO.

Cargando pantalla del instalador de ESXi

13. Cuando aparezca el Asistente para la instalación de la bienvenida, pulse Intro para continuar.

Pantalla de instalación de ESXi de bienvenida

14. Aparecerá el Acuerdo de licencia del usuario final (CLUF). Presione F11 para Aceptar y Continuar.

Consejo: Si la tecla F11 no se reconoce, puede utilizar Macros Custom keys, navegue hasta Macros > Manage > New > Select F11 Key. La nueva clave aparece en Macro > Macros definidas por el usuario.

pantalla EULA

15. El instalador analiza el almacenamiento de UCS.

Pantalla de análisis del instalador de ESXi

16. Seleccione la unidad virtual que tiene ESXi instalado; es la que se identifica como unidad virtual de arranque en las tareas previas a la actualización.

Pantalla Seleccionar disco

17. Seleccione Upgrade ESXi, preserve el almacén de datos VMFS.

Nota: Este es el mismo proceso para la instalación nueva de ESXi. En caso de que no se detecte ningún ESXi anterior o se seleccione una unidad virtual incorrecta, solo se mostrarán las opciones de instalación.

Pantalla de selección de actualización

18. Valide las versiones de ESXi de origen y destino y confirme la actualización con F11.

Confirmar pantalla de actualización

Pantalla Actualización en curso

19. Una vez completada la actualización, elimine el archivo ISO de ESXi de vDVD y presione Intro.

Pantalla de actualización completa

pantalla Reiniciando servidor

20. UCS inicia el proceso de arranque normal. Una vez finalizado, se muestra la nueva versión de ESXi en la esquina superior derecha.

Pantalla de actualización correcta

21. Navegue hasta Interfaz GUI de ESXi > haga clic con el botón derecho en Host > Modo de mantenimiento > Salir del modo de mantenimiento.

Tareas posteriores a la actualización

Actualizar licencia de ESXi

En caso de que la actualización de ESXi provenga de una versión principal diferente (de 6.x a 7.x), también debe actualizar la licencia de ESXi. Existen diferentes opciones para actualizar la licencia de ESXi según el tipo y el modo en que se adquirió.

Existen 3 tipos de licencias de ESXi que puede adquirir con un servidor BE6K/7K:

1. Licencia de VMware

2. Licencia Cisco Re-selling con contrato ISV1

3. Licencia integrada con contrato SWSS

Si la licencia se adquirió con Cisco, ya sea Cisco reselling con ISV1 o una licencia integrada y, a continuación, actualice la licencia mediante la herramienta MCE, consulte la Guía de actualización de la versión de MCE.

Información Relacionada

- Configuración de CIMC e instalación de ESXi en BE6K/7K en caso de fallo grave

- Guía del usuario de Cisco Host Upgrade Utility

- Soluciones de Cisco Business Edition 6000

- Soluciones Cisco Business Edition 7000

- Anuncio de EOL para las licencias de virtualización integradas de Cisco Business Edition